Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Informations générales

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Exemple de sortie de la commande show

Commutateur Catalyst 2900XL/3500XL

Commutateur Catalyst 6506

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Cet exemple de configuration contient un EtherChannel installé entre un dispositif Cisco Catalyst 6500 sous Catalyst OS (CatOS) et un commutateur Catalyst 3500XL. EtherChannel peut être appelé Fast EtherChannel (FEC) ou Gigabit EtherChannel (GEC). Le terme dépend de la vitesse des interfaces ou des ports utilisés pour créer EtherChannel. Vous pouvez utiliser l'un de ces commutateurs dans ce scénario pour obtenir les mêmes résultats :

- Tout commutateur de la gamme Catalyst 4500/4000, 5500/5000 ou 6500/6000 qui exécute CatOS

- Tous les commutateurs de la gamme Catalyst 2900XL ou 3500XL à configuration fixe de couche 2 (L2)

Dans ce document, deux ports Fast Ethernet de chacun des commutateurs sont regroupés dans une FEC. Dans ce document, les termes « FEC », « GEC », « port channel », « channel » et « port group » font tous référence à EtherChannel.

Conditions préalables

Conditions requises

Assurez-vous que vous répondez à ces exigences avant d'essayer cette configuration :

- Connaissance des commandes à utiliser pour configurer EtherChannel sur un commutateur Catalyst 2900XL ou 3500XL

Pour plus d'informations sur les commandes, référez-vous à la section Configuration des ports de commutateur du document Guide de configuration du logiciel Catalyst 2900 XL et Catalyst 3500 XL, 12.0(5)WC5, 12.0(5)WC6.

- Connaissance des commandes à utiliser afin de configurer EtherChannel sur un commutateur qui exécute CatOS

Pour plus d'informations sur les commandes, référez-vous à la section Configuration d'EtherChannel du document Guide de configuration logicielle de la gamme Catalyst 6500, 8.7.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Commutateur Catalyst 3500XL (modèle WS-C3524-PWR-XL-EN) qui exécute le logiciel Cisco IOS® Version 12.0(5)WC9

- Commutateur Catalyst 6500 (modèle 6506 avec Supervisor Engine II) qui exécute le logiciel CatOS version 8.2.1

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Informations générales

Vous devez créer manuellement EtherChannel, car les commutateurs Catalyst 2900XL/3500XL ne prennent pas en charge le protocole PAgP (Port Aggregation Protocol) ; Les commutateurs CatOS prennent en charge PAgP. PAgP facilite la création automatique de FEC et GEC. Pour plus d'informations sur PAgP, référez-vous à la section Configuration d'EtherChannel du document Guide de configuration logicielle de la gamme Catalyst 6500, 8.7.

Créez le canal de port dans l'ordre suivant :

Remarque : lorsque vous exécutez les étapes dans cet ordre, vous évitez les problèmes éventuels avec le protocole STP (Spanning Tree Protocol) qui peuvent se produire pendant le processus de configuration. STP peut arrêter les ports avec l'état errdisable sur le commutateur Catalyst 6500 si vous configurez le commutateur CatOS en tant que canal avant de configurer le commutateur XL en tant que canal.

1. Émettez la commande set port disable module/port sur le commutateur CatOS.

La commande permet de désactiver le mode des ports à utiliser dans la canalisation des ports.

2. Créez le canal de port (groupe de ports) sur le commutateur XL.

3. Créez le canal de port sur le commutateur CatOS.

Remarque : veillez à définir le mode canal sur « on ». Ce paramètre est nécessaire pour désactiver PAgP sur les ports et forcer ces derniers à former un canal.

4. Émettez la commande set port enable module/port sur le commutateur CatOS.

La commande réactive les ports qui ont été désactivés précédemment.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement) pour en savoir plus sur les commandes figurant dans le présent document.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

- Catalyst 3524XL

- Catalyst 6506

Catalyst 3524XL

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname cat3500

!

enable password mysecret

!--- This is the privileged mode password for the example.

!

!

!

!

!

ip subnet-zero

!

!

!

interface FastEthernet0/1

port group 1

!--- The port group

command !--- makes this interface a member of channel group 1.

!

interface FastEthernet0/2

port group 1

!--- This interface is also a member of channel group 1.

!

interface VLAN1

ip address 10.10.10.2 255.255.255.0

!--- This is the IP address for management.

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

!

