Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Comment savoir quelles alertes sont activées sur mon commutateur?

Comment dois-je configurer le récepteur d’alerte SNMP sur le commutateur?

Comment activer les alertes sur le commutateur et que signifie chacune des alertes?

Syntaxe

Description de la syntaxe

Comment activer les alertes sur des ports individuels, tels que linkUp/linkDown?

Syntaxe

Description de la syntaxe

Exemple

Quelles autres alertes le commutateur Catalyst peut-il envoyer?

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit les déroutements pris en charge par le système d'exploitation Catalyst (CatOS) et comment les configurer sur le commutateur.

Les alertes permettent aux agents du protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) d’envoyer des notifications asynchrones de l’occurrence d’un événement. Les alertes sont envoyées sur la base des meilleurs efforts possibles et sans aucune méthode pour vérifier leur réception.

Conditions préalables

Conditions requises

Avant de tenter cette configuration, Cisco recommande de vérifier que vous avez correctement configuré les identifiants de communauté SNMP sur le commutateur.

Note: Consultez la section Configuration des identifiants de communauté SNMP pour en savoir plus.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Commutateurs de la gamme Catalyst 4500/4000, 5500/5000 et 6500/6000

- CatOS version 7.3

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Comment savoir quelles alertes sont activées sur mon commutateur?

Exécutez la commande show SNMP (afficher les SNMP) en mode (Enable) Activé. Voici un exemple de sortie :

6509 (enable) show snmp

RMON:                       Enabled

Extended RMON Netflow Enabled : None.

Traps Enabled:

Port,Module,Chassis,Bridge,Repeater,Vtp,Auth,ippermit,Vmps,config,entity,stpx,syslog

Port Traps Enabled: 2/1-2,3/1-48,4/1-8

Community-Access     Community-String

....

....

!--- Output suppressed.

Comment dois-je configurer le récepteur d’alerte SNMP sur le commutateur?

Exécutez la commande d’identifiant hôte Set SNMP trap (configurer l’alerte SNMP).

Note: La syntaxe des commandes comprend les éléments suivants :

- Hôte - adresse IP et alias IP du système pour recevoir des alertes SNMP.

- Identifiant - identifiant de communauté à utiliser pour envoyer des alertes d’authentification.

Voici un exemple :

6509 (enable) set snmp trap 1.1.1.1 public

SNMP trap receiver added.

Exécutez la commande Show SNMP (afficher les SNMP) afin de vérifier l’ajout de l’énoncé Sep SNMP trap (établir des alertes SNMP). Voici un exemple de sortie :

6509 (enable)  show snmp

6509 (enable)  show snmp

RMON:                       Enabled

Extended RMON Netflow Enabled : None.

!--- Output suppressed.

....

....

!--- Output suppressed.

Trap-Rec-Address  Trap-Rec-Community

---------------       -----------------

1.1.1.1               public

Comment activer les alertes sur le commutateur et que signifie chacune des alertes?

Exécutez la commande Set SNMP trap (établir des alertes SNMP) afin d’activer ou de désactiver les différentes alertes SNMP dans le système. La commande ajoute également une entrée au tableau du récepteur d’alertes d’authentification SNMP.

Syntaxe

configurer des alertes snmp {activer | désactiver} [tous] | auth | pont | châssis | config | entité | entityfru | envie | envie | endiguer | ippermit | module | répéteur | stpx | syslog | système | vmps | vtp]

Remarque : Cette commande doit être sur une ligne.

Description de la syntaxe

Mot clé

Description

Alerte

MIB

activer

Mot clé pour activer les alertes SNMP.

désactiver

Mot clé pour désactiver les alertes SNMP.

all

(facultatif) Mot clé pour préciser tous les types d’alertes. Avant d’utiliser cette option, consultez la documentation sur le commutateur.

authentification

(facultatif) Mot clé pour préciser l’alerte authenticationFailure à partir du RFC 1157 .

authenticationFailure

(.1.3.6.1.2.1.11.0.4)

SNMPv2-MIB

pont

(facultatif) Mot clé pour préciser les alertes newRoot et topologyChange du RFC 1493. Consultez BRIDGE-MIB.

