Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Sur le routeur R2

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment modifier la valeur de distance administrative du protocole de routage afin d'influencer la sélection de route dans les routeurs Cisco.

La distance administrative est la fonctionnalité que les routeurs utilisent afin de sélectionner le meilleur chemin quand il y a deux routes ou plus vers la même destination à partir de deux protocoles de routage différents. La distance administrative définit la fiabilité d'un protocole de routage. Plus la valeur de distance administrative est petite, plus le protocole est fiable.

Remarque : lorsque vous modifiez les distances par défaut, cela peut entraîner des boucles de routage dans le réseau. Modifiez la distance administrative avec prudence et uniquement après avoir réfléchi à ce que vous voulez réaliser.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune condition préalable spécifique n'est requise pour ce document.

Components Used

Les configurations de ce document sont basées sur le routeur de la gamme Cisco 3700 sur le logiciel Cisco IOS Version 12.4 (15)T 13.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement) pour en savoir plus sur les commandes figurant dans le présent document.

Diagramme du réseau

Ici, les routeurs R1 et R2 sont connectés via des lignes série parallèles. Les routeurs R1 et R2 sont configurés avec BGP et OSPF. La distance administrative par défaut du protocole OSPF est 110, tandis que celle du protocole eBGP est 20. Avec la distance de commande, nous avons modifié la valeur AD de BGP à 190. Avant cette commande, le routeur R2 préférait les routes BGP au protocole OSPF car les valeurs AD par défaut étaient configurées. Une fois la valeur AD du BGP modifiée, les routes OSPF ont la priorité.

Configurations

Ce document utilise cette configuration

- Configuration du routeur R1

- Configuration du routeur R2

Configuration de R1

interface Loopback0

ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

!

!

interface Loopback10

ip address 10.10.10.10 255.255.255.255

!

!

interface Loopback20

ip address 20.20.20.20 255.255.255.255

!

!

interface Loopback30

ip address 30.30.30.30 255.255.255.255

!

!

interface Serial1/0

ip address 100.100.100.1 255.255.255.0

serial restart-delay 0

clock rate 64000

!

!

interface Serial1/1

ip address 192.168.12.1 255.255.255.0

serial restart-delay 0

clock rate 64000

!

!

router ospf 10

router-id 1.1.1.1

log-adjacency-changes

network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0

network 10.10.10.10 0.0.0.0 area 0

network 20.20.20.20 0.0.0.0 area 0

network 100.100.100.1 0.0.0.0 area 0

!

router bgp 123

no synchronization

bgp router-id 1.1.1.1

bgp log-neighbor-changes

network 10.10.10.10 mask 255.255.255.255

network 20.20.20.20 mask 255.255.255.255

network 30.30.30.30 mask 255.255.255.255

neighbor 2.2.2.2 remote-as 100

neighbor 2.2.2.2 ebgp-multihop 5

neighbor 2.2.2.2 update-source Loopback0

no auto-summary

!

Configuration de R2

interface Loopback0

ip address 2.2.2.2 255.255.255.255

!

!

interface Serial1/0

ip address 100.100.100.2 255.255.255.0

serial restart-delay 0

clock rate 64000

!

!

interface Serial1/1

ip address 192.168.12.2 255.255.255.0

serial restart-delay 0

clock rate 64000

!

!

router ospf 10

router-id 2.2.2.2

log-adjacency-changes

network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0

network 100.100.100.2 0.0.0.0 area 0

!

router bgp 100

no synchronization

bgp router-id 2.2.2.2

bgp log-neighbor-changes

neighbor 1.1.1.1 remote-as 123

neighbor 1.1.1.1 ebgp-multihop 5

neighbor 1.1.1.1 update-source Loopback0

distance 190 1.1.1.1 0.0.0.0

Changed the AD value of BGP as 190!

no auto-summary

!

Vérification

Utilisez les commandes décrites dans cette section afin de vérifier la configuration .

L'Outil Interpréteur de sortie (clients enregistrés uniquement) (OIT) prend en charge certaines commandes show. Utilisez l'OIT pour afficher une analyse de la sortie de la commande show .

Sur le routeur R2

Lorsque la commande distance n’est pas appliquée sur le routeur R2

show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

I - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

Gateway of last resort is not set

1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O        1.1.1.1 [110/65] via 100.100.100.1, 00:00:03, Serial1/0

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

C        2.2.2.2 is directly connected, Loopback0

10.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

B        10.10.10.10 [20/0] via 1.1.1.1, 00:00:03

BGP Router Preffered Over OSPF

20.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

B        20.20.20.20 [20/0] via 1.1.1.1, 00:00:03

BGP Router Preffered Over OSPF

30.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

B        30.30.30.30 [20/0] via 1.1.1.1, 00:00:03

100.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        100.100.100.0/24 is directly connected, Serial1/0

L        100.100.100.2/32 is directly connected, Serial1/0

192.168.12.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        192.168.12.0/24 is directly connected, Serial1/1

L        192.168.12.2/32 is directly connected, Serial1/1

Lorsque la commande distance est appliquée sur le routeur R2

show ip route

R2#sh ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

I - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

Gateway of last resort is not set

1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O        1.1.1.1 [110/65] via 100.100.100.1, 00:00:03, Serial1/0

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

C        2.2.2.2 is directly connected, Loopback0

10.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O        10.10.10.10 [110/65] via 100.100.100.1, 00:00:03, Serial1/0

By increasing the AD of External BGP, OSPF takes precedence

20.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O        20.20.20.20 [110/65] via 100.100.100.1, 00:00:03, Serial1/0

By increasing the AD of External BGP, OSPF takes precedence

30.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

B        30.30.30.30 [190/0] via 1.1.1.1, 00:00:03

100.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        100.100.100.0/24 is directly connected, Serial1/0

L        100.100.100.2/32 is directly connected, Serial1/0

192.168.12.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        192.168.12.0/24 is directly connected, Serial1/1

L        192.168.12.2/32 is directly connected, Serial1/1

Informations connexes

- Sélection de routes dans les routeurs Cisco

- Page de support OSPF

- Page de support BGP

- Support et documentation techniques - Cisco Systems