Table des matières

Introduction

Fond

Composants utilisés

Topologie

Configurer ITD

Vérifier ITD

Introduction

Ce document décrit la configuration et le dépannage de base d'Intelligent Traffic Director (ITD) sur la plate-forme Nexus 9000

Fond

Cisco Intelligent Traffic Director (ITD) se présente comme suit :

- Distribution de trafic (matériel) basée sur ASIC pour les services et applications des couches 3 et 4 à l'aide des commutateurs Cisco Nexus 5/6/7/9K.

- Il répartit le trafic de couche 3 et de couche 4, mais ne remplace pas les équilibreurs de charge de couche 7.

- Surveillance de l'état et gestion automatique des pannes des serveurs à charge équilibrée.

- Il crée automatiquement des politiques de liste de contrôle d'accès et de mappage de route pour exécuter la fonctionnalité PBR de redirection et d'équilibrage de charge du trafic.

Composants utilisés

MATÉRIEL - C9372PX

Logiciel - 7.0(3)I7(2)

Licence requise

Cisco NX-OS -ITD nécessite une licence de services réseau.

Les journaux suivants sont affichés lorsque la fonctionnalité ITD est activée et que nous ne disposons pas de la licence requise.

VDC-1 %$ iscm[31793] : !!!!!!  AVERTISSEMENT : LICENCE 'NETWORK_SERVICES_PKG' INTROUVABLE SUR LE SYSTÈME  !!!!!!. Vous avez essayé

VDC-1 %$ iscm[31793] : Le système prend en charge la licence honorifique.La fonctionnalité sera activée et entièrement fonctionnelle.Utilisation de la licence

VDC-1 %$ iscm[31793] : Si vous avez activé cette fonctionnalité par erreur, veuillez la désactiver. Si vous n'avez pas acheté

Fonctionnalités que nous devons activer pour pouvoir utiliser l'ITD

- Fonction ITD

- Fonction PBR

- Expéditeur Sla de fonctionnalités

- Fonction SLA Responder *

Topologie

Configurer ITD

Quatre étapes principales pour configurer un service ITD

- Créer un groupe de périphériques

- Créer un service ITD

- Associer un groupe de périphériques au service ITD

- Connexion du service à l'interface d'entrée

N9K_ITD

version 7.0(3)I7(2)

feature itd

itd device-group Test

probe icmp

node ip 192.168.1.1

node ip 192.168.1.2

itd Telnet

device-group Test ( Call the device group )

virtual ip 192.168.2.2 255.255.255.255 tcp 23 ( Optional )

ingress interface Vlan20 ( Assign ingress interface )

no shut

interface Vlan20

no shutdown

ip address 192.168.2.2/24

ip policy route-map Telnet_itd_pool ( This line gets automatically added when we “no shut” the ITD service )

Remarque: Appliquer ceci aux interfaces L2 donne l'erreur suivante. Créez une interface L3 ou une interface SVI.

N9K_ITD(config-itd)# ingress interface ethernet 1/3

ERROR: Interface:Ethernet1/3 is not a layer-3 interface

Notez que la configuration ci-dessous est automatiquement ajoutée. Il s'agit des compartiments créés sur chaque noeud défini comme LB via un PBR.

Show run | section ITD

feature itd

ip access-list Telnet_itd_vip_1_bucket_1

10 permit tcp 1.1.1.0 255.255.255.127 192.168.2.4/32 eq telnet

ip access-list Telnet_itd_vip_1_bucket_2

10 permit tcp 1.1.1.128 255.255.255.127 192.168.2.4/32 eq telnet

route-map Telnet_itd_pool permit 10

description auto generated route-map for ITD service Telnet

match ip address Telnet_itd_vip_1_bucket_1

set ip next-hop verify-availability 192.168.1.1 track 2

route-map Telnet_itd_pool permit 11

description auto generated route-map for ITD service Telnet

match ip address Telnet_itd_vip_1_bucket_2

set ip next-hop verify-availability 192.168.1.2 track 3

ip policy route-map Telnet_itd_pool

switch(config)# show route-map Telnet_itd_pool

route-map Telnet_itd_pool, permit, sequence 10

Description: auto generated route-map for ITD service Telnet

Match clauses:

ip address (access-lists): Telnet_itd_bucket_1

Set clauses:

ip next-hop verify-availability 192.168.1.1 track 2 [ UP ]

route-map Telnet_itd_pool, permit, sequence 11

Description: auto generated route-map for ITD service Telnet

Match clauses:

ip address (access-lists): Telnet_itd_bucket_2

Set clauses:

ip next-hop verify-availability 192.168.1.2 track 3 [ UP ]

Vérifier ITD

N9K_ITD(config)# show itd Telnet statistics

Service                        Device Group                            VIP/mask

#Packets

-------------------------------------------------------------------------------------

Telnet                             Test                            192.168.2.2 /

255.255.255.255                                   0          (0%)

Traffic Bucket                                   Assigned to

Mode                Original Node                   #Packets

---------------                                  --------------

Telnet_itd_vip_1_bucket_1                        192.168.1.1

Bypass            192.168.1.1                     0          (0%) <<<<<<<<<<

Traffic Bucket                                   Assigned to

Mode                Original Node                   #Packets

---------------                                  --------------

Telnet_itd_vip_1_bucket_2                        192.168.1.2

Bypass            192.168.1.2                     0          (0%) <<<<<<<<<<

switch(config)# show itd Telnet brief

Legend:

C-S(Config-State): A-Active,S-Standby,F-Failed

ST(Status): ST-Standby,LF-Link Failed,PF-Probe Failed,PD-Peer Down,IA-Inactive

Name           LB Scheme  Interface  Status   Buckets

-------------- ---------- ---------- -------- --------

Telnet         src-ip     Vlan20     ACTIVE   2    <<<<<<

Exclude ACL

-------------------------------

Device Group                                       Probe  Port

-------------------------------------------------- ----- ------

Test                                                ICMP

Virtual IP                              Netmask/Prefix Protocol     Port

------------------------------------------------------ ------------ ----------

192.168.2.2 / 255.255.255.255                          TCP          23

Node  IP           C-S WGT Probe Port     Probe-IP   STS

------------------- -- --- ---- ----- --------------- --

1       192.168.1.1  A   1 ICMP                       OK<<<<

2       192.168.1.2  A   1 ICMP                       OK<<<<

Établissez une connexion Telnet avec le VIP (SVI) Loadbalancer du VLAN 20

Laptop - telnet 192.168.2.2

Trying 192.168.2.2...

Connected to 192.168.2.2.

Paquets reçus par le VIP (31 paquets ) et transférés au noeud (192.168.1.1) 31 paquets.

N9K_ITD(config)# show it Telnet statistics

Service                        Device Group                            VIP/mask

#Packets

--------------------------------------------------------------------------------

Telnet                             Test                            192.168.2.2 /

255.255.255.255                                   31       (100.00%)

Traffic Bucket                                   Assigned to

Mode                Original Node                   #Packets

---------------                                  --------------

Telnet_itd_vip_1_bucket_1                        192.168.1.1

Redirect            192.168.1.1                     31       (100.00%)

Traffic Bucket                                   Assigned to

Mode                Original Node                   #Packets

---------------                                  --------------

Telnet_itd_vip_1_bucket_2                        192.168.1.2

Redirect            192.168.1.2                     0        (0.00%)

Défauts connus:

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvc73162/?reffering_site=dumpcr