Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Conventions

Fonctionnalités du WiSM-2

Configuration réseau requise

Topologie BasicWiSM-2 et Cat6500

Configuration système initiale avec Sup 720

Configuration initiale du système avec Sup 2T

Configuration des communications 2DP Sup720 ou Sup2T et WiSM-2

Configuration de WiSM-2 à partir de NCS

Configuration des communications Sup720 ou 2T et WiSM-2 en mode VSS

Instructions de mise à niveau de WiSM vers WiSM-2

Annexe A : Cat6504 Exemple de configuration en cours (tronqué)

Informations connexes

Introduction

Module de services sans fil (WiSM) - 2 2 Les plans de données sont les modules de services de traitement de données sans fil de nouvelle génération pour Cat6k, WiSM et WiSM-2 1 DP de lame de service après-vente. Il n'existe aucune différence entre le WiSM-2 1DP et le WiSM-2 2 DP, autre que la version logicielle antérieure à la version 7.2. Cisco ne prenait en charge qu'un seul plan de données sur la lame. Le second DP était physiquement présent sur le tableau, mais n'était pas activé dans le logiciel. Avec la version 7.2.103 du logiciel Controller et les nouveaux logiciels pour Sup 720 et Sup 2Tmodules, les deux plans de données sont activés. Par conséquent, la prise en charge d'un maximum de 1 000 points d'accès (AP) et de 15 000 clients est fournie avec un débit total de 20 Gosec.

La carte de base du WiSM-2 est basée sur la conception de la carte fille du contrôleur sans fil 5508. Le protocole WCP (WLAN Controller Protocol) est le ” de colle logicielle “ entre le superviseur et le contrôleur WiSM-2. WCP s'exécute sur UDP/IP, port 10000 sur l'interface de service. Une fois le contrôleur WiSM-2 activé, il y a des pulsations ou des keepalives logiciels entre le superviseur et le contrôleur WiSM-2. Le contrôleur demande au superviseur des informations sur son emplacement/processeur. Le contrôleur transmet son adresse IP de gestion au module Supervisor (lorsqu'elle est modifiée à la volée, elle est transmise automatiquement au superviseur). Après chaque 12 HELLO (240 s), le contrôleur demande des informations d'état global sur les autres contrôleurs du système.

Figure 1. Contrôleur WiSM2 de la gamme Cisco Catalyst 6500

En tant que composant du réseau sans fil unifié Cisco, ce contrôleur assure la communication en temps réel entre les points d'accès Cisco, le système de contrôle de réseau Cisco (NCS) et Cisco Mobility Services Engine (MSE) pour fournir des politiques de sécurité centralisées, des fonctionnalités de système de prévention des intrusions sans fil (IPS), une gestion RF primée et une qualité de service. Grâce à la technologie CleanAir, le WiSM2 protège les performances de la norme 802.11n en fournissant un accès interréseau à des informations d'interférence RF historiques et en temps réel pour un dépannage et une résolution rapides. Grâce à cette approche intégrée des réseaux sans fil à grande échelle, les clients peuvent bénéficier d'avantages considérables en termes de coût total de possession (TCO) en rationalisant les coûts d'assistance et en réduisant les temps d'arrêt planifiés et non planifiés du réseau.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Fonctionnalités du WiSM-2

Les fonctionnalités et caractéristiques WiSM-2 2DP de la version 7.2.103 du logiciel WLC sont résumées dans le tableau suivant.

Notez que les logiciels Sup 720 version 12.2.(33)SXJ2 et Sup 2T version 15.0(1)SY1 sont requis pour le fonctionnement du contrôleur 2DP WiSM-2.

