Table des matières

Introduction

Les différents modes d'équilibrage de charge incluent

Conditions préalables

Topologie du réseau

Port actif

Configuration

Vérification de l'ESI Port-Active

État de l'interface

État du bundle

Segment Ethernet

apprentissage des adresses MAC

Simple-Actif

Configuration

Vérification de l’ESI à activité unique

État de l'interface

Segment Ethernet

Tout actif

Configuration

Vérification de l'ESI tout-actif

État de l'interface

Segment Ethernet

synchronisation d'adresse Mac

SFA (Single-Flow Active)

Configuration

Vérification de l’ESI actif à flux unique

État de l'interface

Segment Ethernet

Apprentissage d'adresse MAC

Conclusion

Introduction

Ce document décrit différents modes d'équilibrage de charge ESI (Ethernet Segment Identifier) qui sont essentiels pour optimiser la distribution du trafic et maintenir la fiabilité du réseau.

Les différents modes d'équilibrage de charge incluent

- Port-Active

- Simple-Actif

- Tout actif

- Actif à flux unique

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande d'avoir des connaissances de base sur :

- Commutation multiprotocole par étiquette (MPLS).

- Réseau privé virtuel de couche 2 (L2VPN).

- Réseau privé virtuel Ethernet (EVPN).

Composants utilisés

- Les informations contenues dans ce document sont basées sur Device : Routeur de services d'agrégation 9000 (ASR9K).

- The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. Tous les dispositifs utilisés dans ce document ont démarré par une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Topologie du réseau

Utilisation du schéma de topologie du réseau de la Figure 1 pour illustrer le fonctionnement des différents modes d'équilibrage de charge.

Figure 1 Topologie du réseau

Port actif

Figure 2 Mode de redondance des ports actifs

La Figure 2 Mode de redondance active des ports décrit un mode de redondance dans lequel la redondance active/en veille est configurée au niveau de l'interface. Dans cette configuration, le trafic d'une instance virtuelle Ethernet (EVI), telle qu'EVI 100, est transféré uniquement via l'interface active (dans ce cas, l'interface connectée à Provider Edge -PE3). Tout le trafic destiné à EVI 100 est haché sur le routeur actif (PE3), tandis que le ou les routeurs de secours (PE2) restent prêts à prendre le relais en cas de défaillance de l'interface active.

Configuration

evpn

interface Bundle-Ether23

ethernet-segment

identifier type 0 00.23.23.23.23.23.23.23.23

load-balancing-mode port-active >> configuration required to enable this mode

Vérification de l'ESI Port-Active

État de l'interface

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-5-PE2#show interfaces BE23

Bundle-Ether23 is down, line protocol is down

Remarque : Sur le PE de secours (PE2), l'état de l'interface de l'éther de faisceau (BE) est désactivé.

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3#show interfaces BE23

Bundle-Ether23 is up, line protocol is up

État du bundle

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-5-PE2#show bundle bundle-ether 23

Bundle-Ether23

Status:                                    LACP OOS (out of service)

<snip>

Port                     Device           State        Port ID         B/W, kbps

--------------------  ---------------  -----------  --------------  ----------

Hu0/1/0/7             Local            Standby      0x8000, 0x0001   100000000

Link is in standby due to bundle out of service state

Remarque :

- L’interface BE23 sur PE2 est désactivée en raison de l’état « bundle out of service », car ce PE2 est en veille une fois que le BE23 sur PE3 (PE actif) est désactivé. BE23 sur PE2 devient actif.

- Par défaut, l'état du bundle est « Out of service », mais vous pouvez définir le signal d'accès sur down avec la commande de configuration explicite « access-signal bundle-down » sous ethernet-segment.

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3#show bundle bundle-ether 23

Bundle-Ether23

Status:                                    Up

<snip>

Port                  Device           State        Port ID         B/W, kbps

--------------------  ---------------  -----------  --------------  ----------

Hu0/1/0/7             Local            Active       0x8000, 0x0001   100000000

Link is Active

Interface active sur laquelle tout le trafic doit être haché depuis la périphérie client (CE) 23.

Segment Ethernet

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-5-PE2#show evpn ethernet-segment carving detail

Ethernet Segment Id      Interface                          Nexthops

------------------------ ---------------------------------- --------------------

0000.2323.2323.2323.2323 BE23                               10.10.22.22

10.10.33.33

ES to BGP Gates   : Ready

ES to L2FIB Gates : Ready

Main port         :

Interface name : Bundle-Ether23

Interface MAC  : 08ec.f50e.6af6

IfHandle       : 0x040001a0

State          : Standby

Redundancy     : Not Defined

ESI type          : 0

Value          : 0000.2323.2323.2323.2323

ES Import RT      : 0023.2323.2323 (from ESI)

Source MAC        : 0000.0000.0000 (N/A)

Topology          :

Operational    : MH

Configured     : Port-Active

<snip>

Service Carving Results:

Forwarders     : 2

Elected        : 0

Not Elected    : 2

EVI NE  :      100,     200

<snip>

Local SHG label   : 24003

Remote SHG labels : 1

24003 : nexthop 10.10.33.33

Access signal mode: Bundle OOS

PE2 - Le routeur de transfert non désigné implémente un blocage directionnel pour tout le trafic en provenance et à destination du CE23.

