Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Conventions

Configurer

Diagramme du réseau

Configurations

Vérifier

Commandes show

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment configurer la redistribution mutuelle entre EIGRP et BGP.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)

- Protocole BGP (Border Gateway Protocol)

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur le routeur de la gamme Cisco 7200 avec le logiciel Cisco IOS®Version 15.0(1).

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Configurer

Dans cet exemple, les routeurs R1 et R2 communiquent entre eux à l’aide du protocole EIGRP. Les routeurs R2 et R3 utilisent eBGP. Afin de redistribuer mutuellement les routes eBGP dans le protocole EIGRP, utilisez la redistribute bgpcommande avec les métriques EIGRP. De même, afin de redistribuer les routes EIGRP dans BGP, utilisez la redistribute eigrp AS number  commande.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Diagramme du réseau

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

- Routeur R1

- Routeur R2

- Routeur R3

Routeur R1

!

hostname R1

!

ip cef

!

!

interface Loopback0

ip address 10.30.30.30 255.255.255.255

!

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.1.101 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

router eigrp 100

network 10.30.0.0

network 192.168.1.0

no auto-summary

!

end

Routeur R2

!

hostname R2

!

ip cef

!

!

interface Loopback0

ip address 10.10.10.10 255.255.255.255

!

interface Loopback1

ip address 10.20.20.20 255.255.255.255

!

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.1.100 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface Serial0/0

ip address 172.16.100.50 255.255.255.0

serial restart-delay 0

clock rate 2000000

!

router eigrp 100

redistribute static

redistribute bgp 1000 metric 100 1 255 1 1500

network 10.0.0.0

network 192.168.1.0

no auto-summary

!

router bgp 1000

no synchronization

bgp log-neighbor-changes

network 10.20.20.20 mask 255.255.255.255

redistribute connected

redistribute static

redistribute eigrp 100

neighbor 172.16.100.51 remote-as 2000

neighbor 172.16.100.51 next-hop-self

no auto-summary

!

end

Routeur R3

!

hostname R3

!

ip cef

!

interface Loopback0

ip address 10.22.22.22 255.255.255.255

!

interface Serial0/0

ip address 172.16.100.51 255.255.255.0

serial restart-delay 0

clock rate 2000000

!

router bgp 2000

no synchronization

bgp log-neighbor-changes

network 10.22.22.22 mask 255.255.255.255

network 172.16.100.0 mask 255.255.255.0

neighbor 172.16.100.50 remote-as 1000

neighbor 172.16.100.50 default-originate

default-information originate

!--- Default route is configured!

no auto-summary

!

end

Vérifier

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

L'analyseur CLI est utilisé pour afficher une analyse du résultat de la show commande.

Remarque : seuls les utilisateurs Cisco enregistrés peuvent accéder aux informations et aux outils Cisco internes.

Commandes show

Afin de vérifier que EIGRP reçoit les routes redistribuées, utilisez la show ip route eigrp  commande .

show ip route eigrp

Dans le routeur R1

R1#show ip route eigrp

10.20.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

D EX    10.20.20.20

[170/25625856] via 192.168.1.100, 01:00:33, FastEthernet0/0

10.22.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

D EX    10.22.22.22

[170/25625856] via 192.168.1.100, 00:59:49, FastEthernet0/0

10.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

D       10.10.10.10 [90/409600] via 192.168.1.100, 00:55:17, FastEthernet0/0

D*EX 0.0.0.0/0 [170/25625856] via 192.168.1.100, 00:46:24, FastEthernet0/0

!--- Shows the default route from router R3.

!--- EX indicates that the routes are EIGRP external routes.

Afin de vérifier que les routes EIGRP sont redistribuées correctement dans BGP, utilisez la show ip route bgpcommande dans le routeur R3.

show ip route bgp

Dans le routeur R3

R3#show ip route bgp

show ip route bgp

10.20.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

B       10.20.20.20 [20/0] via 172.16.100.50, 01:03:02

10.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

B       10.10.10.10 [20/0] via 172.16.100.50, 01:03:02

B    192.168.1.0/24 [20/0] via 172.16.100.50, 01:03:02

10.30.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

B       10.30.30.30 [20/409600] via 172.16.100.50, 00:59:06

!--- The output indicates that the EIGRP routes are

!--- redistributed in BGP.

Informations connexes

- Page de support BGP

- Études de cas BGP

- Page de support EIGRP

- Assistance technique de Cisco et téléchargements