newRoot

(.1.3.6.1.2.1.17.0.1)

topologyChange (. 1.3.6.1.2.1.17.0.2)

BRIDGE-MIB

Châssis

(facultatif) Mot clé pour préciser les alertes chassisAlarmOn (.1.3.6.1.4.1.9.5.0.5) et chassisAlarmOff (.1.3.6.1.4.1.9.5.0.6) à partir du CISCO-STACK-MIB.

chassisAlarmOn (.1.3.6.1.4.1.9.5.0.5)

chassisAlarmOff (.1.3.6.1.4.1.9.5.0.6)

CISCO-STACK-MIB

configuration

(facultatif) Mot clé pour préciser l’alerte sysConfigChange à partir du CISCO-STACK-MIB.

sysConfigChangeTrap

(.1.3.6.1.4.1.9.5.0.9)

CISCO-STACK-MIB

entité

(facultatif) Mot clé pour préciser l’alerte entityMIB à partir du ENTITY-MIB.

entConfigChange

(.1.3.6.1.2.1.47.2.0.1)

ENTITY-MIB

entityfru

(facultatif) Mot clé pour préciser l’entité FRU 1.

cefcModuleStatusChange (.1.3.6.1.4.1.9.9.117.2.0.1)

cefcPowerStatusChange (.1.3.6.1.4.1.9.9.117.2.0.2)

cefcFRUInserted (.1.3.6.1.4.1.9.9.117.2.0.3)

cefcFRURemoved (.1.3.6.1.4.1.9.9.117.2.0.4)

CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB

envfan

(facultatif) Mot clé pour préciser la ventilation environnementale.

ciscoEnvMonFanNotification (.1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.4)

CISCO-ENVMON-MIB

envpower

(facultatif) Mot clé pour préciser l’énergie environnementale.

ciscoEnvMonRedundantSupplyNotification (.1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.5)

CISCO-ENVMON-MIB

envshutdown

(facultatif) Mot clé pour préciser l’arrêt environnemental.

ciscoEnvMonShutdownNotification (.1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.1)

CISCO-ENVMON-MIB

envtemp

(facultatif) Mot clé pour préciser la notification de température environnementale.

ciscoEnvMonTemperatureNotification (. 1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.3)

CISCO-ENVMON-MIB

ippermit

(facultatif) Mot clé pour préciser l’accès refusé de l’autorisation IP à partir de CISCO-STACK-MIB.

ipPermitDeniedTrap

(.1.3.6.1.4.1.9.5.0.7)

CISCO-STACK-MIB

macnotification

(facultatif) Mot clé qui précise la notification de l’adresse MAC.

cmnMacChangedNotification (. 1.3.6.1.4.1.9.9.215.2.0.1)

CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB

module

(facultatif) Mot clé pour préciser les alertes moduleUp et moduleDown de CISCO-STACK-MIB.

moduleUp

(.1.3.6.1.4.1.9.5.0.3)

moduleDown

(.1.3.6.1.4.1.9.5.0.4)

CISCO-STACK-MIB

répéteur

(facultatif) Mot clé pour préciser les alertes rptrHealth, rptrGroupChange et rptrResetEvent à partir du RFC 1516 . Consultez le SNMP-REPEATER-MIB.

rptrHealth

(.1.3.6.1.2.1.22.0.1)

rptrGroupChange

(.1.3.6.1.2.1.22.0.2)

rptrResetEvent

(.1.3.6.1.2.1.22.0.3)

SNMP-REPEATER-MIB

stpx

(facultatif) Mot clé pour préciser l’alerte STPX 2.

stpxInconsistencyUpdate (.1.3.6.1.4.1.9.9.82.2.0.1)

stpxLoopInconsistencyUpdate (.1.3.6.1.4.1.9.9.82.2.0.3)

stpxRootInconsistencyUpdate (.1.3.6.1.4.1.9.9.82.2.0.2)

CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB

journal système

(facultatif) Mot clé pour préciser les alertes de notification du journal système.

