Contenu

Introduction

Informations générales

Modifications

Essai 1. Le récepteur distant se joint sans récepteur local

Essai 2. Le récepteur distant se joint au récepteur local

Introduction

Ce document décrit un délai de 5 secondes dans le transfert du trafic de multidiffusion sur l'arborescence mLDP (Multipoint Label Distribution Protocol) lorsqu'un récepteur distant rejoint le groupe de multidiffusion et lorsque le routeur PE d'entrée exécute Cisco IOS® XR.

Informations générales

Un récepteur distant est un récepteur sur le backbone mLDP du point de vue de la source.

Le délai de 5 secondes a été introduit exprès en raison de l'ID de bogue Cisco CSCvb50266     Délai de transfert MLDP de 5 secondes au récepteur local lorsqu'il existe un récepteur MVPN existant

Ce CDETS a été créé pour résoudre le problème de l'ID de bogue Cisco CSCtg68851 Le passage de la valeur par défaut aux MDT de données n'est pas sans heurts pour LC multipath

Modifications

- Si le routeur PE d'entrée exécute une version IOS®-XR après l'ID de bogue Cisco CSCtg68851 , le délai de 5 secondes est là.

- Si le routeur PE d'entrée exécute une version IOS®-XR après l'ID de bogue Cisco CSCvb50266 , le délai de 5 secondes est là par défaut.

Si cela n'est pas souhaité, le transfert du flux de multidiffusion peut être accéléré par une commande de configuration masquée.

Voici un exemple.

Reportez-vous à la Figure 1 pour obtenir une topologie de test.

CE1 est la source 10.100.1.5 pour le flux de multidiffusion 232.1.1.1.

CE2 et CE1-B sont les récepteurs du flux de multidiffusion 232.1.1.1.

Essai 1. Le récepteur distant se joint sans récepteur local

Débogage activé :

RP/0/0/CPU0:PE1#debug mrib vrf one route

RP/0/0/CPU0:PE1#debug mfib vrf one ipv4 encap

RP/0/0/CPU0:PE1#show debug

####  debug flags set from tty 'con0_0_CPU0'  ####

ipv4 mfwd encap flag is ON with value '0x1##one'

ipv4 mrib route flag is ON with value 'one#'

Il n’y a pas de récepteur local sur le routeur PE d’entrée PE PE1 :

RP/0/0/CPU0:PE1#sh mrib vrf one route 232.1.1.1 10.100.1.5

No matching route in MRIB route-DB

RP/0/0/CPU0:PE1#

Le récepteur distant CE1 est mis en ligne :

RP/0/0/CPU0:PE1#RP/0/0/CPU0:Feb 13 10:26:33.280 : mrib[1149]:   [  6] TID: 0xe0000010 (10.100.1.5,232.1.1.1) Added RPF* EID*, #A=1, #F=1, #MDT_A=0, RPF=10.2.1.5 [Lm F* LMI* TR*] [Gi0/0/0/0 A*], Route Ver = 0x7ca

RP/0/0/CPU0:Feb 13 10:26:33.290 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: encap id set  eid: 1 (10.100.1.5,232.1.1.1)

RP/0/0/CPU0:Feb 13 10:26:33.300 : mrib[1149]:   [  6] TID: 0xe0000010 (10.100.1.5,232.1.1.1) Updated RPF EID*, #A=1, #F=1, #MDT_A=0 [Lm F LMI* MA* TR], Route Ver = 0x7cc

RP/0/0/CPU0:Feb 13 10:26:33.310 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: ip_mfwd_mrib_pre_process_encapid_update: encapid: 2, te_ole_cnt: 0,lsmid_ole_cnt: 1, gre_ole_cnt: 0 ti_mofrr_ole_cnt: 0 flags: 0x0

RP/0/0/CPU0:Feb 13 10:26:33.310 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [2482] Encap entry created (0xa10cb414) for eid 2 (stale N) flags 0x0

RP/0/0/CPU0:Feb 13 10:26:33.310 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [3039] RegDB entry 0xa08fd084 for LSMID 0x1d turnaround TRUE(new: Y ifh_changed N) ifhandle: b0

RP/0/0/CPU0:Feb 13 10:26:33.310 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [3533] Encap entry for eid 2 (0xa10cb414) proc done

RP/0/0/CPU0:Feb 13 10:26:33.310 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: encap id update eid: 2 (10.100.1.5,232.1.1.1)

Il n'y a aucun délai pour définir l'ID de la carte d'interface d'entrée sur le routeur PE d'entrée.