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3#show evpn ethernet-segment carving detail

Ethernet Segment Id      Interface                          Nexthops

------------------------ ---------------------------------- --------------------

0000.2323.2323.2323.2323 BE23                               10.10.22.22

10.10.33.33

Main port         :

Interface name : Bundle-Ether23

Interface MAC  : 08ec.f52e.55b5

IfHandle       : 0x000001a0

State          : Up

Redundancy     : Not Defined

<snip>

Topology          :

Operational    : MH

Configured     : Port-Active

<snip>

Service Carving Results:

Forwarders     : 2

Elected        : 2

EVI E   :      100,     200

Not Elected    : 0

<snip>

HRW Reset timer   : 5 sec [not running]

Local SHG label   : 24003

Remote SHG labels : 1

24003 : nexthop 10.10.22.22

Access signal mode: Bundle OOS (Default)

Remarque : PE3 est sélectionné en tant que répartiteur désigné (DF) pour ce segment Ethernet , tout le trafic vers le CE23 est envoyé et reçu via PE3.

Routes annoncées au routeur distant PE1 à partir de PE2 et PE3

RP/0/RSP1/CPU0:ASR9906-1-PE1#show bgp l2vpn evpn

Route Distinguisher: 10.10.11.11:100 (default for vrf EVPN-ELAN-1)

*>i[1][0000.2323.2323.2323.2323][0]/120 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> per ESI route

10.10.22.22                   100      0 i

* i                   10.10.33.33                   100      0 i

*>i[1][0000.2323.2323.2323.2323][4294967295]/120 >>>>>>>>>>>>>>>> per EVI route

10.10.22.22                   100      0 i

* i                   10.10.33.33                   100      0 i

*>i[2][0][48][6c03.093e.7213][0]/104 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Route-Type 2 for the CE23 mac address is only advertised by PE3

10.10.33.33                   100      0 i

*> [2][0][48][ecce.13e7.d85c][0]/104

0.0.0.0                                0 i

RP/0/RSP1/CPU0:ASR9906-1-PE1#show evpn internal-label vpn-id 100 detail

VPN-ID     Encap  Ethernet Segment Id         EtherTag     Label

---------- ------ --------------------------- ----------   --------

100        MPLS   0000.2323.2323.2323.2323    0            24010

Multi-paths resolved: TRUE (Remote single-active)

Multi-paths Internal label: 24010

MAC              10.10.33.33                            24001

EAD/ES           10.10.22.22                              0

10.10.33.33                              0

EAD/EVI          10.10.22.22                             24001

10.10.33.33                             24001

Summary pathlist:

0x02000002 (P) 10.10.33.33                                24001

0x00000000 (B) 10.10.22.22                                24001

Remarque : Le type de route 2 de CE23 est uniquement annoncé par PE3, par conséquent PE3 est défini comme principal pour ce segment Ethernet et PE2 comme secondaire .

apprentissage des adresses MAC

L2vpn

RP/0/RSP1/CPU0:ASR9906-1-PE1#show l2vpn forwarding bridge-domain EVPN-ELAN-1:EVPN-ELAN-1 mac-address location  0/0/CPU0

Mac Address    Type    Learned from/Filtered on    LC learned Resync Age/Last Change Mapped to

-------------- ------- --------------------------- ---------- ---------------------- --------------

ecce.13e7.d85c dynamic Hu0/1/0/2.100               N/A        24 Dec 08:58:17        N/A

6c03.093e.7213 EVPN    BD id: 1                    N/A        N/A                    N/A

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-5-PE2#show l2vpn forwarding bridge-domain  EVPN-ELAN:EVPN-ELAN mac-address location 0/1/CPU0

Mac Address    Type    Learned from/Filtered on    LC learned Resync Age/Last Change Mapped to

-------------- ------- --------------------------- ---------- ---------------------- --------------

6c03.093e.7213 EVPN    BD id: 0                    N/A        N/A                    N/A

ecce.13e7.d85c EVPN    BD id: 0                    N/A        N/A                    N/A

PE2 apprend les adresses MAC de CE1 et CE23 en tant que routes EVPN à partir de PE1 et PE3 .

