Table des matières

Introduction

Guide général de mise à niveau

Matrice de mise à niveau recommandée pour Cisco Nexus 3000/9000

Matrice de mise à niveau recommandée pour Cisco Nexus 7000

Documents de version recommandés

Commutateurs Cisco Nexus 3000, 3100, 3200, 3400-S, 3500 et 3600

Cisco Nexus 9000 Series Switches

Cisco Nexus 5500 Series Switches

Cisco Nexus 5600 Series Switches

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Cisco Nexus 7000 Series Switches

Introduction

Ce document décrit le matériel pertinent requis pour préparer un périphérique Cisco Nexus pour une mise à niveau de Cisco NX-OS.

Guide général de mise à niveau

Matrice de mise à niveau recommandée pour Cisco Nexus 3000/9000

Matrice de mise à niveau des commutateurs Nexus 3000/9000 :

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/dcn/tools/nexus-9k3k-issu-matrix/index.html

Matrice de mise à niveau recommandée pour Cisco Nexus 7000

Matrice de mise à niveau des commutateurs Nexus 7000 :

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/dcn/tools/nexus-7k-issu-matrix/index.html

Documents de version recommandés

Commutateurs Cisco Nexus 3000, 3100, 3200, 3400-S, 3500 et 3600

Versions recommandées de Cisco NX-OS pour les commutateurs Cisco Nexus 3000, 3100, 3200, 3400-S, 3500 et 3600 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus3000/sw/recommended_release/b_Minimum_and_Recommended_Cisco_NX-OS_Releases_for_Cisco_Nexus_3000_Series_Switches.html

Cisco Nexus 9000 Series Switches

Versions recommandées de Cisco NX-OS pour les commutateurs Cisco Nexus 9000 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/recommended_release/b_Minimum_and_Recommended_Cisco_NX-OS_Releases_for_Cisco_Nexus_9000_Series_Switches.html

Cisco Nexus 5500 Series Switches

Versions recommandées de Cisco NX-OS pour les commutateurs Cisco Nexus 5500 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5500/sw/release/recommended_releases/n5500_recommended_nx-os_releases.html

Cisco Nexus 5600 Series Switches

Versions recommandées de Cisco NX-OS pour les commutateurs Cisco Nexus 5600 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5600/sw/release/recommended_releases/n5600_recommended_nx-os_releases.html

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Versions recommandées de Cisco NX-OS pour les commutateurs Cisco Nexus 6000 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus6000/sw/release/recommended_releases/recommended_nx-os_releases.html

Cisco Nexus 7000 Series Switches

Versions recommandées de Cisco NX-OS pour les commutateurs Cisco Nexus 7000 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/recommended_releases/recommended_nx-os_releases.html