Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Informations générales

Configurer la communication entre le Supervisor 720 et Cisco WiSM

Étapes de vérification

Informations connexes

Introduction

Ce document aborde les commandes utilisées pour vérifier et dépanner la configuration initiale de WiSM. Ce document couvre également les étapes de base nécessaires pour configurer le Supervisor Engine 720 (Sup720) du Catalyst 6500 pour communiquer avec le module WiSM qui y est installé.

Conditions préalables

Conditions requises

Assurez-vous d'avoir des connaissances de base sur le contrôleur de réseau local sans fil et sa configuration, ainsi que des connaissances de base sur les commutateurs Cisco Catalyst 6500 qui exécutent Supervisor 720 et des fonctionnalités telles que l'agrégation de liaisons EtherChannel (LAG). En dehors de ceux-ci, il n'y a pas d'exigences spécifiques pour ce document.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur le module Cisco WiSM installé dans un moteur de supervision Catalyst 6500 Supervisor Engine 720 qui exécute le logiciel natif Cisco IOS® Version 12.2(18)SXF2, mais les commandes s'appliquent à toutes les versions IOS qui prennent en charge Supervisor 720 et la carte WiSM.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Informations générales

Cisco WiSM fait partie de la gamme de contrôleurs LAN sans fil Cisco. Il fonctionne en association avec les points d'accès légers Cisco Aironet, Cisco WCS et l'appareil de localisation sans fil Cisco pour fournir une solution sans fil sécurisée et unifiée prenant en charge les applications de données, voix et vidéo sans fil.

Le module Cisco WiSM s'intègre parfaitement au commutateur de la gamme Cisco Catalyst 6500 et au moteur de supervision Cisco Catalyst 6500 720. Toutes les versions de Supervisor Engine 720 sont prises en charge. Le WiSM est également pris en charge sur les routeurs Cisco 7600 qui exécutent uniquement le logiciel Cisco IOS Version 12.2(18)SXF5.

Ce tableau répertorie les logements pris en charge sur le commutateur Cisco Catalyst 6500 pour le module Cisco WiSM :

Logement

6503-E

6504-E

6506

6509

6513

1-3

X

X

X

X

4

X

X

X

5-6

X

X

7-8

X

9

X

X

10-13

X

Remarque : sans autre module de service installé, le châssis de commutation Catalyst 6509 peut prendre en charge jusqu'à sept modules Cisco WiSM, le Catalyst 6506 avec un superviseur 720 peut prendre en charge jusqu'à quatre modules Cisco WiSM et tout autre châssis de commutation Catalyst 6500 peut prendre en charge jusqu'à six modules Cisco WiSM. Si un ou plusieurs modules de service sont installés, le châssis peut prendre en charge jusqu'à quatre modules de service (WiSM inclus). Les superviseurs redondants ne peuvent pas être utilisés avec ces configurations maximales.

Le Cisco WiSM se compose de deux contrôleurs Cisco 4404. Le personnel informatique doit donc savoir qu'il existe deux contrôleurs distincts sur un seul module. Le premier contrôleur est considéré comme la carte WiSM-A, tandis que le second est considéré comme la carte WiSM-B. Les interfaces et l'adressage IP doivent être considérés indépendamment sur les deux cartes. Le WiSM-A gère 150 points d'accès, tandis que le WiSM-B gère un lot distinct de 150 points d'accès. Ces contrôleurs peuvent être regroupés dans un groupe de mobilité qui forme un cluster.

Il existe plusieurs types d'interfaces sur chaque contrôleur du Cisco WiSM ; trois d'entre eux sont des types prédéfinis qui doivent être présents et configurés au moment de la configuration :

- Interface de gestion (prédéfinie et obligatoire)

- Interface du gestionnaire AP (prédéfinie et obligatoire)

- Interface virtuelle (prédéfinie et obligatoire)

- Interface définie par l'opérateur (définie par l'utilisateur)

- Interface de port de service (prédéfinie et obligatoire)

Lisez Configuration d'un module de services sans fil Cisco et d'un système de contrôle sans fil pour plus de détails sur chaque type d'interface.

Sur le WiSM, le port de service est utilisé pour synchroniser le Supervisor Engine et le WiSM.