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3#show l2vpn forwarding bridge-domain  EVPN-ELAN:EVPN-ELAN mac-address location 0/1/CPU0

Mac Address    Type    Learned from/Filtered on    LC learned Resync Age/Last Change Mapped to

-------------- ------- --------------------------- ---------- ---------------------- --------------

ecce.13e7.d85c EVPN    BD id: 0                    N/A        N/A                    N/A

6c03.093e.7213 dynamic BE23.100                    N/A        24 Dec 07:26:58        N/A

côte L2L

RP/0/RSP1/CPU0:ASR9906-1-PE1#show l2route evpn mac all

Topo ID  Mac Address    Producer    Next Hop(s)

-------- -------------- ----------- ----------------------------------------

1        6c03.093e.7213 L2VPN       24010/I/ME, N/A

1        ecce.13e7.d85c LOCAL       HundredGigE0/1/0/2.100, N/A

EVPN :

RP/0/RSP1/CPU0:ASR9906-1-PE1#show evpn evi vpn-id 100  mac

VPN-ID     Encap      MAC address    IP address                               Nexthop                                 Label    SID

---------- ---------- -------------- ---------------------------------------- --------------------------------------- -------- ---------------------------------------

100        MPLS       6c03.093e.7213 ::                                       10.10.33.33                             24001

100        MPLS       ecce.13e7.d85c ::                                       HundredGigE0/1/0/2.100                  24002

BGP :

RP/0/RSP1/CPU0:ASR9906-1-PE1#show bgp l2vpn evpn rd 10.10.11.11:100 [2][0][48][6c03.093e.7213][0]/104

Local

10.10.33.33 (metric 10) from 10.10.33.33 (10.10.33.33)

Received Label 24001

Origin IGP, localpref 100, valid, internal, best, group-best, import-candidate, imported, rib-install

Received Path ID 0, Local Path ID 1, version 1321

Extended community: SoO:10.10.33.33:100 0x060e:0000.0000.0064 RT:100:100

EVPN ESI: 0000.2323.2323.2323.2323

Source AFI: L2VPN EVPN, Source VRF: default, Source Route Distinguisher: 10.10.33.33:100

Dans ce mode, quand le trafic de CE1 doit être envoyé à CE23, de PE1 il est seulement alias à PE3 car nous recevons Route-Type 2 seulement de PE3 . Lorsque BE23 tombe en panne sur PE3, le trafic est déplacé vers PE2 .

Simple-Actif

Figure 3 Mode de redondance actif unique

Comme le montre la Figure 3 Mode de redondance actif-unique , Dans ce mode de redondance, les deux interfaces d'accès PE restent actives, Chaque liaison vers le PE se voit attribuer une interface unique de bundle Ethernet sur le CE23, avec les VLAN 100 et 200 autorisés sur les deux interfaces . Comme ces liaisons appartiennent à des ensembles Ethernet distincts, le CE23 inonde initialement le trafic vers les deux PE. Cependant, seul le répartiteur désigné (DF) du segment Ethernet transfère le trafic vers le coeur. Par conséquent, le CE maintient une interface unique Ethernet Bundle dans sa table de transfert, garantissant un multi-hébergement actif unique par VLAN.

Configuration

interface Bundle-Ether23

ethernet-segment

identifier type 0 00.23.23.23.23.23.23.23.23

load-balancing-mode single-active >> configuration required to enable this mode

Vérification de l’ESI à activité unique

État de l'interface

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-5-PE2#show interfaces bundle-ether 23

Bundle-Ether23 is up, line protocol is up

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3#show interfaces bundle-ether 23

Bundle-Ether23 is up, line protocol is up

Remarque : L'état physique et l'état du bundle de BE23 sur PE2 et PE3 sont activés.

Segment Ethernet

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-5-PE2#show evpn ethernet-segment carving detail

Ethernet Segment Id      Interface                          Nexthops

------------------------ ---------------------------------- --------------------

0000.2323.2323.2323.2323 BE23                               10.10.22.22

10.10.33.33

<snip>

Topology          :

Operational    : MH, Single-active

Configured     : Single-active (AApS)

<snip>

Service Carving Results:

Forwarders     : 2

Elected        : 1

EVI E   :       200

Not Elected    : 1

<snip>

Local SHG label   : 24003

Remote SHG labels : 1

24003 : nexthop 10.10.33.33

Access signal mode: Bundle OOS

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3#show evpn ethernet-segment carving detail

Ethernet Segment Id      Interface                          Nexthops

------------------------ ---------------------------------- --------------------

0000.2323.2323.2323.2323 BE23                               10.10.22.22

10.10.33.33

<snip>

Topology          :

Operational    : MH, Single-active

Configured     : Single-active (AApS)

<snip>

Service Carving Results:

Forwarders     : 2

Elected        : 1

EVI E  :      100

Not Elected    : 1

<snip>

Local SHG label   : 24003

Remote SHG labels : 1

24003 : nexthop 10.10.22.22

Access signal mode: Bundle OOS (Default)

Remarque :

- PE2 est sélectionné comme DF pour EVI 200 .

- PE3 est sélectionné comme DF pour EVI 100 .