Parité des fonctionnalités avec les contrôleurs d'appareil 5500

Interopérabilité avec d'autres modules de services, WiSM-1 et WiSM-2 première génération

Jusqu'à 1 000 points d'accès/15 000 clients et 5 000 balises

Mise à niveau de licence de 100 points d'accès par incréments Jusqu'à 1 000 points d'accès

Débit du plan de données (crypté/non chiffré/ACL) de 20 Gbit/s

Prise En Charge Des Châssis Sup720, Sup720-10G, Sup-2T, 6500-E

Prise en charge de la gamme non E avec ventilateurs haut débit

Logiciel Sup 720 Version 12.2(33)SXJ2 ou ultérieure

Logiciel Sup 2T Version 15.0(1)SY1 ou ultérieure

Jusqu'à 7 lames dans un châssis ; 14 en mode VSS

Prendre en charge jusqu'à 5 lames dans un châssis lorsque d'autres modules de service sont présents ; 10 pouces VSS

Prise en charge du protocole OEAP

Configuration réseau requise

Voici une liste des composants requis lors du déploiement de WiSM-2 dans le châssis Catalyst :

Périphérique/Application

Versions logicielles

Catalyst 650X avec 720 Sup Catalyst 650X avec 2T Sup

12.2(33)SXJ2 ou version ultérieure 15.0(1)SY1 ou ultérieure

Cartes de ligne Ethernet : testées et compatibles avec WiSM-2

6148, 6516, 6548, 6704-10Gb, 6708-10Gb, 6716-10Gb, 6748 et 6724

Contrôleurs WiSM-2 NCS

7.2.103.0 1.1.0.1114

Gamme MSE 33XX

7,2.103.0.64 bits

WiSM-2 fonctionne avec les gammes Supervisor 720 et 2T, notamment :

- Supervisor VS-S2T-10G-XL - Supervisor Engine 2T-10GE avec PFC4XL

- Supervisor VS-S2T-10G - Supervisor Engine 2T-10GE avec PFC4

Pour plus d'informations sur les listes de modules pris en charge et non pris en charge, reportez-vous aux notes de version suivantes.

FS3 Supervisor 720 (WS-SUP720) - Également appelé Supervisor 720-3a.

FS4 Supervisor 720-3B (WS-SUP720-3B) - Il s'agit d'une mise à jour du Supervisor 720 d'origine qui ajoute la prise en charge d'un certain nombre de nouvelles fonctionnalités matérielles, telles que MPLS et les compteurs ACL. (fin de vie 1/2012).

FS5 Supervisor 720-3BXL (WS-SUP720-3BXL) - Offre les mêmes fonctionnalités matérielles qu'un Supervisor 720-3B, mais ajoute également une capacité accrue pour le stockage de 1 million de routes IPV4.

FS6 Supervisor 720-3C-10GE et Supervisor 720-3CXL-10GE - Ajoute la prise en charge de 2 ports de liaison ascendante 10GE sur la façade ainsi que la prise en charge d'un certain nombre de nouvelles fonctionnalités matérielles, telles que la prise en charge de Virtual Switch Link (VSL).

Remarque : Le châssis Catalyst sur lequel le Cisco WiSM-2 est installé nécessite un module Supervisor 720/2T. Ce tableau présente les logements pris en charge par le module Cisco WiSM-2. Il n'est pas recommandé d'installer WiSM-2 dans le logement du superviseur.

Logement

6503-E

6504-E

6506-E

6509-V-E

6513-E

1

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

4

-

X

X

X

X

5-6

-

-

X

X

X

7-8

-

-

-

X

X

9

-

-

-

X

X

10-13

-

-

-

-

X

Remarque : les modules WiSM-2 sont pris en charge dans le châssis de la gamme E ci-dessus.

Logement

6506

6509

6509-NEB-A avec une seule unité de ventilation HS

6513

1

X

X

X

X

2

X

X

X

X

3

X

X

X

X

4

X

X

X

X

5-6

X*

X*

X*

X*

7-8

-

X

X

X*

9

-

X

X

X

10-13

-

-

-

X

*Les logements de superviseur ne sont pas recommandés en tant que logements WiSM-2.

Remarque : les modules WiSM-2 sont pris en charge dans le châssis hors gamme E ci-dessus avec des unités de ventilation HS.

