Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Informations générales

Configuration

Informations connexes

Introduction

Ce document donne un exemple de la configuration requise sur le routeur et sur le mainframe pour échanger des mises à jour de routage RIP à l’aide de la procédure OROUTED. OROUTED est une procédure qui s'exécute sur le mainframe et qui remplit essentiellement la même fonction que lorsque vous exécutez le démon ROUTED sur un hôte UNIX. OROUTED s'exécute à partir de l'espace d'adressage OpenEdition/Multiple Virtual Storage (OMVS) ou en tant que tâche démarrée.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Cette configuration a été développée et testée avec les versions de logiciel et de matériel suivantes :

- Logiciel Cisco IOS® version 12.1(2) avec microcode XCPA27-7 pour adaptateur de port de canal mainframe.

Il s'agissait de la dernière version du code publié à l'époque, mais ces fonctionnalités devraient être prises en charge dans toutes les versions majeures du code actuellement mises à jour.

- Le routeur est un Cisco 7206 équipé d'une carte PCPA (Parallel Channel Port Adapter).

OROUTED nécessite ces deux fichiers de configuration sur le mainframe dans l'espace d'adressage OMVS, avec des variables d'environnement qui pointent vers leur emplacement :

- exporter ROUTED_PROFILE=/etc/orouted.profile

- export RESOLVER_CONF=/etc/resolv.conf

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Informations générales

Afin de démarrer OROUTED, émettez ces commandes à partir d'OMVS :

cd /usr/lpp/tcpip/sbin

orouted

Sur la console MVS, vous pouvez émettre cette commande afin de trouver le numéro de processus du processus OROUTED :

d omvs,u=p390

Remarque : p390 est l'identification de connexion sous laquelle OROUTED a été démarré.

Vous pouvez également démarrer le processus OROUTED à l'aide du langage JCL (Job Control Language), comme tâche démarrée. Si vous le démarrez à partir d'OMVS, remplacez le port 520 du jeu de données du profil TCP/IP par OMVS.

Voici des exemples de jeux de données :

/etc/orouted.profile

RIP_SUPPLY_CONTROL: RIP1

RIP_RECEIVE_CONTROL: ANY

RIP2_AUTHENTICATION_KEY:

/etc/resolv.conf

TCPIPJobName TCPIP

DomainOrigin cisco.com

domain cisco.com

Datasetprefix TCPIP

HostName P390

Messagecase mixed

TCP/IP profile dataset configuration changes

--------------------------------------------

; ----------------------------------------------------------------------- ;

;

orouted Routing Information

;

; if you are using orouted, comment out the GATEWAY statement and

; update the BSDROUTINGPARMS statement to reflect your installation

; configuration and remove the semicolon

;

;    Link     Maxmtu   Metric   Subnet Mask      Dest Addr

BSDROUTINGPARMS false

LDIPTG         1500       0     255.255.255.240  10.64.3.33

VIPALINK       1500       0     255.255.255.240  0

ENDBSDROUTINGPARMS

; -----------------------------------------------------------------------

RIP

Configuration

Routeur CIP (Channel Interface Processor)

version 12.1

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname diplodocus

!

boot system flash slot1:c7200-a3js-mz.121-2.bin

!

!

!

!

!

microcode pcpa slot1:xcpa27-9

microcode reload

!

interface Channel2/0

ip address 10.64.3.33 255.255.255.240

no keepalive

csna 0100 41

csna 0100 42

cmpc 0100 24 DIPTG READ

cmpc 0100 25 DIPTG WRITE

lan TokenRing 0

source-bridge 4 1 1

adapter 0 4000.0000.0001

adapter 1 4000.0000.0002

adapter 2 4000.0000.0003

adapter 3 4000.0000.0004

adapter 4 4000.0000.0005

lan TokenRing 1

source-bridge 5 1 1

adapter 7 4000.0000.0001

tn3270-server

pu PU1     01712444 10.64.3.35      token-adapter 1  04 rmac

4000.0000.0001   lu-seed DIPL###

pu PU2     01712555 10.64.3.36      token-adapter 1  08 rmac

4000.0000.0001   lu-seed DIPL2##

tg DIPTG    ip 10.64.3.34 10.64.3.33 broadcast

!

!

router eigrp 1

redistribute rip

passive-interface Channel2/0

network 10.0.0.0

passive-interface Ethernet6/1

passive-interface Ethernet6/3

network 10.0.0.0

!

no auto-summary

!

router rip

redistribute eigrp 1

passive-interface Serial1/3

passive-interface TokenRing5/0

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems