Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Conventions

Informations générales

Disponibilité des fonctionnalités

Rôles des ports STP

Protection contre les boucles STP

Description de la fonctionnalité

Considérations de configuration

Protection contre les boucles et UDLD

Interopérabilité de la protection contre les boucles avec d'autres fonctionnalités STP

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit les fonctionnalités du protocole Spanning Tree qui sont destinées à améliorer la stabilité du réseau de couche 2.

Conditions préalables

Exigences

Ce document suppose que le lecteur est au courant du fonctionnement de base de STP. Référez-vous à Comprendre et configurer le protocole Spanning Tree (STP) sur les commutateurs Catalyst pour plus d'informations.

Composants utilisés

Ce document est basé sur les commutateurs Catalyst, cependant la disponibilité des fonctionnalités décrites peut dépendre de la version du logiciel utilisée.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Conventions

Reportez-vous aux conventions des conseils techniques Cisco pour plus d’information sur les conventions utilisées dans ce document.

Informations générales

Le protocole Spanning Tree (STP) résout les topologies physiquement redondantes dans les topologies sans boucles de type arbre. Le plus grand problème avec STP est que quelques défaillances matérielles peuvent le faire échouer.

Cette panne crée des boucles de transfert (ou boucles STP). D'importantes pannes du réseau sont provoquées par les boucles STP.

Ce document décrit la fonctionnalité de la protection contre les boucles STP, qui est destinée à améliorer la stabilité des réseaux de couche 2.

Ce document décrit également la détection des différences de temps de propagation des BPDU. La détection des différences de temps de propagation des BPDU est une fonctionnalité de diagnostic qui produit des messages syslog quand les BPDU ne sont pas reçues dans les délais.

Disponibilité des fonctionnalités

Cisco IOS

- La fonction de protection contre les boucles STP a été introduite dans le logiciel Cisco IOS® version 12.1(12c)EW pour les commutateurs Catalyst 4500 et dans le logiciel Cisco IOS version 12.1(11b)EX pour Catalyst 6500.

Rôles des ports STP

En interne, STP assigne à chacun port de pont (ou commutateur) un rôle qui est basé sur la configuration, la topologie, la position relative du port dans la topologie, et sur d'autres considérations.

Le rôle du port définit le comportement du port du point de vue du protocole STP. Basé sur son rôle, le port envoie ou reçoit des BPDU STP et transmet ou bloque le trafic de données.

Cette liste fournit un résumé rapide de chaque rôle de port STP :

- Designated : un port désigné est sélectionné par liaison (segment). Le port désigné est le port le plus proche du pont racine. Ce port envoie des BPDU sur la liaison (segment) et achemine le trafic vers le pont racine. Dans un réseau STP convergé, chaque port désigné est dans l'état de transfert STP.

- Root : le pont ne peut avoir qu'un seul port racine. Le port racine est le port qui mène au pont racine. Dans un réseau STP convergé, le port racine est dans l'état de transfert STP.

- Alternate : les ports alternatifs conduisent au pont racine, mais ne sont pas des ports racine. Les ports alternatifs mettent à jour l'état de blocage de STP.

- Sauvegarde : cas particulier lorsque deux ou plusieurs ports situés entre les mêmes commutateurs sont connectés ensemble, directement ou via des supports partagés. Dans ce cas, un port est désigné et les autres ports sont bloqués. Le rôle pour ce port est backup (de secours) .

Protection contre les boucles STP

Description de la fonctionnalité

La fonctionnalité de protection contre les boucles STP fournit une protection supplémentaire contre les boucles de transfert de couche 2 (boucles STP). Une boucle STP est créée lorsqu'un port de blocage de STP dans une topologie redondante passe par erreur dans l'état de transfert.

Cela se produit généralement parce que l'un des ports d'une topologie redondante physiquement (pas nécessairement le port de blocage de STP) ne reçoit plus les unités de données de protocole de pont (BDPU) STP. Dans son fonctionnement, STP compte sur la réception ou la transmission continue de BPDU en fonction du rôle du port.

Le port désigné transmet les BPDU, et le port non désigné les reçoit.

Lorsque l'un des ports d'une topologie redondante physiquement ne reçoit plus les BPDU, STP conçoit que la topologie est sans boucle. En définitive, le port de blocage du port de remplacement ou de secours devient le port désigné et passe dans l'état de transfert. Cette situation crée une boucle.

La fonctionnalité de protection contre les boucles effectue des contrôles supplémentaires. Si les BPDU ne sont pas reçues sur un port non désigné, et que la protection contre les boucles est activée, ce port est passé dans l'état de blocage de boucles STP incohérentes, plutôt que dans l'état d'écoute/apprentissage/transfert.

Sans la fonctionnalité de protection contre les boucles, le port prend par défaut le rôle du port désigné. Le port passe dans l'état de transfert via STP et crée une boucle.

Lorsque la protection contre les boucles bloque un port incohérent, ce message est enregistré :

- Cisco IOS

%SPANTREE-2-LOOPGUARD_BLOCK: Loop guard blocking port FastEthernet0/24 on VLAN0050.

Une fois que les BPDU sont reçues sur un port dans un état de boucles STP incohérentes, le port passe à un autre état STP. Pour la trame BPDU reçue, cela signifie que la récupération est automatique et qu'aucune intervention n'est nécessaire. Après la reprise, ce message est enregistré :

- Cisco IOS

%SPANTREE-2-LOOPGUARD_UNBLOCK: Loop guard unblocking port FastEthernet0/24 on VLAN0050.

Considérez cet exemple pour illustrer ce comportement :

Le commutateur A est le commutateur racine. Le commutateur C ne reçoit pas d'unités BPDU du commutateur B dû à la défaillance de la liaison unidirectionnelle sur la liaison entre le commutateur B et le commutateur C.

Échec de liaison unidirectionnelle

Sans la fonctionnalité de protection contre les boucles, le port de blocage de STP sur le commutateur C passe à l'état d'écoute de STP quand le temporisateur de max_age expire, puis il passe à l'état de transfert en deux fois plus de temps que la valeur forward_delay.

Cette situation crée une boucle.

La boucle est créée

La protection contre les boucles étant activée, le port de blocage sur le commutateur C passe à l'état de boucles STP incohérentes quand le temporisateur de max_age expire.

Un port dans l'état de boucles STP incohérentes ne passant pas le trafic utilisateur, une boucle n'est pas créée. (L'état de boucle incohérente est effectivement égal à l'état de blocage.)

Loop Guard Enabled empêche les boucles

Considérations de configuration

La fonctionnalité de protection contre les boucles est activée sur une base par port. Cependant, tant qu'elle bloque le port au niveau du STP, la protection contre les boucles bloque les ports incohérents sur une base per-VLAN (en raison de per-VLAN STP).

C'est-à-dire que si les BPDU ne sont pas reçues sur le port de jonction pour seulement un VLAN particulier, ce VLAN seulement est bloqué (placé dans l'état de boucles STP incohérentes).

Pour la même raison, si elle est activée sur une interface EtherChannel, le canal entier est bloqué pour un VLAN particulier, pas simplement une liaison (parce que l'EtherChannel est considéré comme un port logique du point de vue de STP).

Sur quels ports le dispositif de protection contre les boucles doit-il être activé ? La réponse la plus évidente est sur les ports de blocage. Cependant, ce n'est pas totalement correct.

Le dispositif de protection contre les boucles doit être activé sur les ports non désignés (plus précisément, sur les ports racine et alternatifs) pour toutes les combinaisons possibles de topologies actives.

Tant que la protection contre les boucles n'est pas une fonctionnalité par VLAN, le même port (trunk) peut être désigné pour un VLAN et non désigné pour l'autre.

Les scénarios de basculement possibles doivent également être pris en compte.

Exemple

Ports avec Loop Guard activé

Par défaut, la protection contre les boucles est désactivée. Cette commande est utilisée pour activer la protection contre les boucles :

- Cisco IOS

spanning-tree guard loop

Router(config)#interface gigabitEthernet 1/1

Router(config-if)#spanning-tree guard loop

En effet, le dispositif de protection contre les boucles peut être activé sur toutes les liaisons point à point. La liaison point à point est détectée par l'état duplex de la liaison. Si le mode duplex est bidirectionnel simultané, la liaison est considérée point à point. Il est toujours possible de configurer, ou d'ignorer, les configurations globales sur une base par port.

Émettez cette commande afin d'activer globalement la protection contre les boucles :

- Cisco IOS

Router(config)#spanning-tree loopguard default

Émettez cette commande afin de désactiver la protection contre les boucles :

- Cisco IOS

Router(config-if)#no spanning-tree guard loop

Émettez cette commande afin de désactiver globalement la protection contre les boucles :

- Cisco IOS

Router(config)#no spanning-tree loopguard default

Émettez cette commande afin de vérifier la protection contre les boucles :

- Cisco IOS

show spanning-tree

Router#show spanning-tree summary

Switch is in pvst mode

Root bridge for: none

EtherChannel misconfig guard is enabled

Extended system ID           is disabled

Portfast Default             is disabled

PortFast BPDU Guard Default  is disabled

Portfast BPDU Filter Default is disabled

Loopguard Default            is enabled

UplinkFast                   is disabled

BackboneFast                 is disabled

Pathcost method used         is short

Name                   Blocking Listening Learning Forwarding STP Active

---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------

Total                        0         0        0          0          0

Protection contre les boucles et UDLD

La protection contre les boucles et la fonctionnalité UDLD (UniDirectional Link Detection) se superposent, en partie parce que chacune protège contre les pannes STP entraînées par des liaisons unidirectionnelles. Cependant, ces deux fonctionnalités diffèrent dans leur fonctionnement et leur approche du problème.