Topologie BasicWiSM-2 et Cat6500

Topologie de réseau de base avec modules de service sans fil Cat 65K et WiSM-2

Configuration système initiale avec Sup 720

Procédez comme suit :

1. Mettez à niveau le Cat 65XX avec le logiciel Cisco IOS® Version 12.2(33)SXJ2 fourni sur Cisco.com.

Remarque : Si vous effectuez une mise à niveau de WiSM-2 1DP vers WiSM-2 2 DP, vous devez d'abord mettre à niveau le Cat65XX vers 12.2(33)SXJ2 avant de mettre à niveau le WiSM2 vers le code 7.2.103.0 pour activer DP2. En outre, inversement si vous rétrogradez le Cat 65XX en dessous de 12.2(33)SXJ2, vous devez rétrograder le WiSM-2 2DP en une image WiSM-2 1DP.

2. Ce n'est qu'après la mise à niveau du logiciel Catalyst IOS que le système reconnaîtra la lame WiSM-2 2DP. La mise à niveau initiale de l’IOS Catalyst peut être effectuée en utilisant TFTPnle nouveau logiciel IOS sur le système ou en copiant l’image sur la carte Flash.

La mise à niveau du système peut également être effectuée via la commande IOS CLI si le système est opérationnel et n'est pas configuré pour la première fois.

Voir cet exemple :répertoire de la carte Flash du “ Disk0: ”

3. Redémarrez le Cat65XX en émettant une commande reset à partir de rommon ou avec reload dans le client IOS du Cat650X. Ensuite, redémarrez le système avec la nouvelle image et assurez-vous que l'« image de démarrage » pointe vers la nouvelle image Cat IOS sur le système ou le disque flash comme dans l'exemple ci-dessous.

Il en va de même en chargeant le logiciel à partir de l’invite de l’interface de ligne de commande IOS si le système n’est pas configuré pour la première fois.

Cet exemple est l'installation logicielle initiale à partir de la carte Flash avec l'invite rommon.

4. Après le rechargement avec le nouveau logiciel, la commande show version affiche la version du logiciel telle qu'elle est affichée sur le CCO. Vérifiez que le logiciel approprié a été chargé. Exemple :

5. Insérez la carte WiSM-2 dans le logement disponible 65XX- E et exécutez maintenant la commande show module sur le Cat65XX comme indiqué ci-après. Le module WiSM-2 doit figurer dans la liste.

6. Si le module ne figure pas dans la liste, réinitialisez le système. Si le module figure dans la liste, passez à l'étape suivante.

Les étapes suivantes sont effectuées pour installer/mettre à niveau et configurer le logiciel sur la carte WiSM-2 ou WiSM-2 DP du système Cat65XX.

7. Vous pouvez charger le logiciel via l'interface de ligne de commande. La configuration via WebUI n'est pas disponible à ce stade, car l'interface de gestion sur le contrôleur sans fil n'a pas été configurée. Le contrôleur doit être configuré pour fonctionner correctement sur votre réseau et configuré avec les adresses IP de vos sous-réseaux fonctionnels. Vous pouvez configurer le contrôleur sans fil en le connectant directement aux ports de console sur le contrôleur WiSM-2 ou en ouvrant une session de console au module contrôleur à partir de l'interface Catalyst comme indiqué ici :

Vous pouvez accéder au WiSM-2 via une commande session directement maintenant.

cat650X#session slot 2 processor 1

Remarque : Pour exécuter cette commande, le VLAN de service et l'étendue DHCP doivent être configurés dans IOS à l'invite de configuration globale, comme indiqué dans la section Configuration de la communication 2DP Sup720 ou Sup2T et WiSM-2.

The default escape character is Ctrl-^, then x.

You can also type 'exit' at the remote prompt to end the session

8. Après avoir configuré le contrôleur WiSM-2 et la commande show sysinfo, vous devriez voir ce résultat avec l'adresse IP de l'interface de gestion 10.70.0.10, par exemple :

Remarque : reportez-vous au guide de configuration du WLC.

9. Si vous devez réinitialiser le contrôleur WiSM-2 dans Catalyst, utilisez cette commande :

(Config)# hw module <#> reset

Remarque : enregistrez les modifications ou les modifications apportées à la configuration du contrôleur avant d'exécuter la commande reset.

