Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document présente un exemple de configuration pour les méthodes statique et en épingle de la troisième version du protocole de transmission tunnel de couche 2 (L2TPv3).

Ce tableau décrit la prise en charge de la modification de la version logicielle de Cisco IOS® pour L2TPv3 :

Modification de la version du logiciel Cisco IOS

Description du support L2TPv3

12.0(21)S

La prise en charge initiale du plan de données L2TPv3 a été introduite sur les plates-formes des gammes Cisco 7200, Cisco 7500, Cisco 10720 et Cisco 12000.

12.0(23)S

La prise en charge du plan de contrôle L2TPv3 a été introduite sur les plates-formes des gammes Cisco 7200, Cisco 7500, Cisco 10720 et Cisco 12000.

12.3(2)T

Cette fonctionnalité a été intégrée au logiciel Cisco IOS Version 12.3(2)T.

Vous devez activer Cisco Express Forwarding (CEF) pour utiliser la fonctionnalité L2TPv3. Le sous-mode de configuration Xconnect est bloqué jusqu'à ce que CEF soit activé. Sur les plates-formes distribuées, telles que la gamme Cisco 7500, si CEF est désactivé pendant l'établissement d'une session, la session est désactivée et reste inactive jusqu'à ce que CEF soit réactivé. Utilisez la commande ip cef ou ip cef distribute pour activer CEF.

Il est fortement recommandé de spécifier une adresse IP source pour configurer une interface de bouclage. Si vous ne configurez pas d'interface de bouclage, le routeur sélectionne la meilleure adresse locale disponible, qui peut être n'importe quelle adresse IP configurée sur une interface orientée coeur de réseau. Cette configuration peut empêcher l'établissement d'un canal de contrôle. L’adresse de bouclage doit être accessible à partir des réseaux principaux.

Conditions préalables

Conditions requises

Avant d'essayer cette configuration, assurez-vous que vous connaissez :

- L2TPv3 : Protocole de tunnel de couche 2 version 3

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Remarque : les routeurs R2 et R3 sont utilisés par le fournisseur. Les routeurs R1, R4, R5 et R6 sont des clients finaux. En utilisant L2TPv3, le routeur R4 semble avoir une connexion directe à R5 ; ceci est également vrai pour la connexion entre le routeur R1 et le routeur R6.

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

- Un pseudo-câble statique via un cloud IP. Une partie pertinente de la configuration se trouve dans R2 et R3 où deux tunnels unidirectionnels sont configurés.

- Commutation locale ou pseudo-câble de la cheville (d’un port à un autre du même routeur). La configuration est effectuée uniquement sur R2 et consiste à configurer deux tunnels unidirectionnels pointant vers deux boucles, qui sont tous deux sur le routeur R2.

R2

R2# show running-config

Building configuration...

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname R2

!

!

clock timezone EST 10

ip subnet-zero

ip cef

no ip domain-lookup

l2tp-class R2signal

hello 10

password 0 cisco

cookie size 8

!

pseudowire-class wireR5R4

encapsulation l2tpv3

protocol l2tpv3 R2signal

ip local interface Loopback0

ip dfbit set

!

pseudowire-class wireR6R1

encapsulation l2tpv3

protocol l2tpv3 R2signal

ip local interface Loopback1

ip dfbit set

!

pseudowire-class wireR1R6

encapsulation l2tpv3

protocol l2tpv3 R2signal

ip local interface Loopback2

ip dfbit set

!

interface Loopback0

description Used by wireR5R4 for Static Connection

ip address 2.2.2.2 255.255.255.255

no ip directed-broadcast

!

interface Loopback1

description Used by wireR6R1 for Hair Pinning Connection

ip address 2.2.2.6 255.255.255.255

no ip directed-broadcast

!

interface Loopback2

description Used by wireR1R6 for Hair Pinning Connection

ip address 2.2.2.1 255.255.255.255

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0

description Connection to R1

no ip address

no ip directed-broadcast

xconnect 2.2.2.6 16 encapsulation l2tpv3 pw-class wireR1R6

!

interface Ethernet1/0

description Connection to Pretend Cloud.

ip address 20.20.20.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no cdp enable

!

interface Ethernet2/0

description Connection to R5

no ip address

no ip directed-broadcast

no cdp enable

xconnect 3.3.3.3 12 encapsulation l2tpv3 pw-class wireR5R4

!

interface Ethernet3/0

description Connection to R6

no ip address

no ip directed-broadcast

xconnect 2.2.2.1 16 encapsulation l2tpv3 pw-class wireR6R1

!

ip classless

ip route 3.3.3.3 255.255.255.255 20.20.20.3

!--- The other end of wireR5R4 loopback (3.3.3.3) must be

!--- reachable from this router. Hair Pinning loopbacks

!--- are reachable—there is no need for additional routes.