!

line con 0

transport input none

stopbits 1

line vty 0 4

password mysecret

!--- This is the Telnet password for the example.

login

line vty 5 15

login

!

end

cat3500#

Catalyst 6506

begin

!

# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****

!

!

#time: Sun Feb 1 2004, 14:03:48

!

#version 8.2(1)

!

!--- Output suppressed.

!

#ip

set interface sc0 1 10.10.10.3/255.255.255.0 10.10.10.255

!--- This is the IP address for management.

!

!--- Output suppressed.

!

#port channel

set port channel 2/1-2 15

!--- The set port channel

command !--- creates an EtherChannel on switches that run CatOS. !--- The admin group (15, in this case) is not configured, !--- but is a number that the system assigns randomly.

# default port status is enable

!

!

#module 1 : 2-port 1000BaseX Supervisor

!

#module 2 : 48-port 10/100BaseTX Ethernet

set port channel 2/1-2 mode on

!--- The set port channel

mode on

command disables PAgP. !--- The disablement forces the ports to form a channel with the XL switch !--- that does not support PAgP.

!

#module 3 empty

!

#module 4 empty

!

#module 5 empty

!

#module 6 empty

!

#module 15 : 1-port Multilayer Switch Feature Card

!

#module 16 empty

end

cat6506> (enable)

Vérification

Référez-vous à cette section pour vous assurer du bon fonctionnement de votre configuration.

L'Outil Interpréteur de sortie (clients enregistrés uniquement) (OIT) prend en charge certaines commandes show. Utilisez l'OIT pour afficher une analyse de la sortie de la commande show .

- Vérifiez le canal de port dans le commutateur Catalyst 2900XL/3500XL :

- show port group

- show port group group-number

- Vérifiez l'état du Spanning Tree dans le commutateur Catalyst 2900XL/3500XL :

- show spanning-tree

- Vérifiez le canal de port dans le commutateur CatOS :

- module de fonctionnalités show port

- show port channel

- show port channel module/port

- show port channel info

- Vérifiez l'état du Spanning Tree dans le commutateur CatOS :

- show spantree

- show spantree vlan

- show spantree module/port

Exemple de sortie de la commande show

Commutateur Catalyst 2900XL/3500XL

- show port group

cat3500# show port group

Group       Interface           Transmit Distribution

-----   ---------------------   ---------------------

1       FastEthernet0/1         source address

1       FastEthernet0/2         source address

cat3500#

- show spanning-tree

cat3500# show spanning-tree

Spanning tree 1 is executing the IEEE compatible Spanning Tree protocol

Bridge Identifier has priority 32768, address 00d0.5868.f180

Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15

Current root has priority 32768, address 00d0.020e.2c00

Root port is 1, cost of root path is 12

Topology change flag not set, detected flag not set, changes 10

Times:  hold 1, topology change 35, notification 2

hello 2, max age 20, forward delay 15

Timers: hello 0, topology change 0, notification 0

Interface Fa0/1 (port 1) in Spanning tree 1 is FORWARDING

Port path cost 12, Port priority 128

Designated root has priority 32768, address 00d0.020e.2c00

Designated bridge has priority 32768, address 00d0.020e.2c00

Designated port is 33, path cost 0

Timers: message age 2, forward delay 0, hold 0

BPDU: sent 4, received 633

Interface Fa0/3 (port 15) in Spanning tree 1 is down

Port path cost 100, Port priority 128

Designated root has priority 32768, address 00d0.020e.2c00

Designated bridge has priority 32768, address 00d0.5868.f180

!--- Output suppressed.

Remarque : cette sortie n'affiche pas l'interface Fa0/2, car l'interface est associée à Fa0/1 dans le canal de port. Voir (port 1) dans la sortie.

Commutateur Catalyst 6506

- show port ability module - Utilisez cette commande pour vérifier si le module prend en charge EtherChannel.

cat6506> (enable) show port capabilities 2

Model                    WS-X6348-RJ-45

Port                     2/1

Type                     10/100BaseTX

Speed                    auto,10,100

Duplex                   half,full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  yes

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on),send-(off)

Security                 yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(1q4t),tx-(2q2t)

CoS rewrite              yes

ToS rewrite              DSCP

UDLD                     yes

Inline power             auto,off

AuxiliaryVlan            1..1000,1025..4094,untagged,dot1p,none

SPAN                     source,destination

COPS port group          2/1-48

Link debounce timer      yes

Dot1q-all-tagged         yes

--------------------------------------------------------------

Model                    WS-X6348-RJ-45

Port                     2/2

Type                     10/100BaseTX

Speed                    auto,10,100

Duplex                   half,full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  yes

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on),send-(off)

Security                 yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(1q4t),TX(2q2t)

COs rewrite              yes

ToS rewrite              DSCP

UDLD                     yes

Inline power             auto,off

AuxiliaryVlan            1..1000,1025..4094,untagged,dot1p,none

SPAN                     source,destination

COPS port group          2/1-48

Link debounce timer      yes

Dot1q-all-tagged         yes

--------------------------------------------------------------

!--- Output suppressed.

