Table des matières

Introduction

Installation obligatoire de Bridge SMU dans NCS1001 pour la mise à niveau de 7.10.1 à 25.4.1

Introduction

Ce document décrit la procédure de mise à niveau de NCS1001 de SW 7.10.1 à 25.4.1.

Installation obligatoire de Bridge SMU dans NCS1001 pour la mise à niveau de 7.10.1 à 25.4.1

Si les clients mettent à niveau le noeud de 7.10.1 à 25.4.1, ils peuvent voir le problème d'espace DISQUE non disponible si ces SMU ne sont pas installés dans 7.10.1.

ERROR! No enough space to proceed with ADD operation.

Ce problème n'est pas dû à l'espace et doit être confirmé à partir de l'interface de ligne de commande en utilisant la commande show media location all si elle montre assez d'espace libre. Mais, l'erreur était toujours visible.

RP/0/RP0/CPU0:Node1#show media location all

Mon Feb 16 19:15:25.546 CET

Media Info for Location: node0_RP0_CPU0

Partition                            Size     Used  Percent    Avail

--------------------------------------------------------------------

rootfs:                              3.9G     1.5G      39%     2.3G

apphost:                             3.7G     7.7M       1%     3.5G

harddisk:                            2.9G      18M       1%     2.8G

log:                                 992M     100M      11%     826M

config:                              459M     1.9M       1%     423M

disk0:                               992M     3.1M       1%     922M

Un SMU de pont pour la mise à niveau du NCS1001 de 7.10.1 à 25.4.1 doit être installé dans la version 7.10.1 avant la mise à niveau vers Cisco IOS®.

Matrice de mise à niveau est donné 'ro référence' ici pour la référence et le tableau 'Matrice de mise à niveau logicielle' mentionne le défaut pour lequel vous devez ajouter le SMU.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/optical/ncs1001/ncs1001-system-setup-guide/perform-system-upgrade-and-install-feature-packages.html

Pour en savoir plus sur le défaut, cliquez sur les liens suivants :

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwq24232

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwq24218

SMU peut être téléchargé à partir de ce portail :

SMU Portal 7.10.1

https://software.cisco.com/download/home/286315098/type/280867577/release/7.10.1

You need to install the SMU before upgrading to 25.4.1

ncs1001-7.10.1..tar

ncs1001-7.10.1..tar

ncs1001-sysadmin-7.10.1..tar

ncs1001-sysadmin-7.10.1..tar

Une fois que les deux SMU de pont sont validés, vous pouvez poursuivre l'installation du logiciel de destination version 25.4.1 Cisco IOS dans la boîte.