Table des matières

Introduction

Qu'est-ce que Cisco Smart Licensing ?

Vous êtes novice en matière de licences Smart et/ou d'administration de comptes Smart ?

Plates-formes Cisco Nexus prises en charge

Nexus 3000 et 9000

Nexus 7000

Méthodes de licences Smart prises en charge sur les commutateurs Nexus

Workflow utilisateur Smart Licensing

États des produits de licence Smart

Enregistré

Licences

Demande de renouvellement

Renouvellement

États d'enregistrement et de licence

État d'évaluation (non identifié)

État enregistré

État Agréé

État de non-conformité

État Autorisation expirée

Méthodes prises en charge sur Nexus et config

Méthode 1 (accès direct au cloud)

Method-2 (Accès via un proxy HTTP)

Method-3 (On-Prem - Online )

Method-4 (On-Prem - Offline )

Qu'est-ce que ID Token ?

Comment générer un jeton d'ID à partir de CSSM

Dépannage

Workflow

Problèmes identifiés

1. Erreur - Echec de l'envoi HTTP Call Home

2. Erreur - Échec de l'analyse des données de réponse du serveur SCH

3. Erreur - Échec de l'envoi du message HTTP Call Home (Échec de l'établissement de la connexion IPC avec Call Home - Quo Vadis Root CA)

4. Erreur - L'absence de réponse DNS provoque le blocage des messages MTS de rappel

Introduction

Ce document décrit comment utiliser Cisco Smart Licensing (système basé sur le cloud) pour dépanner et gérer les licences logicielles sur les commutateurs Nexus.

Qu'est-ce que Cisco Smart Licensing ?

Un compte Cisco Smart est un référentiel de données géré qui offre une visibilité et un contrôle d'accès complets aux licences logicielles, droits et instances de produits Cisco dans toute l'entreprise

Vous êtes novice en matière de licences Smart et/ou d'administration de comptes Smart ?

Visitez et inscrivez-vous au nouveau cours de formation des administrateurs et enregistrez :

- Communauté Cisco - Devenez intelligent avec les comptes/licences Smart Cisco et Mes droits Cisco

- Les comptes Smart peuvent être créés ici : Comptes Smart

- Les comptes Smart peuvent être gérés ici : Smart Software Licensing

Plates-formes Cisco Nexus prises en charge

Nexus 3000 et 9000

Les versions de NX-OS antérieures à la version 9.3(3) prennent uniquement en charge les licences traditionnelles. Les versions de NX-OS de 9.3(3) à 10.1(2) prennent en charge les licences traditionnelles et les licences Smart, décrites dans ce document. Les versions de NX-OS postérieures à la version 10.1(2) prennent uniquement en charge la politique Smart Licensing Using, qui est différente de la politique Smart Licensing. Pour les versions ultérieures à 10.1(2), reportez-vous plutôt à ce guide.

Nexus 7000

Les licences Smart sont prises en charge sur Cisco Nexus 7000 avec NX-OS 8.0(1) et versions ultérieures.

Méthodes de licences Smart prises en charge sur les commutateurs Nexus

Workflow utilisateur Smart Licensing

États des produits de licence Smart

Enregistré

Licences

Demande de renouvellement

Renouvellement

États d'enregistrement et de licence

Pendant la configuration de Smart Licensing, plusieurs états sont possibles pour un périphérique Cisco. Ces états peuvent être affichés par « show license all ou show license status » à partir de l'interface de ligne de commande (CLI) du périphérique Cisco.

Voici une liste de tous les états et leur signification :

État d'évaluation (non identifié)

- Il s'agit d'un état par défaut du périphérique lors du premier démarrage.

- Généralement, cet état est visible lorsqu'un périphérique Cisco n'a pas encore été configuré pour la licence Smart ou enregistré sur un compte Smart.

- Dans cet état, toutes les fonctionnalités sont disponibles et le périphérique peut changer librement les niveaux de licence.

- La période d'évaluation est utilisée lorsque le périphérique est à l'état non identifié. Le périphérique ne tente pas de communiquer avec Cisco dans cet état.

- Il s'agit de 90 jours d'utilisation et non de 90 jours calendaires. Une fois expiré, il n'est jamais réinitialisé.

- Il y a une période d'évaluation pour l'ensemble du périphérique, ce n'est pas par autorisation

- Lorsque la période d'évaluation expire à la fin de 90 jours, le périphérique passe en mode EVAL EXPIRY, mais il n'y a aucun impact fonctionnel ou interruption dans la fonctionnalité, même après le rechargement. Il n'y a actuellement aucune application en place.

- Le compte à rebours est maintenu au fil des redémarrages.