- show port channel

cat6506> (enable) show port channel

Port  Status     Channel              Admin Ch

Mode                 Group Id

----- ---------- -------------------- ----- -----

2/1  connected  on                      15  1762

2/2  connected  on                      15  1762

Port  Device-ID                       Port-ID                   Platform

----- ------------------------------- ------------------------- ----------------

2/1  cat3500                         FastEthernet0/1           cisco WS-C3524-PWR-XL

2/2  cat3500                         FastEthernet0/2           cisco WS-C3524-PWR-XL

cat6506> (enable)

- show port channel info

cat6506> (enable) show port channel info

Switch Frame Distribution Method: ip both

Port  Status     Channel              Admin Channel Speed Duplex Vlan

mode                 group id

----- ---------- -------------------- ----- ------- ----- ------ ----

2/1  connected  on                      15    1762 a-100 a-full    1

2/2  connected  on                      15    1762 a-100 a-full    1

Port  Channel Oper-group Neighbor   Oper-Distribution PortSecurity/

ifIndex            Oper-group Method            Dynamic port

----- ------- ---------- ---------- ----------------- -------------

2/1  67             241            ip both

2/2  67             241            ip both

Port  Device-ID                       Port-ID                   Platform

----- ------------------------------- ------------------------- ----------------

2/1  cat3500                         FastEthernet0/1           cisco WS-C3524-PWR-XL

2/2  cat3500                         FastEthernet0/2           cisco WS-C3524-PWR-XL

!--- Output suppressed.

- show spantree vlan

cat6506> (enable) show spantree 1

VLAN 1

Spanning tree mode          RAPID-PVST+

Spanning tree type          ieee

Spanning tree enabled

Designated Root             00-04-9b-bf-04-00

Designated Root Priority    32768

Designated Root Cost        0

Designated Root Port        1/0

Root Max Age   20 sec   Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Bridge ID MAC ADDR          00-04-9b-bf-04-00

Bridge ID Priority          32768

Bridge Max Age 20 sec   Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Port                     State         Role Cost      Prio Type

------------------------ ------------- ---- --------- ---- --------------------

1/1                     not-connected  -           4   32

1/2                     not-connected  -           4   32

2/1-2                    forwarding    DESG        12   32 P2P, PEER(STP)

2/3                     not-connected  -         100   32

2/4                     not-connected  -         100   32

2/5                     not-connected  -         100   32

2/6                     not-connected  -         100   32

!--- Output suppressed.

- show spantree module/port

cat6506> (enable) show spantree 2/1

Edge Port:          No, (Configured) Default

Link Type:         P2P, (Configured) Auto

Port Guard:    Default

Port                     Vlan State         Role Cost      Prio Type

------------------------ ---- ------------- ---- --------- ---- -----------------

2/1-2                    1    forwarding    DESG        12   32 P2P, PEER(STP)

cat6506> (enable)

cat6506> (enable) show spantree 2/2

Edge Port:          No, (Configured) Default

Link Type:         P2P, (Configured) Auto

Port Guard:    Default

Port                     Vlan State         Role Cost      Prio Type

------------------------ ---- ------------- ---- --------- ---- -----------------

2/1-2                    1    forwarding    DESG        12   32 P2P, PEER(STP)

cat6506> (enable)

Remarque : La sortie de la commande show spantree module/port pour les ports 2/1 et 2/2 affiche des résultats identiques car les ports sont regroupés dans un canal.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Configuration de l'agrégation EtherChannel et 802.1Q entre les commutateurs Catalyst 2900XL/3500XL et Catalyst 2940, 2950/2955 et 2970

- Configuration d'EtherChannel et d'agrégation de couche 2 entre les commutateurs de la gamme 2900XL/3500XL/2950 et les commutateurs Catalyst exécutant le logiciel Cisco IOS

- Pages de support pour les produits LAN

- Page de support sur la commutation LAN

- Support et documentation techniques - Cisco Systems