Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Présentation des profils mVPN

Introduction

Ce document fournit une vue d'ensemble des profils de multidiffusion sur VPN (mVPN).

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Présentation des profils mVPN

Les trois images suivantes donnent un aperçu de tous les profils actuellement possibles.

Notez ces informations :

- Certaines colonnes répertorient les technologies qui peuvent créer l’arborescence dans le réseau principal.

- La ligne verte divise les possibilités en deux ensembles par encapsulation : Encapsulation GRE (Generic Routing Encapsulation) ou MPLS (Multiprotocol Label Switching).

- La ligne jaune dévie les possibilités en deux ensembles par leur contexte : Multicast dans le contexte global ou Multicast dans le contexte VRF (Virtual Routing and Forwarding).

- Il existe trois ensembles, chacun avec un niveau supplémentaire de signalisation BGP (Border Gateway Protocol) : Pas de signalisation BGP (à l'exception de l'arbre de distribution multidiffusion IPv4 (MDT) pour GRE MDT par défaut), seulement la détection automatique BGP (AD), ou la signalisation AD et C-MCAST BGP AD et BGP (signalisation client de multidiffusion en superposition). Un niveau « supplémentaire » de signalisation BGP signifie un niveau en plus de la signalisation BGP qui est toujours nécessaire pour la monodiffusion sur VPN MPLS.

- « Rosen » a été renommé « MDT par défaut »

- Il y a un total de 27 profils, numérotés de 0 à 26.

L'image 1 montre les différentes façons d'implémenter la multidiffusion sur MPLS. Il existe 4 types de protocoles d’arborescence principaux : PIM, mLDP, P2MP TE et réplication en entrée. Il existe 4 possibilités de signalisation de superposition (ou de mappage de l'état de multidiffusion sur la périphérie sur les arborescences principales) : aucun, mappage statique, PIM et BGP.

Image 1

Les images 2 et 3 présentent un aperçu des profils mVPN.

Image 2

Image 3