Si vous devez rétablir les paramètres d'usine du contrôleur, regardez l'écran lorsqu'il est connecté au port de console sur le contrôleur WiSM-2, pour que l'option de réinitialisation s'affiche, puis appuyez sur la touche <esc>. Dans le menu du contrôleur, sélectionnez l'option 4 pour rétablir les paramètres d'usine du contrôleur.

Pour mettre le contrôleur sans fil WiSM-2 hors tension ou sous tension dans le châssis du catalyseur, utilisez la commande suivante :

(Config)#power enable module <#>

Configuration initiale du système avec Sup 2T

Procédez comme suit :

1. Mettez à niveau le Cat 65XX avec le logiciel Cisco IOS Version 15.0(1)SY1 fourni sur Cisco.com.

Remarque : si vous avez une agrégation WiSM qui inclut des VLAN compris entre 1 et 1 000 et que vous avez l'intention d'utiliser uniquement entre 1 et 10, entrez cette commande :

no wism module x controller y allowed-vlan 11-1000

Remarque : Si vous effectuez une mise à niveau de WiSM-2 1DP vers WiSM-2 2 DP, vous devez d'abord mettre à niveau le Cat65XX vers 15.0(1)SY1 avant de mettre à niveau le WiSM2 vers le code 7.2.103.0 pour activer DP2. En outre, inversement si vous rétrogradez le Cat 65XX à une version antérieure à 15.0(1)SY1, vous devez rétrograder le WiSM-2 2DP à une image WiSM-2 1DP.

Ce n'est qu'après la mise à niveau du logiciel Catalyst IOS que le système reconnaîtra la lame WiSM-2 2DP. La mise à niveau initiale de l’IOS Catalyst peut être effectuée en utilisant TFTPnle nouveau logiciel IOS sur le système, ou en copiant l’image sur la carte Flash. La mise à niveau du système peut également être effectuée via la commande IOS CLI si le système est opérationnel et n'est pas configuré pour la première fois.

Reportez-vous à l’exemple suivant : répertoire de la carte Flash du “ Disk0 : ”

2. Redémarrez le Cat65XX en émettant une commande reset à partir de rommon ou avec reload dans le client IOS du Cat650X. Ensuite, redémarrez le système avec la nouvelle image et assurez-vous que l'« image de démarrage » pointe vers la nouvelle image Cat IOS sur le système ou le disque flash comme dans l'exemple suivant.

Il en va de même en chargeant le logiciel à partir de l’invite de l’interface de ligne de commande IOS si le système n’est pas configuré pour la première fois.

Cet exemple est l'installation logicielle initiale à partir de la carte Flash avec l'invite rommon.

Après le rechargement avec le nouveau logiciel, la commande show version affiche la version du logiciel telle qu'elle est affichée sur CCO. Vérifiez que le logiciel approprié a été chargé.

3. Insérez la carte WiSM-2 dans le logement disponible 65XX- E et exécutez la commande show module sur le Cat65XX comme indiqué ici. Le module WiSM-2 doit figurer dans la liste.

4. Si le module ne figure pas dans la liste, réinitialisez le système. Si le module figure dans la liste, passez à l'étape suivante.

Les étapes suivantes sont effectuées pour installer/mettre à niveau et configurer le logiciel sur la carte WiSM-2 ou WiSM-2 du système Cat65XX.

5. Vous pouvez charger le logiciel pour la première fois via l'interface de ligne de commande. La configuration via WebUI n'est pas disponible à ce stade, car l'interface de gestion sur le contrôleur sans fil n'a pas été configurée. Le contrôleur doit être configuré pour fonctionner correctement sur votre réseau et configuré avec les adresses IP de vos sous-réseaux fonctionnels. Vous pouvez configurer le contrôleur sans fil en le connectant directement aux ports de console sur le contrôleur WiSM-2 ou en ouvrant une session de console au module contrôleur à partir de l'interface Catalyst comme indiqué ci-dessous :

Vous pouvez accéder au WiSM-2 via une commande session directement maintenant.

cat650X#session slot 2 processor 1

Remarque : Pour exécuter cette commande, le VLAN de service et l'étendue DHCP doivent être configurés dans IOS à l'invite de configuration globale, comme indiqué dans la section Configuration de la communication 2DP Sup720 ou Sup2T et WiSM-2.