Configurer la communication entre le Supervisor 720 et Cisco WiSM

Remarque : si vous avez une agrégation WiSM qui inclut des VLAN compris entre 1 et 1 000 et que vous avez l'intention d'utiliser uniquement entre 1 et 10, entrez la commande suivante : no wism module x controller y allowed-vlan 11-1000

Une fois le contrôleur Cisco WiSM installé dans un emplacement et détecté par le superviseur, ces configurations sont effectuées sur le Supervisor Engine pour communiquer avec le WiSM.

1. Créez une étendue DHCP pour le port de service du module Catalyst WiSM.

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.2

!

ip dhcp pool wism-service-port

network 192.168.10.0 255.255.255.0

default-router 192.168.10.1

Vous pouvez également ouvrir une session (slot session X proc 1 ou 2 ) ou une console directement dans WiSM et définir des adresses IP statiques (config Interface Address Service-Port).

Assurez-vous que l'adresse IP du port de service n'est pas une adresse IP routable dans votre réseau, car elle est utilisée uniquement pour la communication entre le Sup 720 et le WiSM.

2. Créez la passerelle de port de service WiSM et attribuez l'adresse IP.

Créez un VLAN dans Supervisor 720. Ce VLAN est local au châssis et est utilisé pour la communication entre Cisco WiSM et Catalyst Supervisor 720 sur une interface Gigabit sur le superviseur et un port de service dans le Cisco WiSM.

interface Vlan192

Description WiSM Service Port Gateway or Management Interface on CAT6K

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

Remarque : Il doit déjà exister une interface VLAN de gestion de réseau pour atteindre Cat6k.

3. Attribuez les ports de service WiSM à un VLAN.

Configurez cette commande pour utiliser VLAN 192 pour communiquer avec le port de service.

wism service-vlan 192

Remarque : le VLAN d'interface défini dans wism service-wlan X doit se trouver sur le même châssis que le contrôleur et la portée DHCP doit être définie sur le même châssis auquel le WiSM est connecté. Pour que l'affectation DHCP fonctionne, vous devez disposer de votre vlan d'interface XX sur le commutateur où l'étendue DHCP est définie.

4. Créez l'interface de passerelle de gestion/AP-Manager WiSM sur Cat6k.

Voici un exemple de configuration:

interface vlan40

Description WiSM Management/AP-Manager Interface Gateway

ip address 40.1.1.1

Remarque : La version 12.2(18)SXF5 du logiciel a introduit de nouvelles commandes WiSM à utiliser avec les ports auto-LAG (dans la gamme 200 élevée). Ces commandes peuvent être utilisées au lieu des étapes 5 et 6.

Dans un environnement non VSS, émettez le module wism <module/slot no> controller 1 native-vlan 40 wism module <module/slot no> controller 1-vlan natif id(40), vlan id1, vlan2, etc.

. Dans un environnement VSS, émettez le commutateur wism . Les services peuvent être temporairement interrompus (pour environ deux requêtes ping) après avoir entré cette commande.<module/slot no> controller 1 native-vlan 40 wism switch <module/slot no> controller 1-vlan natif id(40), vlan id1, vlan2, etc.

Entrez cette commande pour configurer l'approbation QoS pour l'interface :

wism module <module/slot no> controller 1 qos-trust dscp

5. Créez deux interfaces port-channel sur Cat6k avec agrégation dot1q, approbation dscp et VLAN natif, ce qui autorise les paquets non balisés à partir du port de gestion.

Créez deux interfaces port-channel pour les deux contrôleurs indépendants dans le WiSM Cisco et attribuez VLAN 40 comme interface native.

interface Port-channel X

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 40

switchport mode trunk

mls qos trust dscp

spanning-tree portfast trunk

De même, créez une autre interface de canal de port pour l'autre contrôleur sur le WiSM.

6. Configurez les interfaces des contrôleurs WiSM 1 et 2.

Dès que le contrôleur Cisco WiSM est détecté par le superviseur au début, huit interfaces Gigabit sont créées, qui vont de Gig<numéro de logement sur lequel le module est installé>/1 à Gig<numéro de logement>/8.