- Pour EVI 100 et EVI 200, le PE distant (PE1) peut envoyer et recevoir du trafic uniquement via PE3 et PE2 respectivement.

Routes annoncées à PE1 par PE2 et PE3

RP/0/RSP1/CPU0:ASR9906-1-PE1#show bgp l2vpn evpn

Route Distinguisher: 10.10.11.11:100 (default for vrf EVPN-ELAN-1)

*>i[1][0000.2323.2323.2323.2323][0]/120>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Per EVI route

10.10.22.22                   100      0 i

* i                   10.10.33.33                   100      0 i

*>i[1][0000.2323.2323.2323.2323][4294967295]/120>>>>>>>>>>>>>>>>>> per ESI route

10.10.22.22                   100      0 i

* i                   10.10.33.33                   100      0 i

*>i[2][0][48][6c03.093e.7213][0]/104>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Route-type 2 Advertised only by PE3 for vlan 100

10.10.33.33                   100      0 i

En mode d'équilibrage de charge actif unique, utilise à la fois l'interface d'accès PE1 et PE2 , le trafic EVI 100 haché vers PE3 et le trafic EVI 200 haché vers PE2 . L'adresse MAC CE23 sur EVI 100 n'est accessible que via le PE3, puisque ce PE3 est le redirecteur désigné pour EVI 100 qui annonce la route Mac/IP associée, PE3 est désigné comme PE primaire sur PE1.

L’apprentissage et la propagation des adresses MAC à travers divers composants restent identiques au mode de redondance active des ports.

Tout actif

Figure 4 Mode de redondance entièrement actif

Comme l'illustre la Figure 4 Mode de redondance entièrement actif , en mode de redondance entièrement actif pour une interface EVI, les deux PE2 et PE3 peuvent envoyer et recevoir du trafic de monodiffusion connu, le trafic est haché par flux sur les deux PE.

Configuration

Evpn

interface Bundle-Ether23

ethernet-segment

identifier type 0 00.23.23.23.23.23.23.23.23

Remarque : Le mode par défaut est all-active .

Vérification de l'ESI tout-actif

État de l'interface

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-5-PE2#show interfaces Be23

Bundle-Ether23 is up, line protocol is up

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3#show interfaces BE23

Bundle-Ether23 is up, line protocol is up

Remarque : L'état physique et l'état de l'offre groupée de BE23 sur PE2 et PE3 sont up et active .

Segment Ethernet

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-5-PE2#show evpn ethernet-segment carving detail

Ethernet Segment Id      Interface                          Nexthops

------------------------ ---------------------------------- --------------------

0000.2323.2323.2323.2323 BE23                               10.10.22.22

10.10.33.33

<snip>

Topology          :

Operational    : MH, All-active

Configured     : All-active (AApF) (default)

Service Carving   : Auto-selection

<snip>

Service Carving Results:

Forwarders     : 2

Elected        : 2

EVI E   :      100,     200

Not Elected    : 0

<snip>

Local SHG label   : 24003

Remote SHG labels : 1

24003 : nexthop 10.10.33.33

Access signal mode: Bundle OOS

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3#show evpn ethernet-segment carving detail

Ethernet Segment Id      Interface                          Nexthops

------------------------ ---------------------------------- --------------------

0000.2323.2323.2323.2323 BE23                               10.10.22.22

10.10.33.33

<snip>

Topology          :

Operational    : MH, All-active

Configured     : All-active (AApF) (default)

Service Carving   : Auto-selection

<snip>

Service Carving Results:

Forwarders     : 2

Elected        : 0

Not Elected    : 2

EVI NE  :      100,     200

<snip>

Local SHG label   : 24003

Remote SHG labels : 1

24003 : nexthop 10.10.22.22

Access signal mode: Bundle OOS (Default)

Remarque :

- Le redirecteur désigné influence uniquement le trafic de diffusion, de monodiffusion inconnue et de multidiffusion (BUM) envoyé du coeur vers le périphérique d'accès, c'est-à-dire, lorsque le trafic BUM de PE1 est envoyé à la fois à PE2 et à PE3, PE2 transfère uniquement ce trafic vers le CE23.

- Alors que le trafic BUM de CE23 peut être haché à la fois vers PE2 et PE3 qui est transféré vers le PE1 distant.