Il s’agit de l’entrée de transfert multidiffusion créée sur le routeur PE d’entrée :

RP/0/0/CPU0:PE1#show mrib vrf one route 232.1.1.1 10.100.1.5

IP Multicast Routing Information Base

Entry flags: L - Domain-Local Source, E - External Source to the Domain,

C - Directly-Connected Check, S - Signal, IA - Inherit Accept,

IF - Inherit From, D - Drop, ME - MDT Encap, EID - Encap ID,

MD - MDT Decap, MT - MDT Threshold Crossed, MH - MDT interface handle

CD - Conditional Decap, MPLS - MPLS Decap, EX - Extranet

MoFE - MoFRR Enabled, MoFS - MoFRR State, MoFP - MoFRR Primary

MoFB - MoFRR Backup, RPFID - RPF ID Set, X - VXLAN

Interface flags: F - Forward, A - Accept, IC - Internal Copy,

NS - Negate Signal, DP - Don't Preserve, SP - Signal Present,

II - Internal Interest, ID - Internal Disinterest, LI - Local Interest,

LD - Local Disinterest, DI - Decapsulation Interface

EI - Encapsulation Interface, MI - MDT Interface, LVIF - MPLS Encap,

EX - Extranet, A2 - Secondary Accept, MT - MDT Threshold Crossed,

MA - Data MDT Assigned, LMI - mLDP MDT Interface, TMI - P2MP-TE MDT Interface

IRMI - IR MDT Interface

(10.100.1.5,232.1.1.1) RPF nbr: 10.2.1.5 Flags: RPF

Up: 00:02:29

Incoming Interface List

GigabitEthernet0/0/0/0 Flags: A, Up: 00:02:2

Outgoing Interface List

Lmdtone Flags: F LMI MA TR, Up: 00:02:29

RP/0/0/CPU0:PE1#show mfib vrf one route 232.1.1.1 10.100.1.5 detail

IP Multicast Forwarding Information Base

Entry flags: C - Directly-Connected Check, S - Signal, D - Drop,

IA - Inherit Accept, IF - Inherit From, EID - Encap ID,

ME - MDT Encap, MD - MDT Decap, MT - MDT Threshold Crossed,

MH - MDT interface handle, CD - Conditional Decap,

DT - MDT Decap True, EX - Extranet, RPFID - RPF ID Set,

MoFE - MoFRR Enabled, MoFS - MoFRR State, X - VXLAN

Interface flags: F - Forward, A - Accept, IC - Internal Copy,

NS - Negate Signal, DP - Don't Preserve, SP - Signal Present,

EG - Egress, EI - Encapsulation Interface, MI - MDT Interface,

EX - Extranet, A2 - Secondary Accept

Forwarding/Replication Counts: Packets in/Packets out/Bytes out

Failure Counts: RPF / TTL / Empty Olist / Encap RL / Other

(10.100.1.5,232.1.1.1),  Flags:  EID , FMA: 0x10000 ,

Up: 00:02:48

Last Used: 00:00:01

SW Forwarding Counts: 168/168/16800

SW Replication Counts: 168/0/0

SW Failure Counts: 0/0/0/0/0

Route ver: 0x7d0

MVPN Info :-

Associated Table ID : 0xe0000000

MDT Handle: 0x0, MDT Probe:Y [Y], Rate:Y, Acc:Y

MDT SW Ingress Encap V4/V6, Egress decap: 0 / 0, 0

Encap ID: 2, RPF ID: 0

Local Receiver: False, Turnaround: False

Lmdtone Flags:  F LMI TR, Up:00:02:48

GigabitEthernet0/0/0/0 Flags:  A, Up:00:02:48

Essai 2. Le récepteur distant se joint au récepteur local

Il y a un récepteur local à l'entrée PE1 :