clogMessageGenerated (.1.3.6.1.4.1.9.9.41.2.0.1)

CISCO-SYSLOG-MIB

système

(facultatif) Mot clé pour préciser le système.

ciscoSystemClockChanged (1.3.6.1.4.1.9.9.131.2.0.1)

CISCO-SYSTÈME-MIB

vmps

(facultatif) Mot clé pour préciser l’alerte vmVmpsChange à partir de CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB.

vmVmpsChange

(.1.3.6.1.4.1.9.9.68.2.0.1)

CISCO-VLAN-APPARTENANCE-MIB

vtp

(facultatif) Mot clé pour préciser le VTP 3 à partir de CISCO-VTP-MIB.

vtpConfigDigestError

(.1.3.6.1.4.1.9.9.46.2.0.2)

vtpConfigRevNumberError (.1.3.6.1.4.1.9.9.46.2.0.1)

vlanTrunkPortDynamicStatusChange (.1.3.6.1.4.1.9.9.46.2.0.7)

vtpVersionOneDeviceDetected (.1.3.6.1.4.1.9.9.46.2.0.6)

CISCO-VTP-MIB

1 FRU = unité remplaçable sur site

2 STPX = extension de protocole STP

3 VTP = protocole de liaison à un réseau local virtuel

Comment activer les alertes sur des ports individuels, tels que linkUp/linkDown?

Exécutez la commande Set port trap (configurer les alertes de port) afin d’activer ou de désactiver la détection de liaison SNMP standard pour un ou plusieurs ports. Par défaut, toutes les alertes de port sont désactivées.

Note: Le module d’analyse du réseau (NAM) ne prend pas en charge cette commande.

Syntaxe

configurer les alertes de port module/port {activer | désactiver}

Description de la syntaxe

- module/port- Numéro du module et du port du module.

- activer - mot clé pour activer l’alerte de liaison SNMP.

- désactiver - mot clé pour désactiver l’alerte de liaison SNMP.

Si vous activez les alertes, les alertes correspondantes générées sont linkUp (.1.3.6.1.2.1.11.0.3) et linkDown (.1.3.6.1.2.1.11.0.2). Ces alertes proviennent de IF-MIB.

Exemple

Cet exemple montre comment activer l’alerte de liaison SNMP pour le module 1 et port 2 :

Console> (enable) set port trap 1/2 enable

Port 1/2 up/down trap enabled.

Console> (enable)

Quelles autres alertes le commutateur Catalyst peut-il envoyer?

Consultez le tableau suivant :

Nom de l’objet MIB

OID

MIB

ciscoFlashCopyCompletionTrap

.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.3.0.1

CISCO-FLASH-MIB

ciscoFlashDeviceChangeTrap

.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.3.0.4

CISCO-FLASH-MIB

ciscoFlashMiscOpCompletionTrap

.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.3.0.3

CISCO-FLASH-MIB

ColdStart

.1.3.6.1.6.3.1.1.5.1

RFC 1157-SNMP (SNMPv2-MIB)

warmStart

.1.3.6.1.6.3.1.1.5.2

RFC 1157-SNMP (SNMPv2-MIB)

tokenRingSoftErrExceededTrap

.1.3.6.1.4.1.9.5.0.10

CISCO-STACK-MIB

lerAlarmOn

.1.3.6.1.4.1.9.5.0.1

CISCO-STACK-MIB

lerAlarmOff

.1.3.6.1.4.1.9.5.0.2

CISCO-STACK-MIB

entSensorThresholdNotification

.1.3.6.1.4.1.9.9.91.2.0.1

CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB

fallingAlarm

.1.3.6.1.2.1.16.0.2

RMON-MIB

risingAlarm

.1.3.6.1.2.1.16.0.1

RMON-MIB

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Produits et services Cisco – commutateurs

- Dérivateurs SNMP Cisco IOS pris en charge et comment les configurer

- Exemples de configuration des services d’application IP et notes techniques

- Téléchargements de logiciel de gestion de réseau – MIB (clients inscritsseulement)

- Page de support sur la commutation LAN

- Support et documentation techniques - Cisco Systems