- pour plus d'informations sur le mécanisme « split-horizon » et le label SHG, consultez le site : https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/multiprotocol-label-switching-mpls/layer-2-vpns/222561-configure-evpn-route-types-and-their-fun.html#toc-hId--1100150104

Routes annoncées à PE1 par PE2 et PE3

RP/0/RSP1/CPU0:ASR9906-1-PE1#show bgp l2vpn evpn

Route Distinguisher: 10.10.11.11:100 (default for vrf EVPN-ELAN-1)

*>i[1][0000.2323.2323.2323.2323][0]/120 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Per EVI

10.10.22.22                   100      0 i

* i                   10.10.33.33                   100      0 i

*>i[1][0000.2323.2323.2323.2323][4294967295]/120>>>>>>>>>>>>> Per ESI

10.10.22.22                   100      0 i

* i                   10.10.33.33                   100      0 i

*>i[2][0][48][6c03.093e.7213][0]/104 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Route-Type2 is advertised by both PE2 and PE3

10.10.22.22                   100      0 i

* i                   10.10.33.33                   100      0 i

RP/0/RSP1/CPU0:ASR9906-1-PE1#show evpn internal-label detail

VPN-ID     Encap  Ethernet Segment Id         EtherTag     Label

---------- ------ --------------------------- ----------   --------

100        MPLS   0000.2323.2323.2323.2323    0            24010

Multi-paths resolved: TRUE (Remote all-active)

Multi-paths Internal label: 24010

MAC         10.10.22.22                                24001

10.10.33.33                                24001

EAD/ES      10.10.22.22                                0

10.10.33.33                                0

EAD/EVI     10.10.22.22                                24001

10.10.33.33                                24001

Summary pathlist:

0x02000001 (P) 10.10.22.22                                24001

0x02000002 (P) 10.10.33.33                                24001

À partir de la sortie, nous pouvons observer que pour atteindre CE23 sur PE1, PE2 et PE3 sont considérés comme un chemin principal et le trafic est haché à la fois vers PE2 et PE3

RP/0/RSP1/CPU0:ASR9906-1-PE1#show mpls forwarding labels 24010 detail

Local  Outgoing    Prefix             Outgoing     Next Hop        Bytes

Label  Label       or ID              Interface                    Switched

------ ----------- ------------------ ------------ --------------- ------------

24010  24001       EVPN:100                        10.10.22.22     0

Updated: Dec 29 12:19:20.649

Version: 333, Priority: 3

Label Stack (Top -> Bottom): { 24001 }

NHID: 0x0, Encap-ID: N/A, Path idx: 0, Backup path idx: 0, Weight: 0

MAC/Encaps: 0/4, MTU: 0

Packets Switched: 0

24001       EVPN:100                        10.10.33.33     0

Updated: Dec 29 12:19:20.649

Version: 333, Priority: 3

Label Stack (Top -> Bottom): { 24001 }

NHID: 0x0, Encap-ID: N/A, Path idx: 1, Backup path idx: 0, Weight: 0

MAC/Encaps: 0/4, MTU: 0

Packets Switched: 0

synchronisation d'adresse Mac

L2vpn :

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-5-PE2#show l2vpn forwarding bridge-domain  EVPN-ELAN:EVPN-ELAN mac-address location 0/1/CPU0

Mac Address    Type    Learned from/Filtered on    LC learned Resync Age/Last Change Mapped to

-------------- ------- --------------------------- ---------- ---------------------- --------------

ecce.13e7.d85c EVPN    BD id: 0                    N/A        N/A                    N/A

6c03.093e.7213 static  BE23.100                    N/A        N/A                    N/A

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3#show l2vpn forwarding bridge-domain  EVPN-ELAN:EVPN-ELAN mac-address location 0/1/CPU0

Mac Address    Type    Learned from/Filtered on    LC learned Resync Age/Last Change Mapped to

-------------- ------- --------------------------- ---------- ---------------------- --------------

ecce.13e7.d85c EVPN    BD id: 0                    N/A        N/A                    N/A

6c03.093e.7213 dynamic BE23.100                    N/A        30 Dec 06:49:50        N/A

À partir de CE23, un seul flux a été initié, il a été haché vers PE3, donc l'apprentissage est dynamique sur PE3, sur PE2 l'adresse MAC a été synchronisée pour cette ESI, l'entrée est statique sur PE2.

L2RIB :

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-5-PE2#show l2route evpn mac all

Topo ID  Mac Address    Producer    Next Hop(s)

-------- -------------- ----------- ----------------------------------------

0        6c03.093e.7213 L2VPN       Bundle-Ether23.100, N/A

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3#show l2route evpn mac all

Topo ID  Mac Address    Producer    Next Hop(s)

-------- -------------- ----------- ----------------------------------------

0        6c03.093e.7213 LOCAL       Bundle-Ether23.100, N/A

EVPN :

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-5-PE2#show evpn evi vpn-id 100  mac

VPN-ID     Encap      MAC address    IP address                               Nexthop                                 Label    SID

---------- ---------- -------------- ---------------------------------------- --------------------------------------- -------- ---------------------------------------

100        MPLS       6c03.093e.7213 ::                                       10.10.33.33                             24001

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3#show evpn evi vpn-id 100  mac

VPN-ID     Encap      MAC address    IP address                               Nexthop                                 Label    SID

---------- ---------- -------------- ---------------------------------------- --------------------------------------- -------- ---------------------------------------

100        MPLS       6c03.093e.7213 ::                                       Bundle-Ether23.100                      24001

Cette sortie au niveau du composant EVPN montre clairement que PE3 a appris dynamiquement l'adresse MAC de CE23 et a annoncé Route-Type 2 vers PE2 et PE1 .

