Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document explique comment configurer une liaison de protocole ISL (Inter-Switch Link) entre des commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 2948G-L3 et Catalyst 2900/3500XL ou 2970. Lorsque vous connectez un Catalyst 2948G-L3 à un commutateur, les tâches de configuration sont identiques à celles qui permettent de connecter un routeur à un commutateur. L'exemple de configuration de ce document utilise le Catalyst 2948G-L3 comme routeur et utilise le Catalyst 3500XL comme commutateur de couche 2 (L2). Vous pouvez remplacer le Catalyst 2900XL ou 2970 par le Catalyst 3500XL, aux fins de ce document.

Pour utiliser le concept de VLAN sur le Catalyst 2948G-L3, vous devez utiliser des groupes de ponts. Chaque groupe de ponts est considéré comme un VLAN distinct. Ces groupes de ponts correspondent au numéro de VLAN du commutateur connecté.

Conditions préalables

Conditions requises

Avant de tenter cette configuration, assurez-vous de connecter un câble croisé entre le 2900/3500XL ou le 2970 et le 2948G-L3. En règle générale, vous utilisez un câble droit entre un routeur et un commutateur ; mais avec le Catalyst 2948G-L3, vous utilisez un câble croisé pour vous connecter à un autre commutateur. Il s’agit du même câble croisé que celui que vous utiliseriez pour une connexion commutateur à commutateur.

Les lecteurs de ce document devraient avoir connaissance des sujets suivants :

- Les commutateurs des gammes Catalyst 2940 et 2950/2955 ne prennent pas en charge l'encapsulation ISL. Pour plus d'informations sur la prise en charge de l'encapsulation ISL et d'autres conditions d'agrégation pour les commutateurs Catalyst, référez-vous à Configuration système requise pour implémenter l'agrégation.

- Le Catalyst 2948G-L3 a atteint sa fin de vie (EoL). Pour plus de détails et les produits de remplacement recommandés, référez-vous à EoL/EoS pour les commutateurs Cisco Catalyst 2948G-L3 et 4908G-L3.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de logiciel suivantes :

- Logiciel Cisco IOS® Version 12.0(25)W5(27) pour commutateur/routeur de couche 3 (L3) (CAT2948G-IN-M)

- Logiciel Cisco IOS Version 12.0(5)WC9 (C3500XL-C3H2S-M) (fc1)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Configuration

Cette section fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour obtenir des informations supplémentaires sur les commandes de ce document, utilisez l'Outil de recherche de commandes (clients enregistrés uniquement).

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Si vous souhaitez que les trois PC puissent s'envoyer des requêtes ping et disposer d'une passerelle par défaut, vous devez utiliser le pontage avec routage et pontage intégrés (IRB).

Le Catalyst 2948G-L3 est le périphérique de couche 3 dans ce scénario. Comme il s’agit d’un périphérique de couche 3, il ne peut pas avoir deux interfaces de couche 3 dans le même sous-réseau. C'est pourquoi vous devez utiliser des groupes de pontage sur les interfaces et les lier avec une interface virtuelle de pont (BVI), BVI 2.

L'adresse IP BVI 2 est la passerelle par défaut de tous les ordinateurs et périphériques du VLAN 2 ou du groupe de ponts 2.

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

- 2948G-L3

- 2900/3500XL ou 2970

2948G-L3

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname 2948G-L3

!

!

ip subnet-zero

bridge irb

!

!

!

interface FastEthernet1

!--- This interface is the ISL trunk to the switch.

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet1.1

encapsulation isl 1

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!--- Use bridge-group 1 for the trunk subinterface. !--- You can not use an IP address here because of the subnet !--- overlap that would occur due to BVI 1, which is in the !--- same subnet.

!

interface FastEthernet1.2

encapsulation isl 2

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 2

!

interface FastEthernet2

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 2

!--- This port belongs to VLAN 2.

!

interface FastEthernet3

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 2

!--- This port belongs to VLAN 2.

!

interface FastEthernet4

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!--- This port belongs to VLAN 1.

!

interface BVI1

ip address 10.1.1.1 255.255.0.0

!--- This is the IP address of BVI 1.

