Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Il décrit comment utiliser la fonction de Délégation de préfixe afin de configurer le serveur et le client DHCPv6 (Protocole de configuration dynamique d'hôte pour l'IPv6). Cette fonctionnalité peut être utilisée pour gérer les modifications d'adressage de liaison, de sous-réseau et de site.

Dans cet exemple de configuration, le routeur nommé serveur DHCPv6 a activé la fonctionnalité Délégation de préfixe et agit en tant que routeur délégué. Le routeur délégué automatise le processus d’attribution des préfixes au routeur demandeur (c’est-à-dire le client DHCP). Une fois que le serveur a délégué des préfixes au client, l'interface connectée au réseau local (LAN) du routeur demandeur a une adresse IPv6 à l'aide du bloc de préfixe reçu. Le routeur demandeur annonce ensuite cette adresse dans les messages d'annonce de routeur. Les routeurs clients (c’est-à-dire les routeurs du réseau local) peuvent utiliser l’option de configuration automatique pour extraire l’adresse IP globale des messages d’annonce de routeur annoncés par le client DHCP.

Conditions préalables

Conditions requises

Assurez-vous que vous répondez à ces exigences avant d'essayer cette configuration :

- Connaissance de l'adressage IPv6 et de la connectivité de base

- Connaissance de la mise en oeuvre de DHCP pour IPv6

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Les configurations de ce document sont basées sur le routeur de la gamme Cisco 3700 sur le logiciel Cisco IOS® Version 12.4 (15)T 13.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

- Configuration du serveur DHCP

- Configuration du client DHCP

- Configuration des clients LAN locaux 1 et 2

Voici un lien vers la vidéo qui illustre les étapes de configuration de DHCPv6 sur les routeurs Cisco IOS disponibles sur la communauté d'assistance Cisco :

Configuration de DHCPv6 dans Cisco IOS

DHCPSERVER#show running-config

version 12.4

!

hostname DHCPSERVER

!

ipv6 unicast-routing

ipv6 dhcp pool dhcpv6

!--- The DHCP pool is named "dhcpv6."

!

prefix-delegation pool dhcpv6-pool1 lifetime 1800 600

!--- The prefix delegation pool name is "dhcpv6-pool1."

!

dns-server 2001:DB8:3000:3000::42

domain-name example.com

!

interface Serial0/0

no ip address

ipv6 address 2010:AB8:0:1::1/64

ipv6 enable

ipv6 dhcp server dhcpv6

clock rate 2000000

!

ipv6 local pool dhcpv6-pool1 2001:DB8:1200::/40 48

!--- The prefix pool named dhcpv6-pool1 has a prefix of length !--- /40 from which it will delegate (sub)prefixes of length /48.

!

end

DHCPCLIENT#show running-config

version 12.4

!

hostname DHCPCLIENT

!

ipv6 unicast-routing

!

interface Serial0/0

no ip address

ipv6 address autoconfig default

!--- The autoconfig default adds a static ipv6 !--- default route pointing to upstream DHCP server.

!

ipv6 enable

ipv6 dhcp client pd prefix-from-provider

!--- The DHCP client prefix delegation is !--- given the name prefix-from-provider.

!

clock rate 2000000

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address prefix-from-provider ::1:0:0:0:1/64

!--- The first 48 bits are imported from the delegated !--- prefix (2001:db8:1200) and the ::/64 is the client !--- identifier that gives the interface Fa0/1 the !--- global IPv6 address 2001:DB8:1200:1::1/64.

!

ipv6 enable

!

interface FastEthernet0/1

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 enable

ipv6 address prefix-from-provider ::1/64

!--- Similarly, the global IPv6 address !--- for fa0/1 is 2001:DB8:1200::1.

!

end

Configuration LAN locale

Client 1

Client 2

CLIENT1#show running-config

version 12.4

!

hostname CLIENT1

!

ipv6 unicast-routing

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address autoconfig

!--- The clients can run autoconfig to get an IPv6 !--- address depending on the router advertisements !--- sent by the DHCP client (requesting router).

!

ipv6 enable

!

end

CLIENT2#show running-config

version 12.4

!

hostname CLIENT2

!

ipv6 unicast-routing

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address autoconfig

ipv6 enable

!

end

Vérification

Utilisez les commandes décrites dans cette section afin de vérifier la configuration.

Note: Afin de conserver de l'espace, une partie de la sortie de cette section se rapproche d'une nouvelle ligne.