PE2 a importé ce type de route 2 avec l'indicateur de synchronisation défini et annonce à nouveau le type de route 2 pour l'adresse MAC de CE23 avec PE2 a le tronçon suivant.

L2RIB trace de PE2 qui montre ce comportement :

[12/29/24 11:14:07.763 UTC 225f 7879] Received MAC ROUTE msg: addr: (0, 6c03.093e.7213) vni: 0 admin_dist: 0 seq_num: 0 rt_flags: S soo: 0 dg_count: 0 res: 0 esi: (F) >>> sync flag is set

[12/29/24 11:14:07.763 UTC 2262 7879] (0,6c03.093e.7213,9):Updated recv attrs seq:0 flags:S NH-type:2 NH:Bundle-Ether23.100 NH2-type:0 NH2:N/A >>> the NH is updated to the ESI interface

[12/29/24 11:14:07.763 UTC 2264 7879] (0,6c03.093e.7213,9):set route flags: BEST

[12/29/24 11:14:07.763 UTC 2265 7879] (0,6c03.093e.7213,9):MAC route created seq num:0 flags:BS (Rcv) rcv_seq:0 rcv_flags:S slot_id:0 >>>>>>>>> the mac route is created with PE2 has the NH

[12/29/24 11:14:07.763 UTC 2266 7879] (0,6c03.093e.7213,9):MAC route created BR:9 Dup Moves:0 NH-type:2 NH:Bundle-Ether23.100 NH2-type:0  NH2:N/A

[12/29/24 11:14:07.765 UTC 2267 7879] (0,6c03.093e.7213,9):Encoding MAC BR (ADD) Client = 3 BR = 0x56487439e9a0 SBRD = 0 PROD_CHANGED = 0 RLDP 0

BGP :

RP/0/RSP1/CPU0:ASR9906-1-PE1#show bgp l2vpn evpn rd 10.10.11.11:100 [2][0][48][6c03.093e.7213][0]/104

Local

10.10.22.22 (metric 10) from 10.10.22.22 (10.10.22.22)

Received Label 24001

Origin IGP, localpref 100, valid, internal, best, group-best, import-candidate, imported, rib-install

Received Path ID 0, Local Path ID 1, version 1699

Extended community: SoO:10.10.33.33:100 0x060e:0000.0000.0064 RT:100:100

EVPN ESI: 0000.2323.2323.2323.2323

Source AFI: L2VPN EVPN, Source VRF: default, Source Route Distinguisher: 10.10.22.22:100

Path #2: Received by speaker 0

Not advertised to any peer

Local

10.10.33.33 (metric 10) from 10.10.33.33 (10.10.33.33)

Received Label 24001

Origin IGP, localpref 100, valid, internal, import-candidate, imported, rib-install

Received Path ID 0, Local Path ID 0, version 0

Extended community: SoO:10.10.33.33:100 0x060e:0000.0000.0064 RT:100:100

EVPN ESI: 0000.2323.2323.2323.2323

Source AFI: L2VPN EVPN, Source VRF: default, Source Route Distinguisher: 10.10.33.33:100

L'attribut Source d'origine indique que ce type de route 2 a été créé par PE3 , mais le distinguateur de route indique clairement que PE2 a relancé ce type de route 2 .

Remarque : Lorsque le trafic est reçu sur PE3 et PE2 à partir de CE23 alors que divers flux sont hachés sur les deux liaisons, PE2 et PE3 peuvent apprendre dynamiquement l’adresse MAC et le type de route 2 annoncé.

SFA (Single-Flow Active)

Dans ce mode de redondance, un VLAN peut être actif sur tous les PE dans le groupe de redondance, mais chaque flux L2 unique de ce VLAN peut être actif sur un seul des PE dans le groupe de redondance à la fois .

Configuration

Evpn

interface Bundle-Ether23

ethernet-segment

identifier type 0 00.23.23.23.23.23.23.23.23

load-balancing-mode single-flow-active >>> this command enables SFA redundancy mode

Vérification de l’ESI actif à flux unique

État de l'interface

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-5-PE2#show interfaces BE23

Bundle-Ether23 is up, line protocol is up

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3#show interfaces BE23

Bundle-Ether23 is up, line protocol is up

Remarque : L'état physique et l'état du bundle de BE23 sur PE2 et PE3 sont activés.