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

privilege level 15

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

R3

R3# show running-config

Building configuration...

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname R3

!

!

clock timezone EST 10

ip subnet-zero

ip cef

!

l2tp-class R3signal

hello 10

password 0 cisco

cookie size 8

!

pseudowire-class wireR4R5

encapsulation l2tpv3

protocol l2tpv3 R3signal

ip local interface Loopback0

ip dfbit set

!

interface Loopback0

description Use by wireR4R5 for static connection

ip address 3.3.3.3 255.255.255.255

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0

ip address 20.20.20.3 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet1/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no cdp enable

xconnect 2.2.2.2 12 encapsulation l2tpv3 pw-class wireR4R5

!

ip classless

ip route 2.2.2.2 255.255.255.255 Ethernet0/0

!--- The other end of wireR4R5 loopback (3.3.3.3) must be

!--- reachable from this router.

!

line con 0

exec-timeout 0 0

privilege level 15

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Configuration du routeur d'extrémité du tunnel R1R6 du client (pseudo-câble) :

R1

R1# show running-config

Building configuration...

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname R1

!

!

clock timezone EST 10

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

interface Ethernet0/0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

ip classless

!

line con 0

exec-timeout 0 0

privilege level 15

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

R6

R6# show running-config

Building configuration...

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname R6

!

!

clock timezone EST 10

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

interface Ethernet0/0

ip address 10.10.10.6 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

ip classless

!

line con 0

exec-timeout 0 0

privilege level 15

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Configuration du routeur d'extrémité du tunnel R4R5 du client (pseudo-câble) :

R4

R4# show running-config

Building configuration...

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname R4

!

!

ip subnet-zero

!

interface Ethernet0/0

ip address 30.30.30.4 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 30.30.30.0 0.0.0.255 area 0

!

ip classless

!

line con 0

exec-timeout 0 0

privilege level 15

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

R5

R5# show running-config

Building configuration...

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname R5

!

!

ip subnet-zero

!

interface Ethernet0/0

ip address 30.30.30.5 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 30.30.30.0 0.0.0.255 area 0

!

ip classless

!

line con 0

exec-timeout 0 0

privilege level 15

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Vérification

Cette section présente des informations que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre configuration fonctionne correctement.

R4# show ip ospf neighbor

Neighbor ID  Pri  State     Dead Time   Address     Interface

30.30.30.5    1   FULL/DR   00:00:39    30.30.30.5  Ethernet0/0

R5# show ip ospf neighbor

Neighbor ID  Pri  State     Dead Time   Address     Interface

30.30.30.4    1   FULL/BDR  00:00:38    30.30.30.4  Ethernet0/0

R1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID   Local Intrfce  Holdtme Capability Platform  Port ID

R6           Eth 0/0       158        R       7206VXR   Eth 0/0

Certaines commandes show sont prises en charge par l'Output Interpreter Tool (clients enregistrés uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

- show l2tun tunnel all - Pour afficher l'état actuel d'une session L2TPv3 et afficher des informations sur les sessions actuellement configurées, notamment les noms d'hôtes L2TP locaux et distants, le nombre de paquets agrégés et les canaux de contrôle L2TP, utilisez la commande show l2tun tunnel all en mode EXEC.

