Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Configuration

Configurer et vérifier la collecte des journaux DM

Script EEM pour activer ou désactiver les journaux DM

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit les étapes à suivre pour collecter des journaux de diagnostic Monitor (DM) pour les modules WAN (Wide Area Network) 4G. Il traite également des différentes commandes permettant de vérifier les informations de journalisation DM et fournit un script EEM (Embedded Event Manager) pour activer et désactiver les journaux DM en fonction de certains déclencheurs.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Technologie LTE

- Configuration de la technologie LTE sur un routeur Cisco

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Routeurs fixes Cisco 4G

- Modules prenant en charge la double fonction SIM

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configuration

Configurer et vérifier la collecte des journaux DM

Les journaux DM sont utilisés pour capturer les transactions de données entre le modem et le réseau via l'interface RF, ce qui permet de résoudre les problèmes de connectivité des données 4G ou de performances.

Ces commandes doivent être configurées pour démarrer la collection de journaux DM :

router#conf t

router(config)#controller cellular 0

router(config-controller)#lte modem dm-log rotation

router(config-controller)#lte modem dm-log filesize 20

router(config-controller)#lte modem dm-log size 60

router(config-controller)#lte modem dm-log filter flash:XYZ.sqf    <<<< Optional

router(config-controller)#lte modem dm-log enable

Note: La commande dm-log rotation crée plusieurs fichiers de taille par défaut de 20 Mo. Si cette commande n'est pas activée, la capture du journal DM s'arrête après la création de 3 fichiers de 20 mo. Ensuite, vous devez redémarrer la journalisation DM manuellement.

Pour désactiver la collection de journaux DM, ces commandes doivent être configurées :

router#conf t

router(config)#controller cellular 0

router(config-controller)#no lte modem dm-log enable

Les journaux DM peuvent être désactivés après un intervalle de temps fixe. Cette fonctionnalité est disponible pour les routeurs avec IOS version 15.4(3) M1 ultérieure. Pour ce faire, utilisez les commandes suivantes :

router#conf t

router(config)#controller cellular 0

router(config-controller)#lte modem dm-log autostop timer <time in minutes>

Afin d'arrêter automatiquement les journaux DM, lorsque l'interface Cellulat se réinitialise, ces commandes peuvent être utilisées :

router#conf t

router(config)#controller cellular 0

router(config-controller)#lte modem dm-log autostop link-down

Afin de vérifier les informations du journal DM, ces commandes peuvent être utilisées :

router#show cellular 0 logs dm-log

Integrated DM logging is on

output path =  flash:                 <<<< destination file where logs are captured

filter = generic

maximum log size = 83886080

maximum file size = 2097152

log rotation = enabled

Les journaux DM sont capturés dans la mémoire Flash du routeur, comme indiqué dans cette commande. Il peut également être affiché à l'aide des commandes suivantes :

router#show flash | inc dm

8   115417 Aug 12 2016 10:20:12 +00:00 dmlog20160812-102012slot0.bin

Script EEM pour activer ou désactiver les journaux DM

Le script EEM peut être utilisé pour capturer des journaux DM en fonction de certains déclencheurs. Vous pouvez configurer un script EEM qui capture les journaux chaque fois que nécessaire, puis désactive les journaux après avoir capturé les informations requises.

Exemple :

track 819 interface cellular 0 line-protocol

!

event manager applet LTE-Capture authorization bypass

event track 819 state down maxrun 8400

action 90 cli command “enable”

action 91 cli command "config t"

action 92 cli command "controller cellular 0"

action 93 cli command "lte modem dm-log enable"

action 94 cli command "end"

action 102 cli command “show cellular 0 all | append flash: test”

action 103 cli command “show ip mobile router | append flash:test”

action 104 cli command “show controller cellular 0 | append flash:test”

action 105 cli command “show dialer | append flash:test”

action 106 cli command “show interface cellular 0 | append flash:test”

action 112 syslog message “Captured Outputs”

action 113 wait 100

action 114 cli command “show log | append flash:test”

action 115 cli command “enable”

action 116 cli command “conf t”

action 117 cli command “controller cellular 0”

action 118 cli command “no lte modem dm-log enable”

action 119 syslog msg “DM-logging disabled”

action 120 cli command “end”

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Configuration logicielle LTE 4G

- Support et documentation techniques - Cisco Systems