Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Informations générales

Configuration

Configurations supplémentaires

Vérification

Version 1

Version 2

Version 3

Résolution des problèmes

Introduction

Ce document décrit comment configurer un protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) pour Network Services Orchestrator (NSO).

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Configuration SNMP chargée dans la base de données de configuration NSO (CDB).

- Alarmes générées sur NSO.

- La commande « snmpwalk » prend en charge le serveur.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

La configuration a été testée et validée sur CentOS 7. Sur Ubuntu 18.04, le résultat est similaire au résultat de CentOS, mais les alarmes ne sont pas générées.

Le service SNMP intégré fourni par Linux peut être arrêté :

[root@nso-recreate ~]# service snmpd status

Redirectin to /bin/systemctl status snmpd.service

snmpd.service - Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.

Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/snmpd.service; disabled; vendor preset: disabled)

Active: inactive (dead)

Configuration

Dans l'interface de ligne de commande NSO, passez en mode Configuration et apportez ces modifications ; la configuration SNMP finale est la suivante :

admin@ncs# show running-config snmp

snmp agent enabled

snmp agent ip 0.0.0.0

snmp agent udp-port 4000

snmp agent version v1

snmp agent version v2c

snmp agent version v3

snmp agent engine-id enterprise-number 32473

snmp agent engine-id from-text testing

snmp agent max-message-size 50000

snmp system contact ""

snmp system name ""

snmp system location ""

snmp usm local user initial

auth sha password authpass

priv aes password privpass

!

snmp target monitor

ip 127.0.0.1

udp-port 162

tag [ monitor ]

timeout 1500

retries 3

v2c sec-name public

!

snmp community public

sec-name public

!

snmp notify foo

tag monitor

type trap

!

snmp vacm group initial

member initial

sec-model [ usm ]

!

access usm no-auth-no-priv

read-view internet

notify-view internet

!

access usm auth-no-priv

read-view internet

notify-view internet

!

access usm auth-priv

read-view internet

notify-view internet

!

!

snmp vacm group public

member public

sec-model [ v1 v2c ]

!

access any no-auth-no-priv

read-view internet

notify-view internet

!

!

snmp vacm view internet

subtree 1.3.6.1

included

!

!

snmp vacm view restricted

subtree 1.3.6.1.6.3.11.2.1

included

!

subtree 1.3.6.1.6.3.15.1.1

included

!

!

Configurations supplémentaires

Pour valider le fonctionnement du protocole SNMP, vous pouvez créer une alarme et la vérifier à l'aide de la commande show alarms alarm-list  commande :

admin@ncs# show alarms alarm-list

alarms alarm-list number-of-alarms 2

alarms alarm-list last-changed 2022-03-31T09:26:58.912259+00:00

alarms alarm-list alarm ios0 connection-failure /devices/device[name='ios0'] ""

is-cleared false

last-status-change 2022-03-31T09:26:58.912259+00:00

last-perceived-severity major

last-alarm-text "Failed to connect to device ios0: connection refused: NEDCOM CONNECT: Connection refused (Connection refused) in new state"

status-change 2022-03-31T09:26:58.912259+00:00

received-time 2022-03-31T09:26:58.912259+00:00

perceived-severity major

alarm-text "Failed to connect to device ios0: connection refused: NEDCOM CONNECT: Connection refused (Connection refused) in new state"

alarms alarm-list alarm jun0 connection-failure /devices/device[name='jun0'] ""

is-cleared false

last-status-change 2022-03-31T09:26:57.507969+00:00

last-perceived-severity major

last-alarm-text "Failed to connect to device jun0: connection refused"

status-change 2022-03-31T09:26:57.507969+00:00

received-time 2022-03-31T09:26:57.507969+00:00

perceived-severity major

alarm-text "Failed to connect to device jun0: connection refused"

Vérification

Pour vérifier que les configurations sont correctes, vérifiez les différentes versions de SNMP :

Note: Pour obtenir la sortie complète, vous pouvez utiliser l’OID .1.3.6.1. Pour obtenir uniquement les alarmes, vous pouvez utiliser 1.3.6.1.4.1.