RP/0/0/CPU0:PE1#show mrib vrf one route 232.1.1.1 10.100.1.5

IP Multicast Routing Information Base

Entry flags: L - Domain-Local Source, E - External Source to the Domain,

C - Directly-Connected Check, S - Signal, IA - Inherit Accept,

IF - Inherit From, D - Drop, ME - MDT Encap, EID - Encap ID,

MD - MDT Decap, MT - MDT Threshold Crossed, MH - MDT interface handle

CD - Conditional Decap, MPLS - MPLS Decap, EX - Extranet

MoFE - MoFRR Enabled, MoFS - MoFRR State, MoFP - MoFRR Primary

MoFB - MoFRR Backup, RPFID - RPF ID Set, X - VXLAN

Interface flags: F - Forward, A - Accept, IC - Internal Copy,

NS - Negate Signal, DP - Don't Preserve, SP - Signal Present,

II - Internal Interest, ID - Internal Disinterest, LI - Local Interest,

LD - Local Disinterest, DI - Decapsulation Interface

EI - Encapsulation Interface, MI - MDT Interface, LVIF - MPLS Encap,

EX - Extranet, A2 - Secondary Accept, MT - MDT Threshold Crossed,

MA - Data MDT Assigned, LMI - mLDP MDT Interface, TMI - P2MP-TE MDT Interface

IRMI - IR MDT Interface

(10.100.1.5,232.1.1.1) RPF nbr: 10.2.1.5 Flags: RPF

Up: 00:57:15

Incoming Interface List

GigabitEthernet0/0/0/0 Flags: A, Up: 00:57:15

Outgoing Interface List

GigabitEthernet0/0/0/2 Flags: F NS, Up: 00:57:15

Débogues activés :

RP/0/0/CPU0:PE1#debug mrib vrf one route

RP/0/0/CPU0:PE1#debug mfib vrf one ipv4 encap

RP/0/0/CPU0:PE1#show debug

####  debug flags set from tty 'con0_0_CPU0'  ####

ipv4 mfwd encap flag is ON with value '0x1##one'

ipv4 mrib route flag is ON with value 'one#'

RP/0/0/CPU0:PE1#show mfib vrf one route 232.1.1.1 10.100.1.5 detail

IP Multicast Forwarding Information Base

Entry flags: C - Directly-Connected Check, S - Signal, D - Drop,

IA - Inherit Accept, IF - Inherit From, EID - Encap ID,

ME - MDT Encap, MD - MDT Decap, MT - MDT Threshold Crossed,

MH - MDT interface handle, CD - Conditional Decap,

DT - MDT Decap True, EX - Extranet, RPFID - RPF ID Set,

MoFE - MoFRR Enabled, MoFS - MoFRR State, X - VXLAN

Interface flags: F - Forward, A - Accept, IC - Internal Copy,

NS - Negate Signal, DP - Don't Preserve, SP - Signal Present,

EG - Egress, EI - Encapsulation Interface, MI - MDT Interface,

EX - Extranet, A2 - Secondary Accept

Forwarding/Replication Counts: Packets in/Packets out/Bytes out

Failure Counts: RPF / TTL / Empty Olist / Encap RL / Other

(10.100.1.5,232.1.1.1),  Flags:  , FMA: 0x10001 ,

Up: 00:59:35

Last Used: 00:00:01

SW Forwarding Counts: 3566/3566/356600

SW Replication Counts: 3566/3566/356600

SW Failure Counts: 0/0/0/0/0

Route ver: 0x3410

MVPN Info :-

MDT Handle: 0x0, MDT Probe:N [N], Rate:Y, Acc:Y

MDT SW Ingress Encap V4/V6, Egress decap: 0 / 0, 0

EG count: 1

Encap ID: 0, RPF ID: 0

Local Receiver: True, Turnaround: False

GigabitEthernet0/0/0/0 Flags:  A, Up:00:59:35

GigabitEthernet0/0/0/2 Flags:  NS EG, Up:00:59:35

L'ID d'encap est 0, car il n'y a pas encore de récepteur distant.