The default escape character is Ctrl-^, then x.

You can also type 'exit' at the remote prompt to end the session

6. Après avoir configuré le contrôleur WiSM-2 (non illustré dans cette DG) et la commande show sysinfo, vous devriez voir cette sortie avec l'adresse IP de l'interface de gestion 10.70.0.10. Exemple :

Remarque : reportez-vous au guide de configuration du WLC.

7. Si vous devez réinitialiser le contrôleur WiSM-2 pour accéder au menu de configuration initiale du contrôleur dans Catalyst, utilisez cette commande reset.

Remarque : enregistrez les modifications ou les modifications apportées à la configuration du contrôleur avant d'exécuter la commande reset.

(Config)# hw module <#> reset

Si vous devez rétablir les paramètres d'usine du contrôleur, regardez l'écran lorsqu'il est connecté au port de console sur le contrôleur WiSM-2, pour que l'option de réinitialisation s'affiche, puis appuyez sur la touche <esc>. Dans le menu du contrôleur, sélectionnez l'option 4 afin de réinitialiser le contrôleur aux paramètres d'usine par défaut.

Pour mettre le contrôleur sans fil WiSM-2 hors tension ou sous tension dans le châssis du catalyseur, utilisez la commande suivante :

(Config)#power enable module <#>

Configuration des communications 2DP Sup720 ou Sup2T et WiSM-2

Complétez ces étapes afin de configurer la communication Sup 720/2T - WiSM-2 :

1. Le module SUP Cat65XX-E communique avec la carte WiSM-2 via l'interface du port de service interne de la carte WiSM-2. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer correctement les interfaces et les VLAN sur le Cat65XX afin de communiquer correctement avec la lame WiSM-2. Le port Service de la carte WiSM-2 doit être configuré pour l'adresse DHCP ou l'adresse IP statique.

Remarque : l'adresse IP du port de service doit se trouver sur le sous-réseau différent des interfaces de gestion du contrôleur.

2. Créez un VLAN dans Supervisor 720 ou 2T. Ce VLAN est local au châssis et est utilisé pour la communication entre Cisco WiSM et Catalyst Supervisor 720 ou 2T sur une interface Gigabit sur le superviseur et le port de service dans le Cisco WiSM.

Remarque : Tous les numéros de VLAN et les adresses IP sont des exemples.

Exemple :

!--- Assign an appropriate IP address and !--- subnet mask for VLAN 22

interface Vlan22

ip address 192.168.2.1 255.255.254.0

3. Si, lors de la configuration du contrôleur, vous avez choisi l'adresse DHCP pour le port de service, procédez comme suit :

Créez une étendue DHCP pour le port de service de Cisco WiSM dans Supervisor 720/2T ou sur un serveur DHCP autonome. Exemple :

ipdhcp pool wism-service-port

network 192.168.2.0 255.255.255.0

default-router 192.168.2.1

4. Ensuite, associez le VLAN au port de service.

Exemple :

!---Configure this command to use vlan 22 !--- in order to communicate with the service-port.

wism service-vlan 22

5. Émettez la commande show wism status afin de vérifier que Cisco WiSM a reçu une adresse IP du serveur DHCP.

Cat650X# show wism status

La configuration LAG manuelle n'est pas prise en charge dans le logiciel Cisco IOS versions 12.2(33) SXI et ultérieures. L'indicateur automatique sera automatiquement créé par le système pour vous.

Exemple :

!--- Create the VLAN in the Supervisor 720/2T !--- in order to communicate with the management port !--- Assign an appropriate IP address and subnet !--- mask for VLAN 70

!

interface Vlan70

description Management VLAN for WiSM-2

ip address 10.70.0.5 255.255.255.0

end

!

6. Le superviseur crée automatiquement une interface port-channel pour le contrôleur indépendant dans le Cisco WiSM-2 dès que le module est détecté. Généralement, les canaux de port ont un nombre élevé, comme 405 ci-dessous. Exemple :

Cat650X#showip interface brief

7. En outre, assurez-vous d'autoriser les VLAN configurés dans Cisco WiSM-2 via les interfaces port-channel et Gigabit avec ces commandes. Assurez-vous que les VLAN sont également actifs.

