Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Informations générales

Établir une connexion au NCS4K et vérifier la version logicielle minimale de 6.5.26

Valider les chèques

Vérifier les alarmes

Vérifier le support

Vérification de la synchronisation BITS

Introduction

Ce document décrit les informations nécessaires pour remplacer avec succès une unité de connexion externe en service (ECU) installée dans un système NCS4016 par 2 ECU. Cette procédure fournit des étapes pour retirer/installer l'ECU.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- CLI Cisco IOS® pour la gamme Cisco NCS4000

- Gamme Cisco NCS4000 avec NCS4016/NCS4009 inclus

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur le système NCS4016 exécutant le logiciel 6.5.26 ou ultérieur avant le début de cette procédure.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

La procédure décrite dans ce document n'affecte pas le trafic. Il suppose que le châssis NCS4000 est une étagère 4016 ou 4009. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Établir une connexion au NCS4K et vérifier la version logicielle minimale de 6.5.26

Avant de commencer, vérifiez que vous avez configuré une connexion d'ordinateur portable au NCS 4016 et que l'ordinateur portable répond aux exigences matérielles et logicielles.

Étape 1. À partir de l'ordinateur connecté au module NCS 4016, lancez un programme émulateur de terminal tel que putty et connectez-vous au système NCS4016.

Étape 2. À l'invite de commandes, exécutez show version et vérifiez que la version du logiciel est 6.5.26, comme indiqué dans l'image.

Étape 3. Si le logiciel n'est pas sur 6.5.26 ou version ultérieure, arrêtez la procédure et mettez à niveau le logiciel vers 6.5.26 avant de continuer.

Étape 4. Vérifiez et notez toutes les alarmes comme indiqué dans l'image.

Étape 5. Vérifiez les détails du disque dur.

Étape 6. Créez une sauvegarde de base de données.

Étape 7. Vérifiez la synchronisation BITS. Si la synchronisation BITS est utilisée par NCS4K, enregistrez le résultat de ces commandes. Si aucune synchronisation n'est utilisée, passez à l'étape 8. Enregistrez le résultat de la commande show controller timing controller clock clock clock clock clock clock clock comme indiqué dans l'image.

Enregistrez le résultat de la commande show frequency sync clock-interfaces brief comme indiqué dans l'image.

Étape 8. Préparez-vous à l'élimination de l'écu. Afin de retirer l'ECU du service en toute sécurité, émettez une commande de détachement hw-module provision ecu detach disk rack 0 comme indiqué dans l'image.

Étape 9. Avant de retirer physiquement le module ECU, assurez-vous que l'alarme L'opération de détection du disque démarré est effacée sur le système.

Étape 10. Retirez le module ECU du châssis NCS4K :

a. Assurez-vous que l'utilisateur porte un bracelet antistatique.

b. Retirez tous les câbles connectés au module NCS4K-ECU.

c. Lorsque vous retirez le câble EMS, toutes les fonctions de gestion à distance sont supprimées. Il ne sera pas restauré tant que le câble EMS n’aura pas été reconnecté à l’étape 11. L'accès à distance peut encore être obtenu à l'aide du port de console.

e. Retirez tous les câbles de synchronisation individuels connectés à l'unité.

f. Utilisez un tournevis Philips pour desserrer les vis de l'unité ECU.

g. Utilisez le loquet des deux côtés pour débrancher l'unité NCS4K-ECU.

h. Retirez les deux disques SATA (SSD) de 2,5 ” du NCS4K-ECU d'origine. Notez la position exacte, gauche ou droite, dans l'Écus.

i. Insérez les disques SATA 2,5 ” retirés de NCS4K-ECU dans le nouveau module NCS4K-ECU2. Assurez-vous qu'ils sont installés dans la même position que l'Écu d'origine.

Étape 11. Installez le module ECU2 et reconnectez les câbles :

a. Placez le nouveau module NCS4K-ECU2 avec les deux disques SATA 2,5 ” dans le logement ECU d'origine.

b. Reconnectez tous les câbles retirés à l'étape 10. au nouveau module ECU2.

c. Serrez les vis une fois les loquets positionnés correctement.

d. Assurez-vous que la connectivité de gestion à distance au NE est à nouveau disponible.

e. Vérifiez que l'écran LCD du panneau avant du NE est opérationnel.

Étape 12. Initialisez le nouveau module ECU2 dans le châssis NCS4K. Attendez 2 à 3 minutes pour initialiser le module NCS4K-ECU2.

Étape 13. Exécutez la commande attachement à partir de l’invite de commandes, comme illustré dans l’image.

Étape 14. Une fois que l'ECU s'est correctement connecté au châssis, la migration de l'ECU de NCS4K-ECU à NCS4K-ECU2 est terminée.

Valider les chèques

Vérifier les alarmes

Vérifiez les alarmes et assurez-vous qu'il n'y a pas de nouvelles alarmes ou d'alarmes inattendues sur l'étagère.

Note: L'alerte de l'espace disque pour l'alarme d'emplacement peut prendre un peu plus de temps pour être inactive pour RP0 et RP1, mais vous pouvez vérifier que le disque est opérationnel avec la commande sh media.

Vérifier le support

Vérifiez que les deux disques durs SSD sont correctement positionnés et accessibles, comme le montre l'image.

Vérification de la synchronisation BITS

Si la synchronisation BITS a été équipée et que la section 1.5 a été terminée, exécutez à nouveau les commandes après avoir réattaché la synchronisation BITS à ECU2 et comparez-les aux résultats précédents, comme illustré dans l'image.