Configurez ces interfaces Gigabit en tant que ports trunk avec VLAN 40 comme VLAN natif. Assurez-vous que le VLAN natif n'est pas marqué lors de la configuration de Cisco WiSM. Voici un exemple de configuration :

router(config)# interface range gigabitEthernet

/1 – 4

or

router(config)# interface range gigabitEthernet

/5 – 8

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 40

switchport mode trunk

mls qos trust dscp

spanning-tree portfast trunk

channel-group

mode on

Remarque : lorsque vous avez installé un WiSM sur un commutateur qui exécute le logiciel Cisco IOS Version 12.2.33SXI, la définition manuelle d'un Port-Channel sur le commutateur et son application aux interfaces gigabit ne fonctionnent pas. L'indicateur automatique doit être utilisé.

Étapes de vérification

Cette section décrit les commandes utilisées pour vérifier la configuration du WiSM.

1. Afin de vérifier quelle version native (IOS) est en cours d'exécution, émettez la commande show version.

Router#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) s72033_rp Software (s72033_rp-ADVENTERPRISEK9_WAN-M), Version 12.2(18)SXF5, RELEASE SOFTWARE (fc3)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 08-Jul-06 02:54 by kellythw

Image text-base: 0x40101040, data-base: 0x42D88000

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(14r)S1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTLDR: s72033_rp Software (s72033_rp-ADVENTERPRISEK9_WAN-M), Version 12.2(18)SXF5, RELEASE SOFTWARE (fc3)

... skip ...

cisco WS-C6503-E (R7000) processor (revision 1.1) with 458720K/65536K bytes of memory.

Processor board ID FOX0920047A

SR71000 CPU at 600Mhz, Implementation 0x504, Rev 1.2, 512KB L2 Cache

Last reset from power-on

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

X.25 software, Version 3.0.0.

Bridging software.

TN3270 Emulation software.

3 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

20 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

1917K bytes of non-volatile configuration memory.

8192K bytes of packet buffer memory.

65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

Configuration register is 0x2102

Remarque : le WiSM nécessite un Supervisor 720 qui exécute la version 12.2(18)SXF2 ou ultérieure de Native IOS.

2. Afin de vérifier que le Cat6k possède un Supervisor 720 et une carte WiSM, utilisez la commande show module.

Router#show module

Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.

--- ----- -------------------------------------- ------------------ -----------

1    2  Supervisor Engine 720 (Active)         WS-SUP720-BASE     SAD0717003H

3   10  WiSM WLAN Service Module               WS-SVC-WISM-1-K9   SAD09280AZU

Mod MAC addresses                       Hw    Fw           Sw           Status

--- ---------------------------------- ------ ------------ ------------ -------

1  000c.ce63.eb0c to 000c.ce63.eb0f   2.1   7.7(1)       12.2(18)SXF5 Ok

3  0030.f274.ae36 to 0030.f274.ae45   0.3   12.2(14r)S5  12.2(18)SXF5 Ok

Mod  Sub-Module                  Model              Serial       Hw     Status

---- --------------------------- ------------------ ----------- ------- -------

1  Policy Feature Card 3       WS-F6K-PFC3A       SAD071902DP  1.1    Ok

1  MSFC3 Daughterboard         WS-SUP720          SAD071700L3  1.2    Ok

3  Centralized Forwarding Card FARFEL             SAD0929038U  0.3    Ok

Mod  Online Diag Status

---- -------------------

1  Pass

3  Pass

Remarque : Le résultat de la commande show module du commutateur affiche WISM avec 10 ports. Mais seuls 8 ports sont utilisés pour la configuration port-channel, port-channel1 et port-channel2. Les deux autres ports sont utilisés comme ports de service.

3. Afin de vérifier le logement dans lequel le WiSM est installé, émettez la commande show wism status. Voici un exemple de sortie de cette commande :

Router#sh wism status

Service Vlan : 158, Service IP Subnet : 172.16.158.131/255.255.255.128

WLAN

Slot Controller Service IP Management IP SW Version Status

----+-----------+----------------+----------------+-----------+---------

3 1 172.16.158.142 140.1.3.10 3.2.116.21 Oper-Up

3 2 172.16.158.143 140.1.3.11 3.2.116.21 Oper-Up

Pour le 6503-E, seuls les logements 1 à 3 fonctionnent. Pour les modèles 6504 à 6506, seuls les logements 1 à 4 fonctionnent. Pour 6509, seuls les logements 1 à 9 fonctionnent. Pour l'année 6913, il est totalement opposé ; seuls les logements 9 à 13 fonctionnent. Pour plus d'informations, reportez-vous à la FAQ Dépannage WiSM.

