Contenu

Introduction

Avant de commencer

Conventions

Conditions préalables

Components Used

Théorie générale

Fabrication d'un câble de gestion

Utilisation d'un câble de gestion

Step-by-Step Instructions

Brochage du connecteur du port de gestion

Brochage du connecteur de port série

Port série PC DB-9 standard

Brochage mâle DB-9

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit les brochages utilisés pour fabriquer un câble de gestion pour l'équipement client (CPE) de la gamme Cisco 600. Le câble permet à l'utilisateur de gérer et de configurer le Cisco 600 à partir d'un PC Windows exécutant HyperTerminal. Ce document couvre spécifiquement les PC qui ont un port de communication (port COM) avec un connecteur de port série DB-9 et le CPE Cisco 600, qui a un port série RJ-45.

Avant de commencer

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Conditions préalables

Aucune condition préalable spécifique n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur les versions matérielles ci-dessous.

- Connecteur mâle RJ-45

- Câble de haute qualité, par exemple de catégorie 5

- Connecteur femelle DB-9

Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si vous travaillez dans un réseau opérationnel, assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de toute commande avant de l'utiliser.

Théorie générale

Voici un câble de gestion type fourni avec le Cisco 600 CPE.

Fabrication d'un câble de gestion

À l’aide des connecteurs et du câble requis, construisez un câble de gestion à l’aide du schéma suivant.

Utilisation d'un câble de gestion

Step-by-Step Instructions

Lorsque vous avez terminé de construire le câble de gestion, suivez les étapes ci-dessous pour l'utiliser correctement.

1. Connectez le connecteur femelle DB-9 du câble au port COM série DB-9 (mâle) de votre ordinateur.

2. Connectez le connecteur mâle RJ-45 du câble au port de gestion (étiqueté « MGMT ») de votre équipement d'abonné Cisco 600.

3. Configurez votre programme d'accès au terminal (tel que HyperTerminal dans Windows) avec les paramètres suivants :

- Port COM : Port dans lequel vous branchez le câble.

- Débit en bauds : 38 400 bits/s - recommandé (9 600 bits/s standard possible)

- Bits de données : 8

- Parité : Aucune

- Bits d'arrêt : 1

- Contrôle de flux : Aucune

4. Appuyez sur Entrée jusqu'à ce que l'invite s'affiche (comme cbos>, modem1> ou usa>). Lorsque vous voyez l’invite, le PC et le CPE communiquent.

Remarque : Si l'ordinateur n'a qu'un port série DB-25, un adaptateur DB-9 à DB-25 est également nécessaire. Le même câble peut également être utilisé pour connecter un terminal passif au port de gestion Cisco 600.

Brochage du connecteur du port de gestion

Brochage du connecteur de port série

Port série PC DB-9 standard

Brochage mâle DB-9

Broche

Fonction

1

Détection de porteuse de données (CD)

2

Données de réception (RD)

3

Données transmises (TD)

4

Terminal de données prêt (DTR)

5

Mise à la terre du signal (GND)

6

Prêt pour le jeu de données (DSR)

7

Demande à envoyer (RTS)

8

Clear To Send (CTS)

9

Indicateur de sonnerie (RI)

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Informations d'assistance technique Cisco DSL

- Informations d'assistance sur les produits DSL Cisco

- Assistance technique Cisco