Cette table décrit la protection contre les boucles et la fonctionnalité UDLD :

Fonctionnalité

Protection contre les boucles

UDLD

Configuration

Par port

Par port

Granularité d'action

Per-VLAN

Par port

Récupération automatique

Oui

Oui, avec la fonctionnalité errer-disable timeout

Protection contre les pannes STP provoquées par des liaisons unidirectionnelles

Oui, une fois activée sur tous les ports racine et alternatifs dans la topologie redondante

Oui, une fois activée sur toutes les liaisons dans la topologie redondante

Protection contre les pannes STP provoquées par des problèmes dans le logiciel (le commutateur désigné n'envoie pas de BPDU)

Oui

Non

Protection contre un câblage incorrect.

Non

Oui

Basé sur les diverses considérations de conception, vous pouvez choisir la fonctionnalité UDLD ou celle de protection contre les boucles. En ce qui concerne le STP, la différence la plus notable entre les deux fonctionnalités est l'absence de protection dans UDLD contre les défaillances du STP causées par des problèmes logiciels.

En conséquence, le commutateur désigné n'envoie pas de BPDU. Cependant, ce type de défaillance est (par ordre de grandeur) plus rare que les défaillances provoquées par des liaisons unidirectionnelles. En retour, UDLD peut être plus flexible dans le cas de liaisons unidirectionnelles sur EtherChannel.

Dans ce cas, UDLD désactive uniquement les liaisons défaillantes, et le canal peut rester fonctionnel avec les liaisons qui restent. Dans une telle panne, le dispositif de protection contre les boucles le met dans l'état de boucle incohérente de bloquer tout le canal.

D'autre part, la protection contre les boucles ne travaille pas sur des liaisons partagées ou dans les situations où la liaison a été unidirectionnelle depuis l'établissement de la liaison. Dans le dernier cas, le port ne reçoit jamais les BPDU et devient désigné.

Comme ce comportement peut être normal, ce cas particulier n'est pas couvert par le dispositif de protection contre les boucles. UDLD fournit une protection contre un tel scénario.

Comme décrit, le niveau le plus haut de protection est fourni quand vous activez UDLD et la protection contre les boucles.

Interopérabilité de la protection contre les boucles avec d'autres fonctionnalités STP

Protection de la racine

La protection de la racine est mutuellement exclusif avec la protection contre les boucles. La protection de la racine est utilisée sur les ports désignés et ne permet pas au port de devenir non désigné.

La protection contre les boucles fonctionne sur les ports non désignés et ne permet pas au port de devenir désigné par l'expiration du max_age. La protection de la racine ne peut pas être activée sur le même port que la protection contre les boucles.

Quand la protection contre les boucles est configuré sur le port, elle désactive la protection de la racine configurée sur ce même port.

Uplink Fast et Backbone Fast

Uplink Fast et Backbone Fast sont transparents pour la protection contre les boucles. Quand le max_age est ignoré par Backbone Fast au moment de la reconvergence, il ne déclenche pas la protection contre les boucles.

Pour plus d'informations sur Uplink Fast et Backbone Fast, référez-vous à ces documents :

- Compréhension et configuration de la fonctionnalité Cisco Uplink Fast

- Comprendre et configurer Backbone Fast sur les commutateurs Catalyst

Portfast et la protection des BPDU, et VLAN dynamique

La protection contre les boucles ne peut pas être activée pour les ports sur lesquels portfast est activé. Puisque la protection des BPDU fonctionne sur les ports en portfast, quelques restrictions s'appliquent à la protection des BPDU.

La protection contre les boucles ne peut pas être activée sur les ports VLAN dynamiques puisque ces ports sont en portfast.

Liens partagés

La protection contre les boucles ne doit pas être activée sur les liaisons partagées. Si vous activez le dispositif de protection contre les boucles sur les liaisons partagées, le trafic provenant des hôtes connectés aux segments partagés peut être bloqué.

Protocole MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol)

La protection contre les boucles fonctionne correctement dans l'environnement MST.

Informations connexes

- Améliorer le protocole STP (Spanning Tree Protocol) avec la protection du commutateur racine

- Configurer la fonctionnalité de protocole UDLD

- Utilisation de PortFast et d'autres commandes pour remédier aux délais de connectivité lors du démarrage de la station de travail

- Assistance technique de Cisco et téléchargements