R2# show l2tun tunnel all

Tunnel Information Total tunnels 3 sessions 3

Tunnel id 54217 is up, remote id is 44186, 1 active sessions

Tunnel state is established, time since change 00:12:07

Tunnel transport is IP (115)

Remote tunnel name is R2

Internet Address 2.2.2.6, port 0

Local tunnel name is R2

Internet Address 2.2.2.1, port 0

Tunnel domain is

VPDN group for tunnel is -

L2TP class for tunnel is R2signal

88 packets sent, 87 received

10086 bytes sent, 11092 received

Control Ns 76, Nr 74

Local RWS 1024 (default), Remote RWS 1024 (max)

Tunnel PMTU checking disabled

Retransmission time 1, max 1 seconds

Unsent queuesize 0, max 0

Resend queuesize 0, max 2

Total resends 0, ZLB ACKs sent 72

Current nosession queue check 0 of 5

Retransmit time distribution: 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sessions disconnected due to lack of resources 0

Tunnel id 44186 is up, remote id is 54217, 1 active sessions

Tunnel state is established, time since change 00:12:08

Tunnel transport is IP (115)

Remote tunnel name is R2

Internet Address 2.2.2.1, port 0

Local tunnel name is R2

Internet Address 2.2.2.6, port 0

Tunnel domain is

VPDN group for tunnel is -

L2TP class for tunnel is R2signal

87 packets sent, 88 received

11092 bytes sent, 10086 received

Control Ns 74, Nr 76

Local RWS 1024 (default), Remote RWS 1024 (max)

Tunnel PMTU checking disabled

Retransmission time 1, max 1 seconds

Unsent queuesize 0, max 0

Resend queuesize 0, max 1

Total resends 0, ZLB ACKs sent 74

Current nosession queue check 0 of 5

Retransmit time distribution: 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sessions disconnected due to lack of resources 0

Tunnel id 24124 is up, remote id is 48735, 1 active sessions

Tunnel state is established, time since change 00:11:00

Tunnel transport is IP (115)

Remote tunnel name is R3

Internet Address 3.3.3.3, port 0

Local tunnel name is R2

Internet Address 2.2.2.2, port 0

Tunnel domain is

VPDN group for tunnel is -

L2TP class for tunnel is R2signal

155 packets sent, 158 received

15230 bytes sent, 17586 received

Control Ns 69, Nr 67

Local RWS 1024 (default), Remote RWS 1024 (max)

Tunnel PMTU checking disabled

Retransmission time 1, max 1 seconds

Unsent queuesize 0, max 0

Resend queuesize 0, max 2

Total resends 1, ZLB ACKs sent 65

Current nosession queue check 0 of 5

Retransmit time distribution: 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Sessions disconnected due to lack of resources 0

R3# show l2tun tunnel all

Tunnel Information Total tunnels 1 sessions 1

Tunnel id 48735 is up, remote id is 24124, 1 active sessions

Tunnel state is established, time since change 00:12:36

Tunnel transport is IP (115)

Remote tunnel name is R2

Internet Address 2.2.2.2, port 0

Local tunnel name is R3

Internet Address 3.3.3.3, port 0

Tunnel domain is

VPDN group for tunnel is -

L2TP class for tunnel is R3signal

180 packets sent, 176 received

19766 bytes sent, 17316 received

Control Ns 77, Nr 79

Local RWS 1024 (default), Remote RWS 1024 (max)

Tunnel PMTU checking disabled

Retransmission time 1, max 1 seconds

Unsent queuesize 0, max 0

Resend queuesize 0, max 1

Total resends 1, ZLB ACKs sent 78

Current nosession queue check 0 of 5

Retransmit time distribution: 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Sessions disconnected due to lack of resources 0

- show l2tun session all - Pour afficher l'état actuel d'une session de couche 2 et afficher les informations de protocole sur un canal de contrôle L2TPv3, utilisez la commande show l2tun session all en mode EXEC.

R2# show l2tun session all

Session Information Total tunnels 3 sessions 3

Session id 19996 is up, tunnel id 54217

Call serial number is 1492400000

Remote tunnel name is R2

Internet address is 2.2.2.6

Session is L2TP signalled

Session state is established, time since change 00:15:37

112 Packets sent, 111 received

12309 Bytes sent, 13312 received

Receive packets dropped:

out-of-order: 0

total: 0

Send packets dropped:

exceeded session MTU: 0

total: 0

Session vcid is 16

Session Layer 2 circuit, type is Ethernet, name is Ethernet0/0

Circuit state is UP

Remote session id is 19999, remote tunnel id 44186

DF bit on, ToS reflect disabled, ToS value 0, TTL value 255

Session cookie information:

local cookie, size 8 bytes, value 6E 47 8C 4A BA BF 7E A4

remote cookie, size 8 bytes, value 7F 9F 65 C4 C7 5B 57 FF

FS cached header information:

