Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Informations générales

Nombre maximal d'interfaces

Nombre maximal de VLAN

Limites BID par plate-forme

Limites supplémentaires BID pour toutes les plates-formes

Limites BID pour différentes plates-formes ISR

Limites IDB pour la version logicielle Cisco IOS 15.0 M pour toutes les plates-formes

Informations connexes

Introduction

Ce document explique la limite du bloc de descripteurs d'interface (IDB) et fournit les limites des différentes plates-formes prises en charge par le logiciel Cisco IOS® et des versions du logiciel Cisco IOS.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur le logiciel et les versions matérielles listés par la section des limites IDB par plate-forme.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Informations générales

Un bloc de description d'interface (la BID) est une structure de gestion spéciale interne au logiciel Cisco IOS contenant des informations telles que l'adresse IP, l'état d'interface, et les statistiques de paquet. Le logiciel Cisco IOS met à jour l'une BID pour chaque interface actuelle sur une plate-forme et une BID pour chaque sous-interface.

Il y a deux types de base d'IDBs :

- IDB matériels (HWIDBs)

- IDB logiciels (SWIDBs)

Un HWIDB représente une interface physique, qui inclut des ports physiques et des définitions d'interface canalisée. Un SWIDB représente une sous-interface logique (circuit virtuel permanent (PVC) ou réseau local virtuel (VLAN)), ou une encapsulation de couche 2 (protocole point à point (PPP), HDLC (High-Level Data Link Control), etc.).

Chaque interface physique sur le routeur consomme un minimum de deux IDBs :

- Un HWIDB pour le port physique

- Un SWIDB pour l'encapsulation de niveau 2

Un port canalisé consomme N+1 HWIDBs, où N est le nombre de canaux dans le port physique, plus un minimum de N SWIDBs (encapsulation de niveau 2 par canal). Toutes les sous-interfaces que vous définissez ajoutent un autre SWIDB.

Chaque définition d'interface du tunnel, telle que l'interface universel de transport(UTI), le GRE (GRE), l'ingénierie de trafic de commutation d'étiquette multiprotocole (MPLS TE), ou n'importe quel transport par MPLS (atome) consomme un HWIDB plus un SWIDB par tunnel, plus un SWIDB supplémentaire pour chaque sous-interface supplémentaire, par exemple, un PVC en relais de trame conduit dans un tunnel. Les IDB de tunnel sont en plus des interfaces d'origine qui sont tunnellisées.

Le protocole de tunnel niveau 2 version 3 (L2TPv3) remplaçant UTI du logiciel Cisco IOS version 12.0(23)S, ne consomme pas d'IDB, parce que L2TPv3 est une implémentation basée sur session de pseudo-fil plutôt qu'une interface du tunnel définie comme UTI.

Le nombre maximal d'interfaces (physique, sous-interface, ou virtuelle) qu'un routeur peut prendre en charge dépend du nombre maximal de SWIDBs que le routeur peut utiliser. Cette limite était fixée à 300 pour toutes les plates-formes, mais avec l'évolution des fonctionnalités telles que des sous-interfaces à relais de cadre, le protocole point à point (PPP) multilien, et le réseau commuté de connexion privée virtuelle (VPDN) utilisant des interfaces virtuelles, cette valeur s'est avérée insuffisante sur quelques plates-formes de routage.

Cisco s'est efforcé pour adapter le logiciel Cisco IOS à ces nouvelles conditions requises. A partir de la version du logiciel Cisco IOS 11.3T, la limite BID dépend de la plate-forme et de la version du logiciel Cisco IOS. La limite BID indique maintenant le nombre maximal d'interfaces qu'un routeur peut le prendre en charge, si vous supposez que d'autres ressources, telles que mémoire, processeur, et ainsi de suite, sont disponibles.

Afin de consulter le nombre maximal d'IDB, et le nombre d'IDB actuellement en service, avec leur consommation mémoire, utilisez la commande IOS de show idb. Cette commande est disponible dans les versions du logiciel Cisco IOS 12.1(9), 12.1(9)E, 12.1(9)EC, 12.0(18)S/ST, 12.2(x), 12.2(x)T, et 12.2(2)B.

