Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Fond

Configuration

Configuration sur le routeur

Solution de contournement:

Informations connexes

Discussions connexes de la communauté d’assistance Cisco

Introduction

Ce document décrit comment effectuer la marche SNMP (Simple Network Management Protocol) pour l'utilisation de l'interface série sur les routeurs Cisco.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de respecter ces exigences avant de tenter cette configuration :

- Serveur à partir duquel vous interrogez le routeur accessible

- Communauté SNMP en lecture-écriture correcte configurée sur le routeur

Components Used

Ce document est créé à l'aide d'un routeur Cisco 1941 avec VWIC2-1MFT-T1/E1. Cependant, ce document n'est pas limité à des versions de logiciels et de matériels spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Fond

Ce document aide un technicien à comprendre pourquoi SNMP se rend à l'interrogation de l'utilisation de l'interface série à l'aide de ifHCInOctets et ifHCOutOctets ne fonctionne pas et quelle est la solution de contournement dans de telles situations.

Configuration

Note: Utilisez l'Outil de recherche de commande (clients inscrits seulement) pour obtenir plus d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.

Configuration sur le routeur

Exemple de configuration sur le routeur Cisco 1941 sur lequel nous interrogons ifHCInOctets / ifHCOutOctets sur l'interface série de la carte VWIC2-1MFT-T1/E1 :

NAS(config)#snmp-server community test RW

NAS#show ip interface brief | e un

Adresse IP de l'interface OK ? Protocole d'état de la méthode

GigabitEthernet0/1 10.106.65.131 OUI DHCP ascendant

NAS#sh snmp mib ifmib ifindex g0/1

Interface = GigabitEthernet0/1, Ifindex = 3

NAS#sh snmp mib ifmib ifindex serial 0/1/0:30

Interface = Serial0/1/0:30, Ifindex = 11

ifHCInOctets : .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6

ifHCOutOctets : .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10

snmp-server% snmpwalk -v2c -c test 10.106.65.131.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.3

IF-MIB::ifHCInOctets.3 = Compteur64 : 1712486

snmp-server% snmpwalk -v2c -c test 10.106.65.131.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.11

IF-MIB::ifHCInOctets.11 = Aucune instance de ce type n'existe actuellement à cet OID.

snmp-server% snmpwalk -v2c -c test 10.106.65.131.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.11

IF-MIB::ifHCOutOctets.11 = Aucune instance de ce type n'existe actuellement à cet OID.

snmp-server% snmpwalk -v2c -c test 10.106.65.131.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.3

IF-MIB::ifHCOutOctets.3 = Compteur64 : 1063644

Comme nous l'avons vu ci-dessus, l'interrogation SNMP renvoie “ Aucune instance de ce type n'existe actuellement à cette ” OID pour l'interface série, alors qu'elle renvoie la valeur correcte pour l'interface GigabitEthernet.

Pour les interfaces série avec des débits/une bande passante inférieure à 20 Mbits/s, les compteurs HC pour les octets ne sont pas implémentés. Par conséquent, l'interrogation SNMP devrait renvoyer une erreur « no tel instance ».

Solution de contournement:

Utilisez la version 32 bits - ifOutOctets/ ifInOctets. Cela fonctionne avec SNMPv2 et SNMPv3 comme indiqué ci-dessous :

ifOutOctets- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16

ifInOctets- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10

NAS#sh snmp mib ifmib ifindex serial 0/1/0:30

Interface = Serial0/1/0:30, Ifindex = 7

SNMPv2 :

snmp-server% snmpwalk -v2c -c test 10.106.65.131 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.7

IF-MIB::ifOutOctets.7 = Compteur32 : 1874894

snmp-server% snmpwalk -v2c -c test 10.106.65.131 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.7

IF-MIB::ifInOctets.7 = Compteur32 : 2275304

SNMPv3 :

snmp-server% snmpwalk -v3 -u ciscouser -A ciscopwd 10.106.65.201 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.7

IF-MIB::ifOutOctets.7 = Compteur32 : 5030145

snmp-server% snmpwalk -v3 -u ciscouser -A ciscopwd 10.106.65.201 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.7

IF-MIB::ifInOctets.7 = Compteur32 : 6126029

Note: Pour les configurations relatives à SNMPv3, reportez-vous aux configurations SNMPv3.

Informations connexes

•Comment calculer l'utilisation de bande passante en utilisant SNMP

· configurations SNMP v3

· Compteurs Frame Relay 64 bits

•Localisateur MIB

•Gestion des performances : Livre blanc sur les pratiques recommandées

•Support technique - Cisco Systems