Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Configuration

Déclencheurs de basculement B2BHA

Configuration minimale

Schéma du réseau avec connectivité de base de couche 2/couche 3

Vérification

Commandes de vérification et sortie attendue

Commandes utiles

Dépannage

Introduction

Ce document décrit la configuration de la haute disponibilité B2B NAT (Box-to-Box-NAT High Availability) sur les périphériques Cisco IOS®-XE, en mettant l'accent sur la gamme ASR (Aggregation Services Router) 1000.

B2B NAT HA est une méthode permettant d'atteindre une haute disponibilité des applications telles que ZBFW (Zone-Based Firewall), NAT (Network Address Translation), VPN, SBC (Session Border Controller), etc. entre les routeurs de la gamme ASR 1000. Ce document décrit comment configurer la HA NAT B2B sur la plate-forme Cisco ASR 1000 avec la vérification.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Présentation de l'architecture de la plate-forme ASR 1000

- Connaissances de base sur les technologies de haute disponibilité et NAT

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur la gamme ASR 1000 avec Cisco IOS Version XE 3.10 et versions ultérieures. La NAT HA B2B est prise en charge sur Cisco IOS-XE version 3.5 et ultérieure.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configuration

Déclencheurs de basculement B2BHA

Certains des déclencheurs de basculement courants sont les suivants :

- Perte/rechargement de l'alimentation (y compris les pannes) sur l'actif.

- Rechargement du processeur de service intégré (ESP) (planifié ou non).

- L'interface de contrôle du groupe de redondance (RG) est arrêtée/la liaison est arrêtée.

- L'interface de données pour RG est désactivée/liaison désactivée.

- Échec de l'objet suivi (contrat de niveau de service IP).

- Échec de maintien de connexion du protocole.

- La priorité d'exécution de l'active descend en dessous du seuil configuré.

- La priorité d'exécution de l'active descend en dessous de celle de la veille.

Configuration minimale

Cette section décrit comment configurer la HA NAT B2B avec les informations de topologie.

Les déploiements BHA B2 peuvent avoir les trois topologies suivantes :

- LAN

- LAN-WAN

- Maillage LAN

Note: La taille moyenne des paquets de redondance est de 256 octets.

Schéma du réseau avec connectivité de base de couche 2/couche 3

Connectivité L2/L3 de base

La configuration peut être divisée en deux parties principales. Une partie est la configuration de base qui active RG, le protocole de redondance, les temporisateurs, le contrôle et les interfaces de données. La deuxième partie concerne les interfaces données/trafic réelles et leur association avec RG.

Cet exemple tente d'atteindre la HA NAT B2B sur l'ASR avec le serveur distant 192.168.5.5 du LAN 172.16.1.4. Ces configurations sont préparées avec la configuration NAT STATIQUE en ce moment.

ip nat pool POOL1 200.200.200.200 200.200.200.200 netmask 255.255.255.252

ip nat inside source list NAT pool POOL1 redundancy 1 mapping-id 252

Extended IP access list NAT

10 permit ip host 172.16.1.4 host 192.168.5.5

ASR-1

redundancy

mode none

application redundancy

group 1

name TEST

preempt

priority 150

control GigabitEthernet0/0/2

protocol 1

data GigabitEthernet0/0/3

ASR-2

redundancy

mode none

application redundancy

group 1

name TEST

preempt

priority 50

control GigabitEthernet0/0/2

protocol 1

data GigabitEthernet0/0/3

Les deux ASR doivent pouvoir atteindre l’adresse IP publique fournie par le FAI.

ASR-1#ping 200.200.200.200

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 200.200.200.200, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

ASR-2#ping 200.200.200.200

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 200.200.200.200, timeout is 2 seconds:

!!!!!

L’interface LAN Facing est connectée aux commutateurs de distribution, qui sont à leur tour connectés aux hôtes.