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

!

interface BVI2

!--- This is the IP address of BVI 2.

ip address 10.2.2.2 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

!

ip classless

!

bridge 1 protocol ieee

!--- Choose IEEE as the Spanning Tree Protocol.

bridge 1 route ip

!--- Allow routing to occur for IP.

bridge 2 protocol ieee

bridge 2 route ip

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

2900/3500XL ou 2970

!--- First, add VLAN 2 to the VLAN database for a 2900/3500XL !--- switch:

3500XL# vlan database

3500XL(vlan)# vlan 2

VLAN 2 added:

Name: VLAN0002

3500XL(vlan)# exit

APPLY completed.

Exiting....

3500XL#

!--- The Catalyst 2970 gives you the option to configure VLANs !--- from the VLAN database or from global configuration mode:

2970# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

2970(config)# vlan 2

2970(config-vlan)# end

2970#

!--- The switchport configurations on the Catalyst 2900/3500XL !--- and on the 2970 are identical, for the purposes of this !--- document. Remember that the Catalyst 2970 has 10/100/1000 !--- ports (1000Base-T), so the interfaces in this output !--- would instead be labeled Gigabit Ethernet 0/1, 0/2, !--- and so forth.

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname 3500XL

!

interface FastEthernet0/1

switchport mode trunk

!--- This port is an ISL trunk.

!

interface FastEthernet0/2

switchport access vlan 2

!--- This port is in VLAN 2.

!

interface FastEthernet0/3

!--- This port is in the default VLAN 1.

!

interface FastEthernet0/4

!

!

interface VLAN1

ip address 10.1.1.100 255.255.0.0

!--- This is the IP address of the management interface.

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

!

snmp-server engineID local 000000090200000AF484CC80

snmp-server community public RO

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

stopbits 1

line vty 0 4

login

line vty 5 15

login

!

end

Vérification

Cette section fournit des informations pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Certaines commandes show sont prises en charge par l'Output Interpreter Tool (clients enregistrés uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

- show interface fa0/1 switchport - Vérifiez l'état de l'agrégation sur 2900/3500XL ou 2970 et voyez quels VLAN sont actifs.

3500XL# show interface fa0/1 switchport

Name: Fa0/1

Switchport: Enabled

Administrative mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: isl

Operational Trunking Encapsulation: isl

Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Trunking VLANs Active: 1,2

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

Self Loopback: No

3500XL#

- show vlan : vérifiez que les ports sur les 2900/3500XL ou 2970 sont affectés aux VLAN appropriés.

3500XL# show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6,

Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10,

Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14,

Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18,

Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22,

Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2

2    VLAN0002                         active    Fa0/2

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

2    enet  100002     1500  -      -      -        -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0

1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0

1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -        0      0

1005 trnet 101005     1500  -      -      -        ibm  -        0      0

3500XL#

- show interface bvi 1 - Vérifiez que les interfaces BVI 2948G-L3 et le protocole de ligne sont tous deux activés sur le 2948G-L3.

2948G-L3# show interface bvi 1

BVI1 is up, line protocol is up

Hardware is BVI, address is 0001.c75c.680a (bia 0000.0000.0000)

Internet address is 10.1.1.1/16

MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 5000 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/0 (size/max)

2948G-L3#

- show bridge 1 - Vérifiez que le pont 1 est en cours de transmission. Vous pouvez également vérifier que le protocole Spanning Tree est activé et transféré à l'aide d'une commande show spanning-tree.

2948G-L3# show bridge 1

Total of 300 station blocks, 299 free

Codes: P - permanent, S - self

Bridge Group 1:

Address       Action   Interface

00ee.1e9f.50c0   forward   Fa1.1

2948G-L3#

Dépannage

Cette section fournit des conseils et des exemples de résultats pour aider à dépanner votre configuration.

- Vérifiez que vous pouvez envoyer une requête ping à l'autre périphérique.

- Vérifiez que les PC peuvent envoyer une requête ping à d’autres PC dans d’autres VLAN.

- Assurez-vous que la passerelle par défaut est correcte. Dans ce scénario, la passerelle par défaut est les BVI respectives sur le 2948G-L3.

2948G-L3# ping 10.1.1.100

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.100, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/6/12 ms

2948G-L3# show arp

Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface

Internet  10.2.2.2                -   0030.40d6.4008  ARPA   BVI2

Internet  10.1.1.1                -   0030.40d6.400a  ARPA   BVI1

Internet  10.1.1.100              1   00ee.1e9f.50c0  ARPA   BVI1

2948G-L3#

Informations connexes

- Pages de support pour les produits LAN

- Page de support sur la commutation LAN

- Support et documentation techniques - Cisco Systems