Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Informations générales

Configuration

Diagramme du réseau

Mode de configuration de la famille d'adresses

Mode de configuration d’interface de la famille d’adresses

Mode de configuration de la topologie de la famille d’adresses

Comparaison

Disponibilité

Conversion automatique en EIGRP nommé

Vérification

Dépannage

Introduction

Ce document décrit la fonctionnalité de mode EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) et traite des différences entre les modes traditionnel et nommé à l'aide d'une configuration appropriée.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande d'avoir des connaissances de base sur le routage IP et le protocole EIGRP.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Informations générales

La méthode traditionnelle de configuration du protocole EIGRP nécessite la configuration de différents paramètres sous le mode de configuration de l'interface et du protocole EIGRP. Pour configurer les protocoles EIGRP IPV4 et IPv6, il est nécessaire de configurer des instances EIGRP distinctes. Le protocole EIGRP traditionnel ne prend pas en charge le routage et le transfert virtuels (VRF) dans les implémentations EIGRP IPv6.

Avec le protocole EIGRP en mode nommé, tout est configuré à un seul emplacement dans la configuration EIGRP et il n'y a aucune restriction comme mentionné précédemment.

Configuration

Diagramme du réseau

Cette image est un exemple de topologie pour le reste du document.

Contrairement à la méthode traditionnelle, l'instance EIGRP n'est ni créée ni démarrée lorsque celle-ci est configurée sur le routeur :

R1(config)#router eigrp TEST

L'instance sera créée lorsque la famille d'adresses et le numéro de système autonome sont configurés, par exemple :

R1(config-router)#address-family ipv4 unicast autonomous-system 1

Avec ce mode nommé, seule une instance du protocole EIGRP doit être créée. Il peut être utilisé pour tous les types de famille d’adresses. Il prend également en charge plusieurs VRF limités uniquement par les ressources système disponibles. Une chose à savoir en ce qui concerne le mode nommé est que la configuration de la famille d'adresses n'active pas le routage IPv4 en tant que configuration traditionnelle du protocole EIGRP IPv4. Un 'no shut' est requis pour démarrer le processus :

router eigrp [virtual-instance-name | asystem]

[no] shutdown

Le protocole EIGRP nommé comporte trois modes sous lesquels la majeure partie de la configuration est effectuée. Ces scénarios sont les suivants :

- mode de configuration address-family - (config-router-af)#

- mode de configuration d’interface address-family - (config-router-af-interface)#

- mode de configuration de la topologie de la famille d’adresses - (config-router-af-topology)#

Mode de configuration de la famille d'adresses

Vous entrez ce mode avec cette commande :

R1(config-router)#address-family ipv4 unicast autonomous-system 1

R1(config-router-af)#?

Address Family configuration commands:

af-interface                    Enter Address Family interface configuration

default                         Set a command to its defaults

eigrp                           EIGRP Address Family specific commands

exit-address-family             Exit Address Family configuration mode

help                            Description of the interactive help system

maximum-prefix                  Maximum number of prefixes acceptable in aggregate

metric                          Modify metrics and parameters for advertisement

neighbor                        Specify an IPv4 neighbor router

network                         Enable routing on an IP network

no                              Negate a command or set its defaults

shutdown                        Shutdown address family

timers                          Adjust peering based timers

topology                        Topology configuration mode

Dans ce mode, ces paramètres peuvent être configurés : Réseaux, voisin EIGRP et ID de routeur EIGRP. Les deux autres modes de configuration du protocole EIGRP nommé sont accessibles à partir de ce mode.

Configuration traditionnelle

Interface GigabitEthernet 0/0

ip bandwidth-percent eigrp 1 75

ipv6 enable

ipv6 eigrp 1

ip bandwidth-percent eigrp 1 75

no shut

!

router eigrp 1

eigrp router-id 10.10.10.1

network 0.0.0.0 0.0.0.0

ipv6 router eigrp 1

eigrp router-id 10.10.10.1

no shut

Configuration nommée

router eigrp TEST

!

address-family ipv4 unicast autonomous-system 1

!

network 0.0.0.0

eigrp router-id 10.10.10.1

no shutdown

exit-address-family

!

address-family ipv6 unicast autonomous-system 1

!

eigrp router-id 10.10.10.1

no shutdown

exit-address-family

Mode de configuration d’interface de la famille d’adresses

Ce mode prend toutes les commandes spécifiques à l'interface qui ont été précédemment configurées sur une interface réelle (logique ou physique).  L'authentification EIGRP, la configuration split-horizon et summary-address sont quelques-unes des options qui sont maintenant configurées ici au lieu de sur l'interface réelle :

R1(config-router-af)#af-interface g0/0

R1(config-router-af-interface)#?

Address Family Interfaces configuration commands:

authentication             authentication subcommands

bandwidth-percent          Set percentage of bandwidth percentage limit

bfd                        Enable Bidirectional Forwarding Detection

dampening-change           Percent interface metric must change to cause update

dampening-interval         Time in seconds to check interface metrics

default                    Set a command to its defaults

exit-af-interface          Exit from Address Family Interface configuration

hello-interval             Configures hello interval

hold-time                  Configures hold time

next-hop-self              Configures EIGRP next-hop-self

no                         Negate a command or set its defaults

passive-interface          Suppress address updates on an interface

shutdown                   Disable Address-Family on interface

split-horizon              Perform split horizon

summary-address            Perform address summarization

Note: Vous pouvez utiliser la commande af-interface default afin d'appliquer la configuration à toutes les interfaces en même temps.

Mode de configuration de la topologie de la famille d’adresses

Ce mode fournit plusieurs options de configuration qui fonctionnent sur la table topologique EIGRP. Des éléments tels que la redistribution, la distance, la liste de décalages, la variance et ainsi de suite peuvent être configurés sous ce mode. Vous pouvez passer en mode de configuration de la famille d'adresses.

R1(config-router-af)#topology base

R1(config-router-af-topology)#?

Address Family Topology configuration commands:

auto-summary         Enable automatic network number summarization

default              Set a command to its defaults

default-information  Control distribution of default information

default-metric       Set metric of redistributed routes

distance             Define an administrative distance

distribute-list      Filter entries in eigrp updates

eigrp                EIGRP specific commands

exit-af-topology     Exit from Address Family Topology configuration

maximum-paths        Forward packets over multiple paths

metric               Modify metrics and parameters for advertisement

no                   Negate a command or set its defaults

offset-list          Add or subtract offset from EIGRP metrics

redistribute         Redistribute IPv4 routes from another routing proto

summary-metric       Specify summary to apply metric/filtering

timers               Adjust topology specific timers

traffic-share        How to compute traffic share over alternate paths

variance             Control load balancing variance

Comparaison

Une comparaison entre les deux modes de configuration abordés est présentée ici :

Disponibilité

La configuration nommée EIGRP est disponible à partir des versions Cisco IOS® suivantes :

- 15,0(1)M

- 12.2(33)SRE

- 12.2(33)XNE

- Cisco IOS XE version 2.5

Conversion automatique en EIGRP nommé

Il existe une méthode automatique pour convertir la configuration de la méthode traditionnelle à la nouvelle méthode. Dans le processus EIGRP, la commande

eigrp upgrade-cli <nom d'instance virtuelle EIGRP> doit être entré. Ceci convertit automatiquement la configuration en mode nommé sans impact sur l'appairage EIGRP établi :

Traditional Configuration

router eigrp 1

network 10.10.10.1 0.0.0.0

!

interface Ethernet0/0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

ip hello-interval eigrp 1 100

Configuration

R1(config)#router eigrp 1

R1(config-router)#eigrp upgrade-cli TEST

Configuration will be converted from router eigrp 1 to router eigrp TEST.

Are you sure you want to proceed? ? [yes/no]: yes

*Oct 10 14:14:40.684: EIGRP: Conversion of router eigrp 1 to router eigrp TEST -

Completed.

Converted Named Configuration

router eigrp TEST

!

address-family ipv4 unicast autonomous-system 1

!

af-interface Ethernet0/0

hello-interval 100

exit-af-interface

!

topology base

exit-af-topology

network 10.10.10.1 0.0.0.0

exit-address-family

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.