4. Afin de vérifier l'état du WiSM du côté Cat6k, émettez la commande show wism module X controller Y status et recherchez Oper-Up et le port LAG utilisé (vérifiez le port LAG). Afin de vérifier s'il n'y a pas d'adresse IP de service, vérifiez la configuration DHCP pour le VLAN de service. Vous pouvez également ouvrir une session (slot x proc 1 ou 2 ) dans le module, ou une console directement dans WiSM pour les adresses IP statiques.

Router#show wism module 3 controller 1 status

WiSM Controller 1 in Slot 3

Operational Status of the Controller : Oper-Up

Service VLAN                         : 250

Service Port                         : 9

Service Port Mac Address             : 0014.a9bd.d9a2

Service IP Address                   : 172.16.158.142

Management IP Address                : 140.1.3.10

Software Version                     : 3.2.116.21

Port Channel Number                  : 285

Allowed vlan list                    : 5,10,15,25,35,45,55

Native VLAN ID                       : 5

WCP Keep Alive Missed                : 0

5. Afin de vérifier que l'agrégation vers le WiSM et les VLAN est définie, émettez la commande show interface trunk. Voici un exemple de sortie de cette commande :

Router#show interface trunk

Port  Mode   Encapsulation Status Native vlan

Po1   on     802.1q trunking 140

Po2   on     802.1q trunking 140

6. Afin de vérifier l'algorithme d'équilibrage de charge correct (config #port-channel load-balance src-dst-ip), émettez la commande show etherchannel load-balance. Voici un exemple de sortie de la commande :

Router#show etherchannel load balance

EtherChannel Load-Balancing Configuration:

src-dst-ip

Afin de vérifier les ports corrects sur l'EtherChannel, émettez la commande show etherchannel load-balance. Voici un exemple de sortie :

Router#show etherchannel summary

Group Port-channel Protocol Ports

------+-------------+-----------+-----------------------------------------

1     Po1(SU)        -      Gi3/1(P) Gi3/2(P) Gi3/3(P) Gi3/4(P)

2     Po2(SU)        -      Gi3/5(P) Gi3/6(P) Gi3/7(P) Gi3/8(P)

7. Afin de vérifier l'état du côté WiSM, la session (slot session x proc 1 ou 2 ) ou la console directement dans WiSM, et vérifiez l'état LAG sous show interface summary (ou sous Controller -> Interfaces - > edit (management interface). Sous Informations physiques, il indique “ l’interface est connectée à un LAG. ” Voici un exemple :

(WiSM-slot3-1) >show interface

summary

Interface Name     Port  Vlan Id   IP Address   Type   Ap Mgr

--------------------------------   ----      -------   -------- -------

ap-manager         LAG  untagged   192.168.3.9   Static   Yes

management         LAG  untagged   192.168.3.10  Static    No

Remarque : si le commutateur exécute le logiciel Cisco IOS Version 12.2.(18)SXF11, 12.2.(33)SXH ou ultérieure et que vous avez configuré auto-LAG, le résultat de la commande show run n'affiche pas les interfaces Gigabit pour le WiSM.

Informations connexes

- Configuration d'un module de services sans fil Cisco et d'un système de contrôle sans fil

- Dépannage de WiSM - Forum Aux Questions

- Guide de migration du module WLSM de la gamme Catalyst 6500 vers le module WiSM de la gamme Catalyst 6500

- Note d'installation et de vérification des commutateurs de la gamme Catalyst 6500 et des modules de services sans fil de la gamme Cisco 7600

- Procédure de récupération de mot de passe pour le module contrôleur de réseau local sans fil (WLCM) et le module de services sans fil (WiSM)

- Module de services sans fil de la gamme Cisco Catalyst 6500

- Guide de configuration du contrôleur LAN sans fil Cisco, version 4.0

- Contrôleur de réseau local sans fil (WLC) - Forum Aux Questions

- Exemple de configuration de base d'un contrôleur LAN sans fil et d'un point d'accès léger

- Support et documentation techniques - Cisco Systems