Table des matières

Introduction

Informations générales

Problème

Solution

Introduction

Ce document décrit les symptômes observés sur une plate-forme NCS4K lorsqu'ils sont affectés par l'ID de bogue Cisco CSCwb69873

Informations générales

Dans de nombreux cas, la session BFD (Bidirectional Forwarding Detection) est instable entre deux noeuds NCS4K (SW 6.5.26), puis mise en état d'arrêt.

En même temps, les deux noeuds peuvent s’envoyer des requêtes ping sans perte de paquets.

Problème

Sur un noeud de problème, vous voyez que la session BFD est à l'état INIT sur la machine virtuelle LC active et en veille :

Hu0/4/0/11/2.4001   10.55.6.180    0s               6s(2s*3)         INIT

Yes   0/LC0

Hu0/4/0/11/2.4001   10.55.6.180    0s               6s(2s*3)         INIT

Yes   0/LC1

Dans la sortie de la commande show logging, vous voyez ces rapports de suivi :

LC/0/LC1:2022 Nov 24 11:29:37.098 UTC: fib_mgr[198]: %ROUTING-FIB-3-PLATF_UPD_FAIL : FIB platform update failed: Obj=DATA_TYPE_NHINFO[ptr=0x87c654c0,refc=0,flags=0x10000008] Action=CREATE Proto=ipv4. Cerr='Subsystem(8165)' detected the 'resource not available' condition 'Code(0)'  : fib_mgr : (PID=5045) :  -Traceback= 7f648e9733c7 7f648f8d546e 7f648f74cb3f 7f648f75449c 7f648f75a3c4 7f648f7cee95 7f648f8c7e58 7f648f7c623f 7f648f7ca7f4 7f648f8c841f 7f648f8fc3f7 7f648f8c7e58 7f648f7c623f 7f648f7ca7f4 7f648f8c8465 7f648f7d3028

LC/0/LC1:2022 Nov 24 11:29:52.163 UTC: fib_mgr[198]: %ROUTING-FIB-3-PLATF_UPD_FAIL : FIB platform update failed: Obj=DATA_TYPE_NHINFO[ptr=0x87c652d0,refc=0,flags=0x10000008] Action=CREATE Proto=ipv4. Cerr='Subsystem(8165)' detected the 'resource not available' condition 'Code(0)'  : fib_mgr : (PID=5045) :  -Traceback= 7f648e9733c7 7f648f8d546e 7f648f74cb3f 7f648f75449c 7f648f75a3c4 7f648f7cee95 7f648f8c7e58 7f648f7c623f 7f648f7ca7f4 7f648f8c841f 7f648f8fc3f7 7f648f8c7e58 7f648f7c623f 7f648f7ca7f4 7f648f8c8465 7f648f7d3028

Dans la commande, show cef platform trace all location <active LC VM> sortie vous voyez :

Nov 23 21:03:03.659 dnx_fib_retry_event 0/LC1 t5851 TP764,ppinfo_send_encap_gcc,ppindex_alloc_failed,trans_id,716207282,ifh,0x800087c,rc,-806191104:'Subsystem(8165)' detected the 'resource not available' condition 'Code(0)'

Et enfin, vous pouvez voir ces erreurs dans la commande show ppinfo producteur trace all location <active LCVM> inc resource output :

Nov 28 07:47:20.819 ppinfo/prod/fib/ipv4/err 0/LC1 517384# t5851 ppindex alloc Cerr:'Subsystem(8165)' detected the 'resource not available' condition 'Code(0)'

Nov 28 07:47:20.819 ppinfo/prod/fib/ipv4/err 0/LC1 452746# t5851 indx alloc failed:  Cerr:'Subsystem(8165)' detected the 'resource not available' condition 'Code(0)'

Nov 28 07:47:20.819 ppinfo/prod/fib/ipv4/err 0/LC1 508753# t5851 ppindex alloc Cerr: 'Subsystem(8165)' detected the 'resource not available' condition 'Code(0)'