encap size = 32 bytes

00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000

Sequencing is off

Session id 19999 is up, tunnel id 44186

Call serial number is 1492400000

Remote tunnel name is R2

Internet address is 2.2.2.1

Session is L2TP signalled

Session state is established, time since change 00:15:38

111 Packets sent, 112 received

13312 Bytes sent, 12309 received

Receive packets dropped:

out-of-order: 0

total: 0

Send packets dropped:

exceeded session MTU: 0

total: 0

Session vcid is 16

Session Layer 2 circuit, type is Ethernet, name is Ethernet3/0

Circuit state is UP

Remote session id is 19996, remote tunnel id 54217

DF bit on, ToS reflect disabled, ToS value 0, TTL value 255

Session cookie information:

local cookie, size 8 bytes, value 7F 9F 65 C4 C7 5B 57 FF

remote cookie, size 8 bytes, value 6E 47 8C 4A BA BF 7E A4

FS cached header information:

encap size = 32 bytes

00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000

Sequencing is off

Session id 20005 is up, tunnel id 24124

Call serial number is 1492400002

Remote tunnel name is R3

Internet address is 3.3.3.3

Session is L2TP signalled

Session state is established, time since change 00:14:29

200 Packets sent, 204 received

19650 Bytes sent, 22100 received

Receive packets dropped:

out-of-order: 0

total: 0

Send packets dropped:

exceeded session MTU: 0

total: 0

Session vcid is 12

Session Layer 2 circuit, type is Ethernet, name is Ethernet2/0

Circuit state is UP

Remote session id is 17834, remote tunnel id 48735

DF bit on, ToS reflect disabled, ToS value 0, TTL value 255

Session cookie information:

local cookie, size 8 bytes, value 22 09 F1 E9 BC 8C 00 94

remote cookie, size 8 bytes, value 39 DD CB 00 9C 4B 1C 8C

FS cached header information:

encap size = 32 bytes

00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000

Sequencing is off

R3# show l2tun session all

Session Information Total tunnels 1 sessions 1

Session id 17834 is up, tunnel id 48735

Call serial number is 1492400002

Remote tunnel name is R2

Internet address is 2.2.2.2

Session is L2TP signalled

Session state is established, time since change 00:23:53

327 Packets sent, 322 received

33758 Bytes sent, 31248 received

Receive packets dropped:

out-of-order: 0

total: 0

Send packets dropped:

exceeded session MTU: 0

total: 0

Session vcid is 12

Session Layer 2 circuit, type is Ethernet, name is Ethernet1/0

Circuit state is UP

Remote session id is 20005, remote tunnel id 24124

DF bit on, ToS reflect disabled, ToS value 0, TTL value 255

Session cookie information:

local cookie, size 8 bytes, value 39 DD CB 00 9C 4B 1C 8C

remote cookie, size 8 bytes, value 22 09 F1 E9 BC 8C 00 94

FS cached header information:

encap size = 32 bytes

00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000

Sequencing is off

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Vous pouvez utiliser le Bug Tool Kit (clients enregistrés uniquement) pour plus d'informations sur ces bogues de fonctionnalités L2TPv3 :

- CSCdz01467 (clients enregistrés uniquement) —Résolu (R) L2TPv3 : Compteur de paquets de tunnel, affiche un nombre inexact.

- CSCeb56061 (clients enregistrés uniquement) —Résolu (R) L2TPv3 : L2TPv3oETH génère des tunnels zombies.

- CSCeb35497 (clients enregistrés uniquement) —Séquence L2TPv3 résolue (R) : La séquence de tx ne se rapproche pas de 1 après 16777215.

- CSCdz48481 (clients enregistrés uniquement) —La configuration d'épinglage L2TPv3 résolu (R) n'est plus prise en charge.

- CSCec00463 (clients enregistrés uniquement) —Résolu (R) L2TPv3 : Échec du décodage du mode de port Ethernet Gig

- CSCec44356 (clients enregistrés uniquement) —Résolu (R) C10720 : Correspondance 802.1P dans l'épinglage de cheveux L2TPv3 rompue.

Informations connexes

- Page d'assistance pour les protocoles de routage IP

- Page de support pour le routage IP

- Support technique - Cisco Systems