Table des matières

Introduction

Dépannage de « Auto Ampli Control Disabled Alarm » dans NCS1K

Introduction

Ce document décrit comment dépanner la faible puissance de transmission de l'amplificateur en désactivant l'alarme "Auto ampli control disabled".

Dépannage de « Auto Ampli Control Disabled Alarm » dans NCS1K

L'amplificateur EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) affiche une faible puissance de transmission et un faible gain, car le contrôle Auto Ampli est désactivé.

show controller ots 0/x/0/x:

Valeurs de performances de l'amplificateur

Alarme sur le noeud

L'alarme « Auto Ampli Control Disabled » se déclenche si la différence de niveau de puissance entre deux canaux dépasse la valeur delta configurée.

Dans ce cas, la valeur Delta était de 5 dB, mais la différence entre les canaux était supérieure à 5 dB,

show hw-module slot x channel-trail-view active :

vue de la puissance du canal

Ici, certains canaux reçoivent une puissance de -12.xx et le canal no 21 reçoit une puissance de -18.xx, la différence est donc de 6dB, ce qui est supérieur à la valeur Delta.

Lorsque la différence est supérieure à la valeur delta, le contrôle Amplifier est désactivé. Vous voyez toujours la puissance de sortie, mais la régulation du gain ne se produit pas selon la conception.

Pour vérifier la valeur delta :show controler ots 0/x/0/x

Exemple de sortie :

controller State: Up

Transport Admin State: In Service

Port Type: Line

Laser State: On

Optics Status::

Alarm Status:

-------------

Detected Alarms:

AUTO-AMPLI-CTRL-DISABLED

Alarm Statistics:

-----------------

LOW-RX-PWR = 0

LOW-TX-PWR = 0

RX-LOS-P = 5

RX-LOC = 1

AMPLI-GAIN-DEG-LOW = 0

AMPLI-GAIN-DEG-HIGH = 0

AUTO-LASER-SHUT = 5

AUTO-POW-RED = 5

AUTO-AMPLI-CTRL-DISABLED = 5

AUTO-AMPLI-CFG-MISMATCH = 0

SWITCH-TO-PROTECT = 0

AUTO-AMPLI-CTRL-RUNNING = 2

Parameter Statistics:

---------------------

TX Power = 3.80 dBm

RX Power = -9.70 dBm

Ampli Gain = 19.50 dB

Ampli Tilt = 0.00

Total TX Power = 4.09 dBm

Total RX Power = -8.50 dBm

Ampli Gain Range = Normal

Ampli Safety Control mode = auto

Osri = OFF

TX Enable = Enabled

RX Enable = Enabled

RX Span Loss = N/A

TX Span Loss = N/A

Rx Low Threshold Current = -25.0 dBm

Back Reflection = -27.30 dBm

Configured Parameters:

-------------

Rx Low Threshold = -25.0 dBm

Tx Low Threshold = -20.0 dBm

Ampli Gain = 1.00 dB

Ampli Tilt = 0.00

Ampli Channel power = 3.00 dBm

Channel Power Max Delta = 3.00 dBm

Ampli Channel Psd = 31.250 nW/MHz

Rx Low Threshold Psd = 0.099 nW/MHz

Ampli Control mode = Automatic

Ampli Safety Control mode = auto

Osri = OFF

TX Enable = Enabled

RX Enable = Enabled

Ici, la valeur delta est 3dB et la différence entre les canaux était 6dB.

Solution permanente :

Recherchez sur le panneau de brassage les canaux les moins alimentés.

Si nécessaire, nettoyez/remplacez les cordons de raccordement afin d'améliorer l'alimentation du canal.

Une fois que la puissance devient égale ou inférieure à la valeur delta, l'alarme se déclenche et la puissance de sortie est régulée selon les besoins.

Solution de contournement:

Une solution de contournement temporaire consiste à augmenter la valeur delta avec ces modifications de configuration pour restaurer le trafic :

config ter

controller ots 0/x/0/x

channel-power-max-delta 80 (change delta to 8)

Assurez-vous de rétablir la valeur delta par défaut de la configuration une fois que la solution permanente sera implémentée.