Nov 28 07:47:20.827 ppinfo/prod/fib/ipv4/err 0/LC1 504601# t5851 ppindex alloc Cerr:'Subsystem(8165)' detected the 'resource not available' condition 'Code(0)'

Nov 28 07:47:20.827 ppinfo/prod/fib/ipv4/err 0/LC1 619759# t5851 indx alloc failed:  Cerr:'Subsystem(8165)' detected the 'resource not available' condition 'Code(0)'

Nov 28 07:47:20.827 ppinfo/prod/fib/ipv4/err 0/LC1 1067176# t5851 ppindex alloc Cerr: 'Subsystem(8165)' detected the 'resource not available' condition 'Code(0)'

Nov 28 07:47:20.835 ppinfo/prod/fib/mpls/err 0/LC1 517116# t5851 ppindex alloc Cerr:'Subsystem(8165)' detected the 'resource not available' condition 'Code(0)'

Nov 28 07:47:20.835 ppinfo/prod/fib/mpls/err 0/LC1 2096661# t5851 indx alloc failed:  Cerr:'Subsystem(8165)' detected the 'resource not available' condition 'Code(0)'

Nov 28 07:47:20.835 ppinfo/prod/fib/mpls/err 0/LC1 617742# t5851 ppindex alloc Cerr: 'Subsystem(8165)' detected the 'resource not available' condition 'Code(0)'

Nov 28 07:47:20.843 ppinfo/prod/fib/mpls/err 0/LC1 1298595# t5851 ppindex alloc Cerr:'Subsystem(8165)' detected the 'resource not available' condition 'Code(0)'

Nov 28 07:47:20.843 ppinfo/prod/fib/mpls/err 0/LC1 190161# t5851 indx alloc failed:  Cerr:'Subsystem(8165)' detected the 'resource not available' condition 'Code(0)'

Nov 28 07:47:20.843 ppinfo/prod/fib/mpls/err 0/LC1 1299219# t5851 ppindex alloc Cerr: 'Subsystem(8165)' detected the 'resource not available' condition 'Code(0)'

Nov 28 07:47:35.845 ppinfo/prod/fib/ipv4/err 0/LC1 621013# t5851 ppindex alloc Cerr:'Subsystem(8165)' detected the 'resource not available' condition 'Code(0)'

Nov 28 07:47:35.845 ppinfo/prod/fib/ipv4/err 0/LC1 512881# t5851 indx alloc failed:  Cerr:'Subsystem(8165)' detected the 'resource not available' condition 'Code(0)'

Solution

Tous ces symptômes correspondent à cette DDTS :

Échec de l'allocation de l'ID de bogue Cisco CSCwb69873ppinfo :

Défaut Récapitulatif

Fixé au point 6.5.3.

Symptôme :

La session BFD de liaison est instable ou bloquée dans l'état INIT.

Modalités:

Le battement de l’adresse de tronçon suivant entraîne ce problème.

Solution de contournement:

Commutateur de carte RP (commutation RP et LC VM basique). Ceci efface l'échec d'allocation PPIndex. Pour résoudre le problème LINK BFD, effectuez l'une des opérations suivantes, supprimez et recréez la sous-interface affectée (OU) shut / no shut de la sous-interface affectée.

Description du problème supplémentaire :

les entrées ppindex fuient et entraînent la consommation de toutes les entrées libres, ce qui entraîne un problème d'épuisement des ressources. PPindex est libéré lorsque NH est supprimé et ppindex est attribué lorsque NH est créé. Il y a un bogue qui amène NH delete à ne pas libérer ppindex qui cause la fuite. Une fois que tous les ppindex sont utilisés, il n'y a pas d'appels pour les rendre libres et cela rend le système continuellement défaillant et crée de nouveaux NH. Il y a une vérification pour l'identifiant encap_id qui est allouée ou non, mais le code n'obtient pas l'identifiant encap_id, et fait échouer la vérification et renfloue plus tôt sans appeler ppindex_free.