Segment Ethernet

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-5-PE2#show evpn ethernet-segment carving detail

Ethernet Segment Id      Interface                          Nexthops

------------------------ ---------------------------------- --------------------

0000.2323.2323.2323.2323 BE23                               10.10.22.22

10.10.33.33

<snip>

Topology          :

Operational    : MH, Single-flow-active

Configured     : Single-flow-active

Service Carving   : Auto-selection

<snip>

Service Carving Results:

Forwarders     : 2

Elected        : 0

Not Elected    : 0

<snip>

Local SHG label   : 24003

Remote SHG labels : 1

24003 : nexthop 10.10.33.33

Access signal mode: Bundle OOS

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3#show evpn ethernet-segment carving detail

Ethernet Segment Id      Interface                          Nexthops

------------------------ ---------------------------------- --------------------

0000.2323.2323.2323.2323 BE23                               10.10.22.22

10.10.33.33

<snip>

Topology          :

Operational    : MH, Single-flow-active

Configured     : Single-flow-active

Service Carving   : Auto-selection

<snip>

Service Carving Results:

Forwarders     : 2

Elected        : 0

Not Elected    : 0

<snip>

Local SHG label   : 24003

Remote SHG labels : 1

24003 : nexthop 10.10.22.22

Access signal mode: Bundle OOS (Default)

Remarque :

- Ce mode de redondance ne permet pas de sélectionner DF .

- SFA - Le découpage d'horizon est désactivé .

Routes annoncées à PE1 par PE2 et PE3 .

Par route ESI :

RP/0/RSP1/CPU0:ASR9906-1-PE1#show bgp l2vpn evpn rd 10.10.11.11:100 [1][0000.2323.2323.2323.2323][4294967295]/120

Local

10.10.22.22 (metric 10) from 10.10.22.22 (10.10.22.22)

Received Label 0

Extended community: EVPN ESI Label:0x02:24003 RT:100:100 RT:200:200

Source AFI: L2VPN EVPN, Source VRF: default, Source Route Distinguisher: 10.10.22.22:1

Path #2: Received by speaker 0

Not advertised to any peer

Local

10.10.33.33 (metric 10) from 10.10.33.33 (10.10.33.33)

Received Label 0

Extended community: EVPN ESI Label:0x02:24003 RT:100:100 RT:200:200

Source AFI: L2VPN EVPN, Source VRF: default, Source Route Distinguisher: 10.10.33.33:1

Remarque :

- EVPN ESI Label:0x02 - indique que le PE2 et le PE3 distants sont en mode de redondance SFA .

- Une fois que cette communauté étendue est reçue par l'alias PE1 distant, il est désactivé au niveau des couches 2 et 3.

Apprentissage d'adresse MAC

L2vpn

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-5-PE2#show l2vpn forwarding bridge-domain EVPN-ELAN-200:EVPN-ELAN-200 mac-address location 0/1/CPU0

Mac Address    Type    Learned from/Filtered on    LC learned Resync Age/Last Change Mapped to

-------------- ------- --------------------------- ---------- ---------------------- --------------

ecce.13e7.d85c EVPN    BD id: 1                    N/A        N/A                    N/A

6c03.093e.7213 dynamic BE23.200                    N/A        30 Dec 10:05:07        N/A

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3#show l2vpn forwarding bridge-domain EVPN-ELAN-200:EVPN-ELAN-200 mac-address location  0/1/CPU0

Mac Address    Type    Learned from/Filtered on    LC learned Resync Age/Last Change Mapped to

-------------- ------- --------------------------- ---------- ---------------------- --------------

6c03.093e.7213 EVPN    BD id: 1                    N/A        N/A                    N/A

ecce.13e7.d85c EVPN    BD id: 1                    N/A        N/A                    N/A

Remarque : Sur PE2 Mac est appris dynamiquement et sur PE3 mac est appris via EVPN .

ARP :

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-5-PE2#show arp vrf TEST

192.168.200.23  00:03:37   6c03.093e.7213  Dynamic    ARPA  BVI200

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3#show arp vrf TEST

192.168.200.23  -          6c03.093e.7213  EVPN_SYNC  ARPA  BVI200

Nervure L2 :

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-5-PE2#show l2route  evpn mac-ip all detail

1        6c03.093e.7213 192.168.200.23  L2VPN       Bundle-Ether23.200, 24006/I/ME           1        SSfa

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3#show l2route  evpn mac-ip all detail

1        6c03.093e.7213 192.168.200.23  L2VPN       Bundle-Ether23.200, 24010/I/ME           2        BSSfa

Remarque : BSSfa >> pour ce mac, la meilleure route est la route distante avec l'indicateur de synchronisation défini .

EVPN :

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-5-PE2#show evpn evi vpn-id 200 mac ipv4 192.168.200.23

VPN-ID     Encap      MAC address    IP address                               Nexthop                                 Label    SID

---------- ---------- -------------- ---------------------------------------- --------------------------------------- -------- ---------------------------------------

200        MPLS       6c03.093e.7213 192.168.200.23                           Bundle-Ether23.200                      24007

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3#show evpn evi vpn-id 200 mac ipv4 192.168.200.23

VPN-ID     Encap      MAC address    IP address                               Nexthop                                 Label    SID

---------- ---------- -------------- ---------------------------------------- --------------------------------------- -------- ---------------------------------------

200        MPLS       6c03.093e.7213 192.168.200.23                           10.10.22.22                             24007

Remarque : De PE3 à 192.168.200.23, le tronçon suivant est PE2 et non l’interface locale .

