Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Fond

Configuration

Diagramme du réseau

Vérification

Références

Introduction

Ce document décrit comment déployer/configurer l'EVPN de couche 2 sur MPLS de routage de segment sur les commutateurs de la gamme Cisco Nexus 9000.

Conditions préalables

Conditions requises

Nécessaire pour avoir des connaissances sur BGP, OSPF, MPLS, LDP, RSVP, EVPN, routage de segment (SR)

Components Used

Commutateur Cisco Nexus 93360YC-FX2 exécuté avec 9.3.(3)

Commutateur Cisco Nexus 93240YC-FX2 exécuté avec 9.3.(3)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Fond

Définissez VPN de couche 2, VPLS/L2-EVPN est un service VPN de couche 2 multipoint à multipoint qui connecte plusieurs filiales d'un client, dans une architecture logique commutée unique sur un réseau IP/MPLS.

EVPN-MPLS SR de couche 2 :

- EVPN (RFC 7432) est une solution BGP MPLS qui a été utilisée pour les services Ethernet de nouvelle génération dans un réseau de data center virtualisé

- EVPN utilise plusieurs éléments de base tels que les technologies RD, RT et VRF des technologies MPLS existantes

- EVPN fonctionne en contraste avec le VPLS existant en activant l'apprentissage MAC basé sur le plan de contrôle dans le coeur

- Dans EVPN, les PE participant aux instances EVPN apprennent les routes MAC du client dans le plan de contrôle à l'aide du protocole MP-BGP

- L'apprentissage MAC du plan de contrôle fournit un certain nombre d'avantages qui permettent à EVPN de combler les lacunes du VPLS, notamment la prise en charge du multihébergement avec équilibrage de charge par flux

- SR L2 EVPN est une nouvelle fonctionnalité disponible dans NXOS 9.3(1) et prise en charge sur la plate-forme Nexus 9300 FX2

Limitations pour L2 EVPN sur SR MPLS :

- L’inondation EVPN de la couche de routage de segment 2 est basée sur le mécanisme de réplication d’entrée

- Il utilise une route EVPN de type 3 pour le trafic BUM

- Le coeur MPLS ne prend pas en charge la multidiffusion

- La suppression ARP n'est pas prise en charge

- La vérification de cohérence sur VPC n'est pas prise en charge

- Les mêmes EVI de couche 2 et EVI de couche 3 ne peuvent pas être configurés ensemble

Configuration

Diagramme du réseau

Étapes de configuration de haut niveau :

- Fonctions d'installation

- Configurer L’Adresse Ip -Underlay

- Configurer IGP -OSPF

- Configurer MP-BGP

- Configuration de la superposition VLAN et EVPN

- Configuration de l’hôte final pour la couche 2

Vérification

Références

Segment Routing on Cisco Nexus 9500, 9300, 9200, 3200 et 3100 Platform Switches (Livre blanc)

Configuration de l'EVPN de couche 2 sur le routage de segment MPLS