Table des matières

- Rapport système observé, redémarrage possible du processus

- Gravité ICS

- Incidence

- Description

- MessageSyslog

- MessageÉchantillon

- Gamme de produits

- Regex

- Recommandation

- Commandes

Rapport système observé, redémarrage possible du processus

Gravité ICS

3 - Erreur

Incidence

Le rechargement continu du périphérique a un impact sur les performances du périphérique et peut entraîner une panne.

Description

Ce message indique que le gestionnaire de processus a généré un rapport système, ce qui peut se produire lorsqu'un plantage est observé, un processus est redémarré trop souvent avec les échecs répétés ou même un problème de mémoire.

MessageSyslog

PMAN-3-PROCESS_NOTIFICATION

MessageÉchantillon

Nov 01 03:06:09 <> :  %PMAN-3-PROCESS_NOTIFICATION: Rx/x: pvp: System report core/RP_x-system-report_xxxxx-xxxxx-Universal.tar.gz (size: xxxx KB) generated and System report info at core/RP_x-system-report_xxxxx-xxxxx-Universal-info.txt

Gamme de produits

- Commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 9200

- Commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 9300

- Commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 9400

- Commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 9500

- Commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 9600

- Routeurs à services d'agrégation Cisco ASR 1000

- Commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 3650

- Commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 3850

Regex

S/O

Recommandation

Ce message s'affiche généralement lorsque le périphérique a généré un rapport système. 1. Collectez ce rapport système pour une analyse plus approfondie (transférez le fichier sur un serveur FTP/SFTP). 2. Vérifiez s'il n'y a pas eu de coupure de courant qui pourrait être la cause du problème. 3. Si ce message est apparu après une mise à niveau récente, essayez de revenir à la version précédente. 4. Recherchez les bogues connus ou les problèmes liés au processus ou à la version de l’IOS utilisée. 5. Envisagez une mise à niveau planifiée pour maintenir votre logiciel système à jour vers la dernière version stable recommandée par Cisco, car les mises à jour logicielles peuvent résoudre des bogues connus qui peuvent provoquer des pannes de processus : https://software.cisco.com/download/home

Commandes

#show version

#show logging

#show module

#show platform

#show environment all

#show inventory

#show boot system