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-5-PE2#show bgp l2vpn evpn rd 10.10.22.22:200  [2][0][48][6c03.093e.7213][32][192.168.200.23]/136

BGP routing table entry for [2][0][48][6c03.093e.7213][32][192.168.200.23]/136, Route Distinguisher: 10.10.22.22:200

<snip>

Local

0.0.0.0 from 0.0.0.0 (10.10.22.22)

Second Label 24012

Origin IGP, localpref 100, valid, redistributed, best, group-best, import-candidate, rib-install

Received Path ID 0, Local Path ID 1, version 2022

Extended community: Flags 0xe: SoO:10.10.22.22:200 EVPN MAC Mobility:0x00:2 0x060e:0000.0000.00c:200:200

EVPN ESI: 0000.2323.2323.2323.2323

Path #2: Received by speaker 0

Not advertised to any peer

Local

10.10.33.33 (metric 10) from 10.10.33.33 (10.10.33.33)

Received Label 24006, Second Label 24008

Origin IGP, localpref 80, valid, internal, import-candidate, imported, rib-install

Received Path ID 0, Local Path ID 0, version 0

Extended community: SoO:10.10.22.22:200 EVPN MAC Mobility:0x00:2 0x060e:0000.0000.00c8 RT:200:200

EVPN ESI: 0000.2323.2323.2323.2323

Source AFI: L2VPN EVPN, Source VRF: default, Source Route Distinguisher: 10.10.33.33:200

Remarque :

- Dans SFA, lorsque l'adresse MAC est apprise sur PE2, elle est synchronisée avec PE3 en annonçant le type de route 2 , PE3 annonce à nouveau le type de route 2 pour CE23.

- Le routeur distant PE1 détermine quel est le PE principal pour CE23 par la valeur de préférence locale (LP) du type de route 2 annoncé pour CE23, c'est-à-dire que PE2 a un LP de 100 et PE3 un LP de 80 .

- Sur PE1, il est préférable d’envoyer du trafic à CE23. PE2 est préférable à PE3.

Sur PE3, lorsque le type de route 2 pour CE23 est synchronisé et annoncé à nouveau par PE3, il est annoncé avec la préférence locale 100 qui est modifiée par la stratégie de sortie BGP sur PE3, ce comportement peut être observé dans les sorties suivantes .

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3# show bgp l2vpn evpn rd  10.10.33.33:200 [2][0][48][6c03.093e.7213][32][192.168.200.23]/136

<snip>

Local

0.0.0.0 from 0.0.0.0 (10.10.33.33)

Second Label 24008

Origin IGP, localpref 100, valid, redistributed, best, group-best, import-candidate, rib-install

Received Path ID 0, Local Path ID 1, version 1365

Extended community: Flags 0xe: SoO:10.10.22.22:200 EVPN MAC Mobility:0x00:2 0x060e:0000.0000.00c8 RT:200:200

EVPN ESI: 0000.2323.2323.2323.2323

Cette préférence locale est modifiée sur PE3 lorsque BGP applique la stratégie sortante avant d'annoncer le type de route 2 aux autres PE distants

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3#show evpn evi vpn-id 200 mac ipv4 192.168.200.23 private

VPN-ID     Encap      MAC address    IP address                               Nexthop                                 Label    SID

---------- ---------- -------------- ---------------------------------------- --------------------------------------- -------- ---------------------------------------

200        MPLS       6c03.093e.7213 192.168.200.23                           10.10.22.22                             24007

Ethernet Tag                            : 0

Multi-paths Resolved                    : True

Multi-paths Internal label              : 24010

<snip>

Ext Flags                               : 0x00000510 (Lcl Spec,Pref-Rib,LP-80,)

Remarque :

- Pref-Rib : privilégiez la liaison au niveau local, car il s’agit d’une route distante .

- LP-80 : stratégie sortante appliquée à Route-Type2 sur PE3 pour modifier la préférence locale .

- ce document s'applique également à d'autres produits XR tels que NCS 5500 et NCS 5700 .

Conclusion

Les modes EVPN Ethernet Segment Identifier (ESI) fournissent des mécanismes robustes de redondance et de distribution du trafic, garantissant une haute disponibilité et une utilisation efficace des ressources dans les architectures réseau modernes. En tirant parti de fonctionnalités telles que les modes de redondance Single-Active et All-Active, EVPN permet un basculement transparent, un équilibrage de charge et une résilience opérationnelle. Il est essentiel de comprendre et de mettre en oeuvre le mode ESI approprié pour les besoins spécifiques du réseau afin d’optimiser les performances et de maintenir la fiabilité du réseau.