Si vous contrôlez le nombre d'IDB actuellement en service, vous pouvez modifier ou ajouter de la capacité quand la limite BID est approchée pour des raisons de numérotation et d'agrégation.

Le résultat de la commande de show idb ressemble à :

Router#show idb

Maximum number of IDBs 4096

42 SW IDBs allocated (2440 bytes each)

40 HW IDBs allocated (5760 bytes each)

HWIDB#1   1   SRP0/0 (HW IFINDEX, SRP)

HWIDB#2   2   POS1/0 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#3   7   FastEthernet3/0 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#4   8   FastEthernet3/1 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#5   9   FastEthernet3/2 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#6   10  FastEthernet3/3 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#7   11  FastEthernet3/4 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#8   12  FastEthernet3/5 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#9   13  FastEthernet3/6 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#10  14  FastEthernet3/7 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#11  15  POS4/0 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#12  16  POS4/1 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#13  17  POS4/2 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#14  18  POS4/3 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#15  19  GigabitEthernet6/0 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#16  21  POS10/0 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#17  22  POS11/0 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#18  23  Loopback0 (HW IFINDEX)

HWIDB#19  24  Loopback1 (HW IFINDEX)

HWIDB#20  25  Tunnel100 (HW IFINDEX)

HWIDB#21  26  Tunnel909 (HW IFINDEX)

HWIDB#22  27  Ethernet0 (HW IFINDEX, Ether)

Nombre maximal d'interfaces

Chaque interface utilise une BID. Par conséquent, la limite des BID indique le nombre maximal d'interfaces qu'un routeur peut prendre en charge.

La limite BID est donc la réponse à la question courante « combien (de sous) interfaces peuvent être configurées sur cette plate-forme ? »

Nombre maximal de VLAN

Chaque LAN virtuel (VLAN) requiert une BID. N'importe quelle version du logiciel Cisco IOS peut prendre en charge jusqu'à 4096 VLAN (0-4095, où la plage de numéros est le 1 pour 4094 et où 0, 4095 sont réservés), si la plate-forme prend en charge au moins 4000 IDB

Il y a une limitation de 256 groupes de pontage dans la version du logiciel Cisco IOS si vous utilisez le pontage VLAN.

Limites BID par plate-forme

Le tableau 1 liste la limite BID pour les différentes plates-formes prise en charge par le logiciel Cisco IOS et les versions du logiciel Cisco IOS 11.3T et ultérieures :

Tableau 1 - Limites BID

Plate-forme/IOS

Logiciel Cisco IOS version 11.3T

Logiciel Cisco IOS version 11.3AA

Logiciel Cisco IOS version 12.0

Logiciel Cisco IOS version 12.0S

Logiciel Cisco IOS version 12.0T

Logiciel Cisco IOS version 12.1

Logiciel Cisco IOS version 12.1T

Logiciel Cisco IOS version 12.2

Logiciel Cisco IOS version 12.2T

Logiciel Cisco IOS version 12.3

Logiciel Cisco IOS version 12.3T

AS5200

300

300

300

S/O

300

300

300

300

300

S/O

S/O

as5300

700

700

700

S/O

800

800

800

800

800

800

800

as5400

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

2000

3000

3000

3000

3000

as5800

S/O

2048

2048

S/O

2048

2048

2048

2048

2048

2048

2048

800

S/O

S/O

S/O

S/O

300

300

300

300

300

300

300

ubr900

S/O

S/O

S/O

S/O

300

300

300

300

300

300

300

1000

300

300

300

S/O

300

300

300

300

300

S/O

S/O

1700/c1600

300

300

S/O

S/O

300

300

300

300

300

300

300

2500

300

300

300

S/O

300

300

300

300

300

300

300

2600/2600XM

300

300

300

S/O

300

300

300

300

800

800

800

3600

800

800

800

S/O

800

800

800

800

800

800

800

3660

S/O

S/O

S/O

S/O

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

3725

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

800

800

800

3745

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

1400

1400

1400

3800

300

300

300

S/O

300

300

300

300

300

S/O

S/O

mc3810

S/O

S/O

300

S/O

300

300

300

300

300

300

300

4000

300

300

300

S/O

300

300

300

300

300

S/O

300

4500/4700

300

300

300

S/O

300

300

300

300

300

300

300

7100

300

300

3000

3000

3000

3000

10 000

10 000

10 000

20000

20000

7200

300

300

3000

3000

3000

3000

10 000

10 000

10 000

20000

20000

MSFC

S/O

S/O

S/O

S/O

3000

3000

3000

3000

3000

S/O

S/O

ls1010

300

300

300

S/O

300

300

300

300

300

S/O

S/O

6400 (nrp)

