Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration

Diagramme du réseau

Configuration

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Les routeurs Cisco des séries 1700, 2600 et 3600 prennent en charge la carte d'interface WAN (WIC) de ligne d'abonné numérique à débit asymétrique (ADSL). Les trois plates-formes sont configurées de la même manière. Cependant, il existe des différences dans le matériel et dans la version du logiciel Cisco IOS requise pour chacun. Tout au long de ce document, le Cisco 1700/2600/3600 est appelé la « carte d'interface WAN ADSL Cisco ».

Ce document présente une carte WIC ADSL Cisco connectée à un multiplexeur d'accès DSL (DSLAM) Cisco 6130. Il se termine sur un concentrateur d'accès universel Cisco 6400. La carte WIC ADSL de Cisco est configurée en tant que serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) avec PPP sur ATM (PPPoA).

Le fournisseur d'accès Internet (FAI) fournit à l'abonné une adresse IP unique, 172.18.0.1, pour la connectivité Internet. Cependant, l'abonné dispose d'un petit réseau de PC et souhaite disposer d'un accès Internet pour tous les périphériques.

La solution consiste à configurer la traduction d'adresses de réseau (NAT) sur la carte WIC ADSL Cisco. La fonction NAT est conçue pour simplifier et conserver les adresses IP. Il active l'interconnexion des réseaux privés IP qui utilisent les adresses IP non enregistrées pour se connecter à l'Internet. La NAT fonctionne sur un routeur qui connecte généralement deux réseaux. Il traduit les adresses privées (dans ce cas le réseau 10.0.0.0) du réseau interne en adresses légales (dans ce cas, 172.18.0.1) avant que les paquets ne soient transférés à un autre réseau. En dehors de cette fonction, NAT est configuré pour annoncer une seule adresse (172.18.0.1) pour l'ensemble du réseau. Ce comportement fournit une sécurité supplémentaire en cachant efficacement l'ensemble du réseau interne derrière cette adresse.

La fonction NAT a une double fonction de sécurité et de conservation des adresses qui est mise en oeuvre dans les environnements d'accès à distance. L'adresse IP 10.0.0.1 est configurée manuellement sur l'interface Ethernet de la WIC ADSL Cisco. La carte WIC ADSL Cisco est configurée pour agir en tant que serveur DHCP. Il loue des adresses IP aux périphériques LAN locaux connectés à son réseau Ethernet.

Cette configuration montre la NAT configurée pour les interfaces Ethernet et ATM. L’interface Ethernet0 a l’adresse IP 10.0.0.1 avec le masque de sous-réseau 255.0.0.0. NAT est configuré pour l'intérieur. Cela signifie que l'interface est connectée au réseau interne soumis à la traduction NAT. L’interface ATM « Dialer0 » a l’adresse IP 172.18.0.1 et le masque de sous-réseau 255.255.0.0. NAT est configuré pour l'extérieur. Cela signifie que l'interface est connectée à un réseau externe, tel qu'Internet.

Conditions préalables

Conditions requises

Assurez-vous de répondre à ces exigences avant d'essayer cette configuration . Pour prendre en charge la carte WIC ADSL sur le Cisco 2600/3600, ce matériel est requis :

- 2600: Logements WIC du châssis, NM-2W

- 3600: NM-1FE1R2W, NM-1FE2W, NM-2FE2W, NM-2W

Remarque : pour le Cisco 3600, ces derniers ne prennent pas en charge la carte WIC ADSL : NM-1E1R2W, NM-1E2W, NM-2E2W.

Pour prendre en charge la carte WIC ADSL, les versions du logiciel Cisco IOS suivantes sont requises :

- Logiciel Cisco IOS Version 12.1(5)YB (versions Plus uniquement) sur Cisco 2600/3600.

- Logiciel Cisco IOS version 12.1(3)XJ ou ultérieures (plus les versions ou l'ensemble des fonctions ADSL seulement) sur Cisco 1700. L'ensemble des fonctions ADSL est identifié par "y7" dans le nom d'image ; par exemple, c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin.

Remarque : lorsque vous téléchargez l'image du Cisco 1700, assurez-vous de sélectionner le nom de l'image 1700. Ne téléchargez pas d'image 1720 ou 1750. Les fonctionnalités ne prennent pas en charge la carte WIC ADSL.

Components Used

Les informations dans ce document sont basées sur les versions de logiciel et matériel suivantes :

- Logiciel Cisco 6400 UAC-NRP IOS Version 12.1(3)DC1

- Logiciel Cisco 6400 UAC-NSP IOS Version 12.1(3)DB

- Logiciel Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS Version 12.1(5)DA

Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si vous travaillez dans un réseau opérationnel, assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de toute commande avant de l'utiliser.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau indiquée dans le diagramme suivant.

Configuration

Ce document utilise la configuration suivante .

WIC ADSL Cisco

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps datetime msec

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

!

ip dhcp excluded-address 10.0.0.1

!--- the DHCP pool does not lease this address; !--- it is used by interface FastEthernet0

!

ip dhcp pool poolname

network 10.0.0.0 255.0.0.0

default-router 10.0.0.1

!--- default gateway is assigned to local devices

!

interface FastEthernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/150

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

hold-queue 224 in

!

interface Dialer0

ip address 172.18.0.1 255.255.0.0

ip nat outside

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 2

ppp pap sent-username username password password

!

ip nat inside source list 1  interface Dialer0 overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0

no ip http server

!

access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255

dialer-list 2 protocol ip permit

!

end

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Assistance technique DSL Cisco

- Support technique - Cisco Systems