Cat-6K(config)# wism module {#} controller {#} allowed-vlan {vlan range}

Cat-6K(config)# wism module {#} controller {#} native-vlan {vlan id}

Cat-6K(config)# wism module {#} controller {#}  qos{trust/vlan-based}<dscp/cos/ip-precedence> -

Trust state of theLAGInterface

Remarque : Configurez le contrôleur avec cette commande, par exemple :

!

wism  module 3 controller 1 allowed-vlan 10-120

wism module 3 controller 1 native-vlan70

wism module 3 controller 1 qosvlan-based

!

Remarque : Reportez-vous à l'annexe A pour un exemple complet de configuration Cat6504.

8. Cette commande doit être activée pour contrôler le trafic sans fil vers le trafic filaire sur cat6K :

Cat-6K(config)#wism module {#} controller {#}  qosvlan-based-  VLAN Based QoS-

9. Vérifiez l'exécution de la commande de configuration ci-dessus avec cette commande :

#show wism module 3 controller 1 status

Résumé: Le contrôleur Cisco WiSM-2 est inséré dans le logement approprié et mis sous tension. La configuration de base est terminée avec la réalisation des étapes ci-dessus.Une fois la configuration de base terminée, vous pouvez configurer le contrôleur Cisco WiSM-2 via l'interface de ligne de commande de la console ou via l'interface Web du contrôleur Cisco WiSM-2. Afin d'utiliser la commande session, vous devez vous assurer que le port de service sur le Cisco WiSM-2 reçoit une adresse IP attribuée statique ou DHCP. Vous devez configurer le WLC séparément dans le module Cisco WiSM-2, initialement à partir de l'interface de ligne de commande, puis de l'interface Web.

10. Vous pouvez désormais vous connecter à l'interface de gestion du contrôleur via une interface utilisateur graphique ou une session console avec votre ordinateur portable connecté à Ethernet ou sans fil et poursuivre la configuration.

11. Vérifiez les licences disponibles sur le contrôleur si le nombre est égal à zéro. Contactez l'équipe d'assistance du TAC de licences pour actualiser les licences.

12. Faites en sorte que les points d'accès rejoignent le WiSM-2 sur un commutateur réseau de couche 2/3.

13. Faites en sorte que les clients sans fil se connectent au point d'accès, et envoyez le trafic aux serveurs externes et aux autres clients sans fil et le trafic (par exemple, ping) passe sans aucune perte.

La configuration Basic Sup 720/2T et Wism-2 est terminée. Des modifications de configuration supplémentaires peuvent être apportées via l'interface WebUI, comme tout autre contrôleur sans fil. Ce guide de déploiement WiSM-2 ne fournit pas de détails sur la configuration du contrôleur sans fil.

Remarque : Reportez-vous au guide de configuration du WLC pour plus d'informations.

Configuration de WiSM-2 à partir de NCS

Comme tout autre contrôleur sans fil, le contrôleur WiSM-2 peut être configuré à partir du NCS. NCSver1.1 ou version ultérieure est requis pour que NCS reconnaisse et configure les contrôleurs WiSM-2 2DP. La capture d'écran suivante montre comment un NCS gère les contrôleurs WiSM et WiSM-2. Elle indique les logements auxquels ils sont insérés et le port interne auquel ils sont connectés.

Remarque : WiSM apparaît toujours en tant que deux contrôleurs et le nouveau WiSM-2 en tant que contrôleur unique.

Configuration des communications Sup720 ou 2T et WiSM-2 en mode VSS

L'activateur clé de la technologie VSS est une liaison spéciale qui relie les deux châssis. Il s’agit d’une liaison de commutateur virtuel (VSL).

Remarque : les superviseurs 720-3C-10GE, 720-3CXL-10GE ou VS-S2T-10G-XL, VS-S2T-10G sont requis pour prendre en charge le mode VSS.

Le changement le plus important avec Cisco WiSM dans un environnement VSS est la manière dont vous y accédez et gérez. Dans un environnement Cisco Virtual Switching System, un ID de commutateur est requis pour de nombreuses commandes utilisées pour administrer le WiSM-2.

