Contenu

Introduction

Instantané de l'utilitaire

Fonctionnalités prises en charge

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit l'utilisation de l'utilitaire qui se double comme un utilitaire de calcul/conversion pratique nécessaire pour les professionnels de l'optique, qui traitent spécialement des technologies DWDM/Photonic.

Instantané de l'utilitaire

4 voies

Fonctionnalités prises en charge

Calcul de puissance optique composite à 4 et 10 voies

Il est toujours facile de calculer des valeurs basées sur des formules fixes, mais il est toujours fastidieux lorsqu'il implique plusieurs conversions et considérations.

Exemple :

Dans un système DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), lorsque la puissance d'entrée par canal est identique pour tous les canaux, vous pouvez directement alimenter les valeurs de la formule et obtenir la puissance composite comme indiqué. Considérez un système DWDM avec quatre canaux.

Lorsque chaque canal a une puissance différente en entrée, la formule de puissance composite ressemble à ceci :

Pcom  (mW) ＝ P1 (mW) + P2 (mW) +P3 (mW) + P4 (mW)

Maintenant supposez, P1=P2=P3=P4=P-ch.

Ensuite, la formule est simple et facile à calculer comme suit :

Pcom(dBm) ＝Pper-ch(dBm) +10Log(4)

Relation dB et dBm à titre de référence.

Le décibel watt ou dBW est une unité de mesure de la puissance d'un signal optique exprimé en décibels par rapport à un watt. Il est utilisé en raison de sa capacité à exprimer des valeurs de puissance optique très grandes et très petites dans une courte plage de nombres : Par exemple : 1 milliwatt = -30 dBW, 1 watt = 0 dBW, 10 watts = 10 dBW, 100 watts = 20 dBW et 1 000 000 W = 60 dBW. En général, vous n'utilisez pas dBW très souvent, mais vous utilisez Raman et d'autres lasers à haute puissance.

Voici l'exemple de relation dB dB d'addition et de soustraction :

Cet utilitaire est destiné au calcul de puissance composite pour les modules de débit de données à haut débit qui ont des puissances de voie telles que pour les débits de données 40 Gbit/s et x100 Gbit/s.e.g. pour CFP et CPAk.

40Gbps = 4x10Gbps

100Gbps=10x10Gbps

Calcul de la puissance composite de 4x Lane.

Entrez les puissances de la voie qui sont affichées sur quatre voies du module CPAK représenté dans l'instantané et cliquez sur Calculer afin d'obtenir des puissances de la voie composite sur le port client comme illustré dans l'image.

Calcul de la puissance composite de la voie 10x.

Entrez les valeurs d'alimentation de la voie récupérée d'un module et appuyez sur l'option Calculer pour obtenir les puissances de la voie composite sur le port client.

Informations connexes

- Utilitaire de téléchargement à partir de : https://cisco.app.box.com/folder/40365594456

- Support et documentation techniques - Cisco Systems