CE2, le récepteur distant est mis en ligne :

RP/0/0/CPU0:PE1#RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.390 : mrib[1149]:   [  6] TID: 0xe0000010 (10.100.1.5,232.1.1.1) Updated RPF EID*, #A=1, #F=2, #MDT_A=0 [Lm F* LMI* TR*], Route Ver = 0x3412

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.390 : mrib[1149]:   [ 22] Redistributed

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.390 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: ip_mfwd_mrib_pre_process_encapid_update: encapid: 6, te_ole_cnt: 0,lsmid_ole_cnt: 1, gre_ole_cnt: 0 ti_mofrr_ole_cnt: 0 flags: 0x1

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.390 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [2482] Encap entry created (0xa08fd9d0) for eid 6 (stale N) flags 0x1

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.390 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [3039] RegDB entry 0xa10b5404 for LSMID 0x1 turnaround TRUE(new: N ifh_changed N) ifhandle: b0

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.390 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [3533] Encap entry for eid 6 (0xa08fd9d0) proc done

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.410 : mrib[1149]:   [  6] TID: 0xe0000010 (10.100.1.5,232.1.1.1) Updated RPF EID*, #A=1, #F=2, #MDT_A=0 [Lm F LMI* MA* TR], Route Ver = 0x3414

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.410 : mrib[1149]:   [  6] TID: 0xe0000010 (10.100.1.5,232.1.1.1) Updated RPF EID, #A=1, #F=2, #MDT_A=0 [Lm F LMI* MA TR], Route Ver = 0x3415

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.410 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: ip_mfwd_mrib_pre_process_encapid_update: encapid: 7, te_ole_cnt: 0,lsmid_ole_cnt: 1, gre_ole_cnt: 0 ti_mofrr_ole_cnt: 0 flags: 0x1

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.410 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [2482] Encap entry created (0xa08fd8a8) for eid 7 (stale N) flags 0x1

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.410 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [3039] RegDB entry 0xa08fd824 for LSMID 0x1c turnaround TRUE(new: Y ifh_changed N) ifhandle: b0

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.410 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [3533] Encap entry for eid 7 (0xa08fd8a8) proc done

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.500 : mrib[1149]:   [  6] TID: 0xe0000010 (10.100.1.5,232.1.1.1) Updated RPF EID, #A=1, #F=2, #MDT_A=0 [Lm F LMI* MA TR], Route Ver = 0x3416

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.620 : mrib[1149]:   [ 22] Redistributed

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.620 : mrib[1149]:   [  6] TID: 0xe0000010 (10.100.1.5,232.1.1.1) Updated RPF EID, #A=1, #F=2, #MDT_A=0 [Lm F LMI* MA TR], Route Ver = 0x3417

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.620 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: ip_mfwd_mrib_pre_process_encapid_update: encapid: 7, te_ole_cnt: 0,lsmid_ole_cnt: 1, gre_ole_cnt: 0 ti_mofrr_ole_cnt: 0 flags: 0x1

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.620 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [2482] Encap entry existing (0xa08fd8a8) for eid 7 (stale N) flags 0x1

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.620 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [3533] Encap entry for eid 7 (0xa08fd8a8) proc done

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:39.570 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: encap id set  eid: 7 (10.100.1.5,232.1.1.1)

L'ID d'encap est défini sur 7, 5 secondes après la création de l'ID d'encap et la base d'informations de routage multidiffusion (MRIB) a été mise à jour avec l'interface MDT (LMDT) étiquetée pour le routage et transfert virtuels (VRF) 1 dans la liste des interfaces sortantes (OIL).

RP/0/0/CPU0:PE1#show mrib vrf one route 232.1.1.1 10.100.1.5

IP Multicast Routing Information Base

Entry flags: L - Domain-Local Source, E - External Source to the Domain,

C - Directly-Connected Check, S - Signal, IA - Inherit Accept,

IF - Inherit From, D - Drop, ME - MDT Encap, EID - Encap ID,

MD - MDT Decap, MT - MDT Threshold Crossed, MH - MDT interface handle

CD - Conditional Decap, MPLS - MPLS Decap, EX - Extranet

MoFE - MoFRR Enabled, MoFS - MoFRR State, MoFP - MoFRR Primary

MoFB - MoFRR Backup, RPFID - RPF ID Set, X - VXLAN

Interface flags: F - Forward, A - Accept, IC - Internal Copy,

NS - Negate Signal, DP - Don't Preserve, SP - Signal Present,

II - Internal Interest, ID - Internal Disinterest, LI - Local Interest,

LD - Local Disinterest, DI - Decapsulation Interface

EI - Encapsulation Interface, MI - MDT Interface, LVIF - MPLS Encap,

EX - Extranet, A2 - Secondary Accept, MT - MDT Threshold Crossed,

MA - Data MDT Assigned, LMI - mLDP MDT Interface, TMI - P2MP-TE MDT Interface

IRMI - IR MDT Interface

(10.100.1.5,232.1.1.1) RPF nbr: 10.2.1.5 Flags: RPF

Up: 01:04:11

Incoming Interface List

GigabitEthernet0/0/0/0 Flags: A, Up: 01:04:11

Outgoing Interface List

Lmdtone Flags: F LMI MA TR, Up: 00:03:33

GigabitEthernet0/0/0/2 Flags: F NS, Up: 01:04:11

RP/0/0/CPU0:PE1#show mfib vrf one route 232.1.1.1 10.100.1.5 detail

IP Multicast Forwarding Information Base

Entry flags: C - Directly-Connected Check, S - Signal, D - Drop,

IA - Inherit Accept, IF - Inherit From, EID - Encap ID,

ME - MDT Encap, MD - MDT Decap, MT - MDT Threshold Crossed,

MH - MDT interface handle, CD - Conditional Decap,

DT - MDT Decap True, EX - Extranet, RPFID - RPF ID Set,

MoFE - MoFRR Enabled, MoFS - MoFRR State, X - VXLAN

Interface flags: F - Forward, A - Accept, IC - Internal Copy,

NS - Negate Signal, DP - Don't Preserve, SP - Signal Present,

EG - Egress, EI - Encapsulation Interface, MI - MDT Interface,

EX - Extranet, A2 - Secondary Accept

Forwarding/Replication Counts: Packets in/Packets out/Bytes out

Failure Counts: RPF / TTL / Empty Olist / Encap RL / Other

(10.100.1.5,232.1.1.1),  Flags:  EID , FMA: 0x10001 ,

Up: 01:04:25

Last Used: 00:00:00

SW Forwarding Counts: 3856/3856/385600

SW Replication Counts: 3856/3856/385600

SW Failure Counts: 0/0/0/0/0

Route ver: 0x3417

MVPN Info :-

Associated Table ID : 0xe0000000

MDT Handle: 0x0, MDT Probe:Y [Y], Rate:Y, Acc:Y

MDT SW Ingress Encap V4/V6, Egress decap: 0 / 0, 0

EG count: 1

Encap ID: 7, RPF ID: 0

Local Receiver: True, Turnaround: False

Lmdtone Flags:  F LMI TR, Up:00:03:47

GigabitEthernet0/0/0/0 Flags:  A, Up:01:04:25

GigabitEthernet0/0/0/2 Flags:  NS EG, Up:01:04:25

Ainsi, le récepteur distant a un délai supplémentaire de 5 secondes pour recevoir ce flux multicast.

Note: L'interface LMDT a été ajoutée immédiatement dans la MRIB et que l'interface LMDT a également été ajoutée dans la MFIB immédiatement avec l'indicateur F, mais avec l'ID de l'encap non défini.

L'ID de l'encap dans le MFIB a été défini après le délai de 5 secondes.

Après l'ID de bogue Cisco CSCvb50266 , le délai est de 5 secondes pour la programmation de l'ID encap lorsqu'un récepteur distant se joint. Il s'agit du nouveau comportement par défaut.