- La période d'évaluation est utilisée si le périphérique n'est pas encore enregistré auprès de Cisco et n'a pas reçu ces deux messages du back-end Cisco :

1. Réponse positive à une demande d'enregistrement

2. Réponse réussie à une demande d'autorisation d'habilitation.

État enregistré

- Il s'agit de l'état attendu une fois l'inscription terminée.

- Le périphérique Cisco a réussi à communiquer avec un compte Smart Cisco et à s'enregistrer.

- Le périphérique reçoit un certificat d'ID valide pendant 1 an qui est utilisé pour les communications futures.

- Le périphérique envoie une requête au CSSM pour autoriser les droits pour les licences utilisées sur le périphérique.

- En fonction de la réponse du CSSM, le périphérique passe ensuite à l'état Autorisé ou Non conforme

- Le certificat d'ID expire à la fin d'une année. Au bout de 6 mois, le processus de l'agent logiciel tente de renouveler le certificat. Si l'agent ne peut pas communiquer avec Cisco Smart Software Manager, il continue à essayer de renouveler le certificat d'ID jusqu'à la date d'expiration (1 an). Au bout d'un an, l'agent revient à l'état Non identifié et tente d'activer la période d'évaluation. Le CSSM supprime l'instance de produit de sa base de données.

État Agréé

- Il s'agit de l'état attendu lorsque le périphérique utilise un droit et est en conformité (pas de solde négatif),

- Le type et le nombre de licences du compte virtuel sur CSSM étaient corrects pour autoriser la consommation des licences de périphérique.

- Au bout de 30 jours, le périphérique envoie une nouvelle demande au CSSM pour renouveler l'autorisation.

- A une durée de 90 jours après laquelle (si le renouvellement échoue) passe à l'état Autorisation expirée.

État de non-conformité

- Il s'agit de l'état dans lequel le périphérique utilise un droit et n'est pas en conformité (solde négatif).

- Cet état s'affiche lorsque le périphérique ne dispose pas d'une licence disponible dans le compte virtuel correspondant auquel le périphérique Cisco est enregistré dans le compte Smart Cisco.

- Pour passer à l'état Conformité / Autorisé, vous devez ajouter le nombre et le type de licences corrects au compte Smart.

- Dans cet état, le périphérique envoie automatiquement une demande de renouvellement d'autorisation chaque jour.

- Les licences et les fonctionnalités continuent à fonctionner et n'ont aucun impact fonctionnel.

État Autorisation expirée

- Il s'agit de l'état dans lequel le périphérique utilise un droit qui n'a pas pu communiquer avec le compte Smart Cisco associé depuis plus de 90 jours.

- Cela se produit généralement si le périphérique Cisco perd l'accès à Internet ou ne peut pas se connecter à tools.cisco.com après l'enregistrement initial.

- Les méthodes de licences Smart en ligne nécessitent que les périphériques Cisco communiquent au moins tous les 90 jours pour empêcher ce statut.

- CSSM renvoie toutes les licences utilisées pour ce périphérique au pool car il n'a pas eu de communications depuis 90 jours.

- Dans cet état, le périphérique continue d'essayer de contacter Cisco, toutes les heures, pour renouveler l'autorisation d'autorisation, jusqu'à l'expiration de la période d'enregistrement (certificat d'identification).

- Les licences et les fonctionnalités continuent à fonctionner et n'ont aucun impact fonctionnel.

- Si l'agent logiciel rétablit les communications avec Cisco et reçoit une réponse à sa demande d'autorisation, il traite cette réponse normalement et entre dans l'un des états établis.

Méthodes prises en charge sur Nexus et config

Méthode 1 (accès direct au cloud)

Configuration de base :

switch# show run callhome

!Command: show running-config callhome

!Running configuration last done at: Wed Jun 22 16:14:37 2022

!Time: Wed Jun 22 16:16:28 2022

version 9.3(4) Bios:version 07.67

callhome

email-contact sch-smart-licensing@cisco.com

destination-profile CiscoTAC-1 transport-method http

destination-profile CiscoTAC-1 index 1 http https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService

transport http use-vrf management

enable

Switch# license smart register idtoken XXXX (force)

Initiated device registration with backend. run show license status, for registration status

switch# show license status

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: REGISTERED

Smart Account: ldap_user_test

Virtual Account: Default

Export-Controlled Functionality: Allowed

Initial Registration: SUCCEEDED on Jun 22 16:15:41 2022 UTC

Last Renewal Attempt: None

Next Renewal Attempt: Dec 19 16:15:41 2022 UTC

Registration Expires: Jun 22 16:13:53 2023 UTC

License Authorization:

Status: AUTHORIZED on Jun 22 16:15:44 2022 UTC

Last Communication Attempt: SUCCEEDED on Jun 22 16:15:44 2022 UTC

Next Communication Attempt: Jul 22 16:15:43 2022 UTC

Communication Deadline: Sep 20 16:12:55 2022 UTC

Smart License Conversion:

Automatic Conversion Enabled: False

Status: Not started

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/licensing/guide/b_Cisco_NX-OS_Licensing_Guide/m-smart-licensing-for-cisco-nexus-3000-and-9000-series-switches.html

Method-2 (Accès via un proxy HTTP)

switch# show run callhome

version 9.3(4) Bios:version 07.67

call home

email-contact sch-smart-licensing@cisco.com

destination-profile CiscoTAC-1 transport-method http

destination-profile CiscoTAC-1 index 1 http https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService

transport http proxy server X.X.X.X port 80

transport http use-vrf management

transport http proxy enable

Switch# license smart register idtoken XXXX (force)

Initiated device registration with backend. run show license status, for registration status

Method-3 (On-Prem - Online )

switch# show run callhome

version 9.3(4) Bios:version 07.67

callhome

email-contact sch-smart-licensing@cisco.com

destination-profile CiscoTAC-1 transport-method http

destination-profile CiscoTAC-1 index 1 http https://10.106.41.xx/Transportgateway/services/DeviceRequestHandlerend

transport http use-vrf management

enable

Switch# license smart register idtoken XXXX (force)

Initiated device registration with backend. run show license status, for registration status

Method-4 (On-Prem - Offline )

Qu'est-ce que ID Token ?

Utilisé pour enregistrer des produits en toute sécurité sur un compte Smart et un compte virtuel

Les jetons d'ID sont des identifiants d'organisation utilisés pour établir l'identité lors de l'enregistrement d'un produit.

Comment générer un jeton d'ID à partir de CSSM

https://software.cisco.com/software/csws/ws/platform/home?locale=en_US#

Gérer les licences -> Inventaire -> Général -> Nouveau jeton -> Créer un jeton

Dépannage

Lorsqu'un périphérique Cisco est migré vers une version logicielle compatible avec les licences Smart, cet organigramme peut être utilisé comme guide général pour les trois méthodes (accès direct au cloud, proxy HTTPS et Cisco Smart Software Manager On-prem).

Workflow

Problèmes identifiés

- Problème d'enregistrement de N9K-C9348GC-FXP pour la licence Smart.

1. Erreur - Echec de l'envoi HTTP Call Home

[+] Appeler les configurations de domicile

Switch# show running-config callhome

version 9.3(5) Bios:version 07.68

callhome

email-contact abc@example.com

phone-contact +919XXXXXXXXX

streetaddress ST3, RD 4, Bangalore

destination-profile CiscoTAC-1 transport-method http

destination-profile CiscoTAC-1 index 1 http http://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService

transport http use-vrf management

[+] Accessibilité confirmée à tools.cisco.com.

DC-DMZ(config)# ping tools.cisco.com vrf management

PING tools.cisco.com (72.163.4.38): 56 data bytes

64 bytes from 72.163.4.38: icmp_seq=0 ttl=232 time=237.581 ms

64 bytes from 72.163.4.38: icmp_seq=1 ttl=232 time=237.859 ms

64 bytes from 72.163.4.38: icmp_seq=2 ttl=232 time=237.562 ms

64 bytes from 72.163.4.38: icmp_seq=3 ttl=232 time=237.413 ms

64 bytes from 72.163.4.38: icmp_seq=4 ttl=232 time=237.995 ms

DC-DMZ(config)# telnet tools.cisco.com 443 vrf management

Trying 2001:420:1101:5::a...

Trying 72.163.4.38...

Connected to tools.cisco.com.

Escape character is '^]'.

^CConnection closed by foreign host.

+ L'interface source HTTP a été configurée sur l'interface vlan 27, changée en mgmt0

2. Erreur - Échec de l'analyse des données de réponse du serveur SCH

++ HTTP n'est plus pris en charge pour atteindre le back-end de Cisco ; HTTPS est uniquement pris en charge. Suppression de la configuration actuelle et mise à jour de l'adresse de destination pour utiliser HTTPS.

Previous config

destination-profile CiscoTAC-1 transport-method http

destination-profile CiscoTAC-1 index 1 http http://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService

transport http use-vrf management

enable

New config added

(config)#callhome

(config-callhome)#enable

(config-callhome)# destination-profile CiscoTAC-1 transport-method http

(config-callhome no destination-profile CiscoTAC-1 index 1 http http://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService

(config-callhome destination-profile CiscoTAC-1 http https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService

3. Erreur - Échec de l'envoi du message HTTP Call Home (Échec de l'établissement de la connexion IPC avec Call Home - Quo Vadis Root CA)

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/field-notices/721/fn72115.html

4. Erreur - L'absence de réponse DNS provoque le blocage des messages MTS de rappel

ID de bogue Cisco CSCvv67469