Sur le serveur DHCP

Le résultat de cette section montre que le nombre de clients actifs est 1 et affiche également d'autres informations de paramètres de configuration, telles que l'adresse du serveur de noms de domaine et les informations de durée de vie préférée.

show ipv6 dhcp pool

DHCPv6 pool: dhcpv6

Prefix pool: dhcpv6-pool1

preferred lifetime 600, valid lifetime 1800

DNS server: 2001:DB8:3000:3000::42

Domain name: example.com

Active clients: 1

La commande show ipv6 dhcp binding fournit des informations sur les clients, qui incluent leurs DUID, IAPD, préfixes et durée de vie préférée et valide.

show ipv6 dhcp binding

Client: FE80::C002:FFF:FEB4:0

DUID: 00030001C2020FB40000

Username : unassigned

Interface : Serial0/0

IA PD: IA ID 0x00060001, T1 300, T2 480

Prefix: 2001:DB8:1200::/48

preferred lifetime 600, valid lifetime 1800

expires at Mar 02 2002 01:26 AM (1707 seconds)

Sur le client DHCP

La commande show ipv6 dhcp interface montre que l'interface S0/0 est configurée en mode client et affiche également les détails de l'adresse du serveur DNS et du nom de domaine qu'elle a reçu du serveur DHCP.

show ipv6 dhcp interface

Serial0/0 is in client mode

State is OPEN

Renew will be sent in 00:04:37

List of known servers:

Reachable via address: FE80::C003:FFF:FEB4:0

DUID: 00030001C2030FB40000

Preference: 0

Configuration parameters:

IA PD: IA ID 0x00060001, T1 300, T2 480

Prefix: 2001:DB8:1200::/48

preferred lifetime 600, valid lifetime 1800

expires at Mar 01 2002 10:59 AM (1777 seconds)

DNS server: 2001:DB8:3000:3000::42

Domain name: example.com

Information refresh time: 0

Prefix name: prefix-from-provider

Rapid-Commit: disabled

La commande show ipv6 interface sur les interfaces FastEthernet Fa0/0 et Fa0/1 fournit ce résultat :

show ipv6 int fa0/0

show ipv6 int fa0/1

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

IPv6 is enabled, link-local address

is FE80::C002:FFF:FEB4:0

No Virtual link-local address(es):

Global unicast address(es):

2001:DB8:1200:1::1, subnet is

2001:DB8:1200:1::/64 [CAL/PRE]

valid lifetime 1535 preferred lifetime 335

!--- Output omitted.

FastEthernet0/1 is up, line protocol is up

IPv6 is enabled, link-local address

is FE80::C002:FFF:FEB4:1

No Virtual link-local address(es):

Global unicast address(es):

2001:DB8:1200::1, subnet is

2001:DB8:1200::/64 [CAL/PRE]

valid lifetime 1712 preferred lifetime 512

!--- Output omitted.

La commande show ipv6 general-prefix vérifie tout préfixe reçu (préfixe général) du serveur DHCP via la délégation de préfixe.

show ipv6 general-prefix

IPv6 Prefix prefix-from-provider, acquired via DHCP PD

2001:DB8:1200::/48 Valid lifetime 1656, preferred lifetime 456

!--- 2001:DB8:1200::/48 is the general prefix received from server.

FastEthernet0/1 (Address command)

FastEthernet0/0 (Address command)

Sur les clients LAN locaux

La commande show ipv6 interface sur l’interface FastEthernet Fa0/0 des routeurs clients Client 1 et Client 2 fournit ce résultat :

show ipv6 int fa0/0

Client 1

Client 2

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

IPv6 is enabled, link-local address

is FE80::C000:FFF:FEB4:0

No Virtual link-local address(es):

Global unicast address(es):

2001:DB8:1200:1:C000:FFF:FEB4:0, subnet is

2001:DB8:1200:1::/64 [EUI/CAL/PRE]

valid lifetime 1709 preferred lifetime 509

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

IPv6 is enabled, link-local address

is FE80::C001:FFF:FEB4:0

No Virtual link-local address(es):

Global unicast address(es):

2001:DB8:1200:0:C001:FFF:FEB4:0, subnet

is 2001:DB8:1200::/64 [EUI/CAL/PRE]

valid lifetime 1770 preferred lifetime 570

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Prise en charge de la technologie IPv6

- Configuration de DHCPv6 dans Cisco IOS

- Support et documentation techniques - Cisco Systems