Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Informations générales

Configuration

Diagramme du réseau

Configuration de haut niveau

Vérification

Dépannage

Introduction

Ce document décrit comment déployer le VPN L2 Ethernet sur le routage de segment (SR) la commutation multiprotocole par étiquette avec le Port Channel virtuel sur Nexus9K.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Border Gateway Protocol (BGP)

- Protocole OSPF (Open Shortest Path First)

- MPLS

- Protocole LDP (Label Distribution Protocol)

- Protocole de réservation de ressources (RSVP)

- EVPN

- SR

- vPC

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Commutateur Nexus 92360C qui exécute la version 9.3(10) pour H1 et H3.

- Commutateur Nexus 93180YC-FX qui exécute la version 10.2(3) pour Spine.

- Commutateur Nexus 93240YC qui exécute la version 10.2(3) pour Leaf.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

VPLS/L2-EVPN est un service VPN de couche 2 multipoint à multipoint qui connecte plusieurs filiales d'un client, dans une architecture commutée logique unique sur un réseau IP/MPLS.

Présentation de Layer2 EVPN-MPLS SR

EVPN (RFC 7432) est une solution BGP MPLS qui a été utilisée pour les services Ethernet de nouvelle génération dans les réseaux de data centers virtualisés. Il utilise plusieurs blocs tels que Distincteur de route (RD), Cible de route (RT) et Routage et transfert virtuel (VRF) des technologies MPLS qui existent.

Contrairement à VPLS, EVPN permet l'apprentissage MAC basé sur le plan de contrôle dans le coeur. Dans EVPN, les PE qui participent aux instances EVPN apprennent des routes MAC personnalisées dans le plan de contrôle avec le protocole Multiprotocol (MP)-BGP. L'apprentissage MAC du plan de contrôle offre un certain nombre d'avantages qui permettent à EVPN de remédier aux lacunes du VPLS, ce qui inclut la prise en charge du multihome avec équilibrage de charge par flux.

SR L2 EVPN est une nouvelle fonctionnalité disponible dans NXOS 9.3(1) qui est prise en charge sur la plate-forme Nexus 9300 FX2.

Limitations pour L2 EVPN sur SR MPLS

- L'inondation EVPN SR L2 est basée sur le mécanisme de réplication d'entrée

- Il utilise la route EVPN de type 3 pour le trafic BUM

- Le coeur MPLS ne prend pas en charge la multidiffusion

- La suppression du protocole de résolution d'adresse (ARP) n'est pas prise en charge

- La vérification de cohérence sur VPC n'est pas prise en charge

- La même instance EVPN de couche 2 (EVI) et la même instance EVI de couche 3 ne peuvent pas être configurées ensemble

Configuration

Diagramme du réseau

Configuration de haut niveau

1. Installer les fonctionnalités

2. Configurer l'adresse IP - Sous-jacent

3. Configurer IGP - OSPF

4. Configurer MP - BGP

5. Configuration de la superposition VLAN et EVPN

6. Configurer e-BGP entre les hôtes et les LEAF

7. Configurer VPC sur LEAF 1 et 2

Vérification

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.