Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Les routeurs Cisco des séries 1700, 2600 et 3600 prennent en charge la carte d'interface WAN (WIC) de ligne d'abonné numérique à débit asymétrique (ADSL). Les trois plates-formes sont configurées essentiellement de la même manière, mais il existe des différences dans le matériel et dans la version du logiciel Cisco IOS® requise pour chacune d'elles. Tout au long de ce document, la carte d'interface WAN ADSL Cisco 1700/2600/3600 est appelée carte d'interface WAN ADSL Cisco.

Ce document présente une carte WIC ADSL Cisco connectée à un multiplexeur d'accès DSL (DSLAM) Cisco 6130 et se termine sur un concentrateur d'accès universel (UAC) Cisco 6400. La carte WIC ADSL de Cisco est configurée en tant que serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) avec PPP sur ATM (PPPoA).

Le fournisseur d'accès Internet (FAI) donne à l'abonné une plage d'adresses IP, 10.0.0.1 à 10.255.255.254, avec un masque de 255.0.0.0. L'adresse IP 10.0.0.1 est configurée manuellement sur l'interface Ethernet de la carte WIC ADSL Cisco. Les adresses IP de gauche sont attribuées à un pool DHCP et louées aux périphériques LAN locaux connectés au réseau Ethernet de la carte WIC ADSL Cisco.

Conditions préalables

Conditions requises

Avant d'essayer cette configuration, assurez-vous de respecter les conditions suivantes :

- Logiciel Cisco 6400 UAC-NRP IOS Version 12.1(3)DC1

- Logiciel Cisco 6400 UAC-NSP IOS Version 12.1(3)DB

- Logiciel Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS Version 12.1(5)DA

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

Pour prendre en charge la carte WIC ADSL sur les routeurs Cisco 2600/3600, les produits matériels suivants sont requis :

- 2600: Logements WIC du châssis, NM-2W

- 3600: NM-1FE1R2W, NM-1FE2W, NM-2FE2W, NM-2W

Remarque : pour le Cisco 3600, l'ADSL n'est pas pris en charge sur les cartes WIC NM-1E1R2W, NM-1E2W ou NM-2E2W.

Pour prendre en charge la WIC ADSL, voici les versions minimales du logiciel Cisco IOS requises :

- Logiciel Cisco IOS Version 12.1(5)YB (versions plus uniquement) sur Cisco 2600/3600

- Logiciel Cisco IOS version 12.1(3)XJ ou ultérieures (plus les versions ou l'ensemble des fonctions ADSL seulement) sur Cisco 1700. L'ensemble des fonctions ADSL est identifié par "y7" dans le nom d'image ; par exemple, c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin.

Remarque : lorsque vous téléchargez l'image du Cisco 1700, assurez-vous de sélectionner le nom de l'image 1700. Ne téléchargez pas d'image 1720 ou 1750 ; les fonctionnalités ne prennent pas en charge la WIC ADSL.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau indiquée dans le diagramme suivant :

Configurations

Ce document utilise les configurations présentées ci-dessous.

Nom du périphérique 1

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps datetime msec

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

!

ip dhcp excluded-address 10.0.0.1

!--- The DHCP pool does not lease this address; !--- it is used by FastEthernet0.

!

ip dhcp pool<pool name>

network 10.0.0.0 255.0.0.0

!--- You need to adjust this for your range of addresses.

default-router 10.0.0.1

!--- The default gateway is assigned to the local devices.

!

interface FastEthernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/150

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

hold-queue 224 in

!

interface Dialer0

ip unnumbered Ethernet0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp pap sent-username username password password

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0

no ip http server

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

end

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Informations d'assistance technique Cisco DSL

- Informations d'assistance sur les produits DSL Cisco

- Support technique - Cisco Systems