Exécutez la commande show pim vrf <> context afin de vérifier le comportement :

RP/0/0/CPU0:PE1#show pim vrf one context

PIM context information for VRF one (0x12b70184)

VRF ID: 0x60000001

Table ID: 0xe0000010

Remote Table ID: 0xe0800010

MDT Default Group : 0.0.0.0

MDT Source : (10.100.1.1, Loopback0) Per-VRF

MDT Immediate Switch Not Configured

MDT handle: 0x0(Null)

Context Active, ITAL Active

Routing Enabled

Registered with MRIB

Not owner of MDT Interface

Raw socket req: T, act: T, LPTS filter req: T, act: T

UDP socket req: T, act: T, UDP vbind req: T, act: T

Reg Inj socket req: T, act: T, Reg Inj LPTS filter req: T, act: T

Mhost Default Interface : GigabitEthernet0/0/0/0 (publish pending: F)

Remote MDT Default Group : 0.0.0.0

Backup MLC virtual interface: Null

Neighbor-filter: -

MDT Neighbor-filter: -

Exécutez cette commande masquée mdt instant-switch afin de supprimer le délai de 5 secondes.

RP/0/0/CPU0:PE1#conf t

RP/0/0/CPU0:PE1(config)#multicast-routing vrf one

RP/0/0/CPU0:PE1(config-mcast-one)#address-family ipv4

RP/0/0/CPU0:PE1(config-mcast-one-ipv4)#mdt immediate-switch

RP/0/0/CPU0:PE1(config-mcast-one-ipv4)#commit

Note: Depuis la version 7.4.1, la commande n'est plus masquée.

RP/0/0/CPU0:PE1#show pim vrf one context

PIM context information for VRF one (0x12b70184)

VRF ID: 0x60000001

Table ID: 0xe0000010

Remote Table ID: 0xe0800010

MDT Default Group : 0.0.0.0

MDT Source : (10.100.1.1, Loopback0) Per-VRF

MDT Immediate Switch Configured

MDT handle: 0x0(Null)

Context Active, ITAL Active

Routing Enabled

Registered with MRIB

Not owner of MDT Interface

Raw socket req: T, act: T, LPTS filter req: T, act: T

UDP socket req: T, act: T, UDP vbind req: T, act: T

Reg Inj socket req: T, act: T, Reg Inj LPTS filter req: T, act: T

Mhost Default Interface : GigabitEthernet0/0/0/0 (publish pending: F)

Remote MDT Default Group : 0.0.0.0

Backup MLC virtual interface: Null

Neighbor-filter: -

MDT Neighbor-filter: -

Cette commande ne s'affiche pas dans la configuration en cours :

RP/0/0/CPU0:PE1#show running-config multicast-routing vrf one

multicast-routing

vrf one

address-family ipv4

interface GigabitEthernet0/0/0/0

enable

!

interface GigabitEthernet0/0/0/2

enable

!

mdt source Loopback0

rate-per-route

accounting per-prefix

bgp auto-discovery mldp

!

mdt partitioned mldp ipv4 p2mp

mdt data mldp 100 immediate-switch

!

Il n'est pas pris en charge pour configurer à la fois le mdt immédiatement-switch et la commande mdt data avec le mot clé immédiat-switch.

Voici un exemple d'une telle configuration :

RP/0/RP0/CPU0:PE1#conf t

RP/0/RP0/CPU0:PE1(config)#multicast-routing

RP/0/RP0/CPU0:PE1(config-mcast)#vrf one

RP/0/RP0/CPU0:PE1(config-mcast-one)#address-family ipv4

RP/0/RP0/CPU0:PE1(config-mcast-one-ipv4)#mdt data mldp 100 immediate-switch

RP/0/RP0/CPU0:PE1(config-mcast-one-ipv4)#mdt immediate-switch

RP/0/RP0/CPU0:PE1(config-mcast-one-ipv4)#commit

RP/0/RP0/CPU0:PE1(config-mcast-one-ipv4)#end

RP/0/RP0/CPU0:PE1#