ASR-1#show run int GigabitEthernet0/0/0

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 172.16.1.2 255.255.255.248

ip nat inside

negotiation auto

cdp enable

redundancy rii 100

redundancy group 1 ip 172.16.1.5

exclusive decrement 100

end

ASR-2#show run int GigabitEthernet0/0/0

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 172.16.1.3 255.255.255.248

ip nat inside

negotiation auto

cdp enable

redundancy rii 100

redundancy group 1 ip 172.16.1.5

exclusive decrement 100

end

L’interface FAI présente la configuration suivante :

ASR-1#show run int gi0/0/1

interface GigabitEthernet0/0/1

ip address 192.168.3.2 255.255.255.252

ip nat outside

negotiation auto

cdp enable

redundancy rii 101

redundancy asymmetric-routing enable

redundancy group 1 decrement 20

end

ASR-2#show run int gi0/0/1

interface GigabitEthernet0/0/1

ip address 192.168.4.2 255.255.255.252

ip nat outside

negotiation auto

cdp enable

redundancy rii 101

redundancy asymmetric-routing enable

redundancy group 1 decrement 20

end

Les interfaces Data et Control entre les ASR ont été configurées comme indiqué dans ces sections.

Interface de contrôle

ASR-1#show run int gi0/0/2

interface GigabitEthernet0/0/2

description CONTROL-INTERFACE

ip address 10.10.10.1 255.255.255.252

negotiation auto

cdp enable

end

ASR-2#show run int gi0/0/2

interface GigabitEthernet0/0/2

description CONTROL INTERFACE

ip address 10.10.10.2 255.255.255.252

negotiation auto

cdp enable

end

Interface de données

ASR-1#show run int gi0/0/3

interface GigabitEthernet0/0/3

description DATA INTERFACE

encapsulation dot1Q 10

ip address 10.11.11.1 255.255.255.252

end

ASR-2#show run int gi0/0/3

interface GigabitEthernet0/0/3

description DATA INTERFACE

encapsulation dot1Q 10

ip address 10.11.11.2 255.255.255.252

end

Note:

- Vous ne devez pas configurer un identificateur d'interface redondante (RII) sur une interface configurée soit en tant qu'interface de données, soit en tant qu'interface de contrôle.

- Vous devez configurer le routage RII et le routage asymétrique sur les périphériques actifs et de secours.

- Vous ne pouvez pas activer le routage asymétrique sur l'interface dont l'adresse IP virtuelle est configurée.

Vérification

Commandes de vérification et sortie attendue

Certaines commandes d’affichage (« show ») sont offertes par l’outil « Cisco CLI Analyzer » réservé aux clients inscrits. Utilisez cet outil pour obtenir une analyse des rapports produits par ces commandes.

ASR-1#show redundancy application group

Group ID    Group Name                      State

--------    ----------                      -----

1           TEST                           ACTIVE

ASR-2#show redundancy application group

Group ID    Group Name                      State

--------    ----------                      -----

1           TEST                           STANDBY

ASR-1#show redundancy application group 1

Group ID:1

Group Name:TEST

Administrative State: No Shutdown

Aggregate operational state : Up

My Role: ACTIVE

Peer Role: STANDBY

Peer Presence: Yes

Peer Comm: Yes

Peer Progression Started: Yes

RF Domain: btob-one

RF state: ACTIVE

Peer RF state: STANDBY HOT

ASR-2#show redundancy application group 1

Group ID:1

Group Name:TEST

Administrative State: No Shutdown

Aggregate operational state : Up

My Role: STANDBY

Peer Role: ACTIVE

Peer Presence: Yes

Peer Comm: Yes

Peer Progression Started: Yes

RF Domain: btob-one

RF state: STANDBY HOT

Peer RF state: ACTIVE

ASR-1#show ip nat translations

Pro  Inside global         Inside local          Outside local         Outside global

---  200.200.200.200       172.16.1.4            ---                   ---

icmp 200.200.200.200:98    172.16.1.4:98         192.168.5.5:98        192.168.5.5:98

Total number of translations: 2

ASR-2#show ip nat translations

Pro  Inside global         Inside local          Outside local         Outside global

---  200.200.200.200       172.16.1.4            ---                   ---

icmp 200.200.200.200:98    172.16.1.4:98         192.168.5.5:98        192.168.5.5:98

Total number of translations: 2

ASR-1#show redundancy application protocol group 1

RG Protocol RG 1

------------------

Role: Active

Negotiation: Enabled

Priority: 150

Protocol state: Active

Ctrl Intf(s) state: Up

Active Peer: Local

Standby Peer: address 10.10.10.2, priority 50, intf Gi0/0/2

Log counters:

role change to active: 7

role change to standby: 7

disable events: rg down state 7, rg shut 0

ctrl intf events: up 7, down 8, admin_down 7

reload events: local request 0, peer request 0

RG Media Context for RG 1

--------------------------

Ctx State: Active

Protocol ID: 1

Media type: Default

Control Interface: GigabitEthernet0/0/2

Current Hello timer: 3000

Configured Hello timer: 3000, Hold timer: 9000

Peer Hello timer: 3000, Peer Hold timer: 9000

Stats:

Pkts 386597, Bytes 23969014, HA Seq 0, Seq Number 386597, Pkt Loss 0

Authentication not configured

Authentication Failure: 0

Reload Peer: TX 0, RX 0

Resign: TX 0, RX 1

Standby Peer: Present. Hold Timer: 9000

Pkts 386589, Bytes 13144026, HA Seq 0, Seq Number 1503658, Pkt Loss 0

ASR-2#show redundancy application protocol group 1

RG Protocol RG 1

------------------

Role: Standby

Negotiation: Enabled

Priority: 50

Protocol state: Standby-hot

Ctrl Intf(s) state: Up

Active Peer: address 10.10.10.1, priority 150, intf Gi0/0/2

Standby Peer: Local

Log counters:

role change to active: 8

role change to standby: 16009

disable events: rg down state 1, rg shut 0

ctrl intf events: up 9, down 10, admin_down 1

reload events: local request 15999, peer request 2

RG Media Context for RG 1

--------------------------

Ctx State: Standby

Protocol ID: 1

Media type: Default

Control Interface: GigabitEthernet0/0/2

Current Hello timer: 3000

Configured Hello timer: 3000, Hold timer: 9000

Peer Hello timer: 3000, Peer Hold timer: 9000

Stats:

Pkts 1503674, Bytes 93227788, HA Seq 0, Seq Number 1503674, Pkt Loss 0

Authentication not configured

Authentication Failure: 0

Reload Peer: TX 2, RX 2

Resign: TX 8, RX 7

Active Peer: Present. Hold Timer: 9000

Pkts 386603, Bytes 13144502, HA Seq 0, Seq Number 386613, Pkt Loss 0

ASR-1#show platform hardware qfp active system rg 1

Redundancy Group 1

State:        RG_ACTIVE

Bulksync:    NO BULKSYNC REQ

Transport:

SYNC_B2B    LISTEN

cp hdl 0x01013e8d dp hdl 0x03010006, platfm hdl 0x0000fa35

L3_IPV4

src addr 10.11.11.1    dest addr 10.11.11.2

L4_UDP_RELIABLE

src port   19510    dest port   3497

AR transport not available

Stats:

RG Request:

CREATE        0

UPDATE        32048

DELETE        0

RG State:

RG_PREINIT        0

RG_INIT            7

RG_STANDBY        21

RG_ACTIVE        32020

RG Transport Request:

NA            0

OPEN            16014

CLOSE            0

RG Transport Status:

CONN_ESTB        7

CONN_FAIL        0

TRANS_DOWN        0

TRANS_DOWN_GRACEFUL    8

Bulksync:

Request            7

Success            7

Fail            0

ASR-1#show platform hardware qfp active system rg 1 stats

trans index:    00000006  Trans Type:    00000001  RG    1

mf_flags    0x40000000  seq_flags    0x700003ff

ha_control_state    0x5

pending ack        00000000

keepalive_timeout    00000100

rx_seq_flags        0x8000000

rx_seq_num    0x2c0d4a44

tx_seq        0xb4965908

tx_ack_tail    0xb4965908

tx_seq_flags    0x700003ff

tx    0000000000580126

rx    0000000000580089

retx    0000000000000000

rx dropped    0000000000000000

records dropped    0000000000000000

tx dropped    0000000000000000

ack dropped    00000000  oob pkts dropped 00000000

send dropped 00000000  rx_control_msgs 00580090

tx control_msgs 00580078   for_us_hits 01160217

sync_alloc_failures 00000000  status_notifications 00000001

sync_msgs_received 00580093  sync_msgs_sent 00580133

for_us_udp_checksum_drops 00000000

acks sent 00580089 rcvd 00580126  nacks sent 00000000 rcvd 00000000

Commandes utiles

- RG on active est rechargé avec la commande redundancy application reload group <rg-number> self en mode exec.

- RG on active est arrêté avec l'utilisation de ces commandes CLI en mode de configuration de redondance :
ISR1(config-red-app)#group 1

ISR1(config-red-app-grp)#shutdown

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.