Version 1

snmpwalk -v 1 -c public 0.0.0.0:4000 .1.3.6.1

snmpwalk -v 1 -c public 0.0.0.0:4000 .1.3.6.1.4.1

Version 2

snmpwalk -v 2c -c public 0.0.0.0:4000 .1.3.6.1

snmpwalk -v 2c -c public 0.0.0.0:4000 .1.3.6.1.4.1

Version 3

snmpwalk -On -v3 -a SHA -x AES -A 'authpass' -X 'privpass' -l 'authPriv' -u 'initial' 0.0.0.0:4000 .1.3.6.1

snmpwalk -On -v3 -a SHA -x AES -A 'authpass' -X 'privpass' -l 'authPriv' -u 'initial' 0.0.0.0:4000 .1.3.6.1.4.1

Le résultat attendu pour le  snmpwalk est :

[root@nso-recreate ~]# snmpwalk -On -v3 -a SHA -x AES -A 'authpass' -X 'privpass' -l 'authPriv' -u 'initial' 0.0.0.0:4000 .1.3.6.1.4.1

.1.3.6.1.4.1.24961.2.103.1.1.1.0 = Gauge32: 2

.1.3.6.1.4.1.24961.2.103.1.1.2.0 = Hex-STRING: 07 E6 03 1F 09 1A 3A 09 2B 00 00

.1.3.6.1.4.1.24961.2.103.1.1.5.1.2.1 = STRING: "connection-failure"

.1.3.6.1.4.1.24961.2.103.1.1.5.1.2.2 = STRING: "connection-failure"

.1.3.6.1.4.1.24961.2.103.1.1.5.1.3.1 = STRING: "jun0"

.1.3.6.1.4.1.24961.2.103.1.1.5.1.3.2 = STRING: "ios0"

.1.3.6.1.4.1.24961.2.103.1.1.5.1.4.1 = STRING: "/ncs:devices/ncs:device[ncs:name='jun0']"

.1.3.6.1.4.1.24961.2.103.1.1.5.1.4.2 = STRING: "/ncs:devices/ncs:device[ncs:name='ios0']"

.1.3.6.1.4.1.24961.2.103.1.1.5.1.5.1 = OID: .0.0

.1.3.6.1.4.1.24961.2.103.1.1.5.1.5.2 = OID: .0.0

.1.3.6.1.4.1.24961.2.103.1.1.5.1.6.1 = ""

.1.3.6.1.4.1.24961.2.103.1.1.5.1.6.2 = ""

.1.3.6.1.4.1.24961.2.103.1.1.5.1.7.1 = ""

.1.3.6.1.4.1.24961.2.103.1.1.5.1.7.2 = ""

.1.3.6.1.4.1.24961.2.103.1.1.5.1.8.1 = INTEGER: 2

.1.3.6.1.4.1.24961.2.103.1.1.5.1.8.2 = INTEGER: 2

.1.3.6.1.4.1.24961.2.103.1.1.5.1.9.1 = Gauge32: 0

.1.3.6.1.4.1.24961.2.103.1.1.5.1.9.2 = Gauge32: 0

.1.3.6.1.4.1.24961.2.103.1.1.5.1.10.1 = Hex-STRING: 07 E6 03 1F 09 1A 39 05 2B 00 00

.1.3.6.1.4.1.24961.2.103.1.1.5.1.10.2 = Hex-STRING: 07 E6 03 1F 09 1A 3A 09 2B 00 00

.1.3.6.1.4.1.24961.2.103.1.1.5.1.11.1 = Hex-STRING: 07 E6 03 1F 09 1A 39 05 2B 00 00

.1.3.6.1.4.1.24961.2.103.1.1.5.1.11.2 = Hex-STRING: 07 E6 03 1F 09 1A 3A 09 2B 00 00

.1.3.6.1.4.1.24961.2.103.1.1.5.1.12.1 = INTEGER: 4

.1.3.6.1.4.1.24961.2.103.1.1.5.1.12.2 = INTEGER: 4

.1.3.6.1.4.1.24961.2.103.1.1.5.1.13.1 = INTEGER: 2

.1.3.6.1.4.1.24961.2.103.1.1.5.1.13.2 = INTEGER: 2

.1.3.6.1.4.1.24961.2.103.1.1.5.1.14.1 = STRING: "Failed to connect to device jun0: connection refused"

.1.3.6.1.4.1.24961.2.103.1.1.5.1.14.2 = STRING: "Failed to connect to

device ios0: connection refused: NEDCOM CONNECT: Connection refused (Connection refused) in new state"

Résolution des problèmes

Voici quelques problèmes connus :

- snmpwalk : Délai

Le délai d'attente peut se produire car :

- NSO est en panne

- Le port IP utilisé dans la commande est incorrect

- Nom d'utilisateur inconnu (v3 uniquement)

Le nom d'utilisateur associé est incorrect, la valeur après le paramètre "-u"

- Aucun objet de ce type disponible sur cet agent à cet OID

L'utilisateur initial n'est affecté à aucun groupe. Ajoutez l'une des options suivantes :

snmp usm local user admin

auth sha password ....

priv aes password ....

OU

nacm groups group nom-utilisateur ncsoper [ public initial ]