S/O

S/O

S/O

S/O

3000

4500

4500

4500

4500

4500

4500

7500 (rsp/vip)

300

1000

1000

2048

2048

2048

2048

2048

2048

2048

2048

12000 (grp/lc)

S/O

S/O

S/O

4096

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

Note:

- Les limites en gras dénotent des modifications de valeur.

- Les numéros dans ce tableau sont des valeurs nominales. Les valeurs réelles peuvent varier. Consultez votre ingénieur de ventes de Cisco (expert en logiciel) pour des détails.

Tableau 2 - ESR 10000 et limites BID ESR 10700 et les versions du logiciel Cisco IOS prises en charge

Plate-forme/IOS

Logiciel Cisco IOS version 12.0.28.S

Logiciel Cisco IOS version 12.2

Logiciel Cisco IOS® Version 12.3(7)X12

ESR 10000

Oui (peut avoir jusqu'à 16383)

Oui

Oui (peut avoir jusqu'à 65530)

ESR 10700

Oui (12.0SP)

Non

Non

Limites supplémentaires BID pour toutes les plates-formes

Le tableau 3 indique la limite BID pour les différentes plates-formes prises en charge par le logiciel Cisco IOS et versions du logiciel Cisco IOS antérieures à 11.3T :

Tableau 3 - Limite BID pour des plates-formes prises en charge par le logiciel Cisco IOS et les versions antérieures à 11.3T

Plate-forme/IOS

Logiciel Cisco IOS version 11.3

Logiciel Cisco IOS version 111.2

Logiciel Cisco IOS version 11.2P

Logiciel Cisco IOS version 11.1

Logiciel Cisco IOS version 11.1CC

Logiciel Cisco IOS version 11.1CA

Logiciel Cisco IOS version 11.0

Toutes les plates-formes

300

300

300

300

1024

1024

256

Limites BID pour différentes plates-formes ISR

Tableau 4 - Limites BID

Plate-forme/IOS

Logiciel Cisco IOS version 12.3T

1841

700

2801

800

2811

800

2821

900

2851

1000

3825

1200

3845

1400

Limites IDB pour la version logicielle Cisco IOS 15.0 M pour toutes les plates-formes

Le tableau 5 répertorie la limite IDB pour les routeurs de la version 15.0 M du logiciel Cisco IOS. Les versions antérieures du logiciel Cisco IOS peuvent avoir les mêmes limites IDB.

Plate-forme/IOS

Limite BID

812, 819 et 860

300

880 et 890

300

Fixe au 1800

300

1841

1200

1861 et 1861E

300

1900

1200

2801

1200

2811

1400

2821

1400

2851

1400

2901

1200

2911 et 2921

1400

2951

1800

3825 et 3845

1400

3925 et 3945

2400

3925E et 3945E

4800

7200VXR

20050

ASR1000 ESP 2.5

6 535 / 16 000 *

ASR1000 ESP 5

6 535 / 32 000 *

ASR1000 ESP 10

6 535 /32 K *

ASR1000 ESP 20

65 535 / 64 000 *

ASR1000 ESP 40

65 535 / 64 000 *

Remarque : *ASR1000 IOS XE autorise un maximum de 65535 IDB. Mais le nombre maximal d'interfaces logiques prises en charge est inférieur et varie selon le modèle ESP utilisé. Par exemple, dans ASR 1000 ESP 2.5, le routeur utilise ESP 2.5

Informations connexes

- Page d'assistance produit principale de la version 12.2 du logiciel Cisco IOS

- Support et documentation techniques - Cisco Systems