Les logements commencent à 17 et se terminent par 29 pour le châssis à 13 logements du commutateur 1, et à 33 et se terminent par 45 pour le commutateur à 13 logements du châssis 2.

Cat650X# show module switch {#} slot {#}

Exemple : show module switch 2 slot 11

Cat650X#show wismstatus - Affiche les modules WiSM-2 dans le commutateur VSS.

La configuration LAG manuelle n'est pas prise en charge dans le logiciel Cisco IOS versions 12.2(33)SXJ et ultérieures. La configuration de l'indicateur automatique sera configurée pour vous par le système.

Le module Supervisor crée automatiquement deux interfaces port-channel pour les deux contrôleurs indépendants du commutateur VSS pour les WiSM-2 dès que le module est détecté. Généralement, les canaux de port ont un nombre élevé. L'etherchannel pour WiSM-2 commence à 689 et se termine à 746.

Le Cat65XX-E VS-Module communique avec les cartes WiSM-2 via le VLAN de service interne qui doit être défini comme dans la configuration I d'un seul châssis :

(Cat-6K)# wism service-vlan {vlan id}

Exemple de configuration sur le Cat6500 :

interface vlan22

ip address 192.168.2.1 255.255.254.0

wism service-vlan 22

Créez une étendue DHCP pour le port de service du Cisco WiSM-2 dans Supervisor 720/2T ou sur un serveur DHCP autonome. Exemple :

ipdhcp pool wism-service-port

network 192.168.2.0 255.255.255.0

default-router 192.168.2.1

Autorisez les VLAN configurés dans Cisco WiSM-2 via les interfaces port-channel et Gigabit avec les commandes suivantes :

Cat-6K(config)# wism  switch (#) module {#} controller 1 allowed-vlan {vlan range}

Cat-6K(config)# wism switch (#) module {#} controller 1 native-vlan {vlan id}

Cat-6K(config)# wism switch (#) module {#} controller 1  qos trust  <dscp/cos/ip-precedence> -

!--- Trust state of the Interface

Cat-6K(config)# wism switch (#) module {#} controller 1  qosvlan-based  -

!--- VLAN Based QoS should be enabled for policing the wireless to wired traffic on Cat6K

Afin de vérifier les installations de module appropriées en mode VSS, émettez ces commandes :

état du contrôleur 1 du commutateur showwism 2 module 4

show interface status switch 2 module 4

Cat6500#Show module switch all - Vérifie les modules des 2 commutateurs VSS.

Vous pouvez désormais vous connecter à l'interface de gestion du contrôleur via une interface utilisateur graphique ou une session console avec votre ordinateur portable connecté à Ethernet ou sans fil et poursuivre la configuration.

Vérifiez les licences disponibles sur le contrôleur si le nombre est égal à zéro. Contactez l'équipe d'assistance du TAC de licences pour actualiser les licences.

Faites en sorte que les points d'accès rejoignent le WiSM-2 sur un commutateur réseau de couche 2/3.

Faites en sorte que les clients sans fil se connectent au point d'accès et envoient le trafic aux serveurs externes et à d'autres clients sans fil et le trafic (par exemple, ping) passe sans aucune perte.

La configuration Basic Sup 720 ou Sup 2T et WiSM-2 est terminée. Des modifications de configuration supplémentaires peuvent être apportées via l'interface WebUI, comme sur tout autre contrôleur sans fil. Ce guide de déploiement du WiSM-2 ne détaille pas la configuration du contrôleur sans fil.

Ceci termine l'installation VSS des modules WiSM-2 2DP dans la configuration Catalyst VSS. Des modifications de configuration supplémentaires peuvent être apportées via l'interface WebUI, comme tout autre contrôleur sans fil.

Ce guide de déploiement WiSM-2 ne fournit pas de détails sur la configuration du contrôleur sans fil.

Instructions de mise à niveau de WiSM vers WiSM-2

Procédez comme suit :

1. Téléchargez le fichier de configuration à partir de WiSM1 et enregistrez-le.

1. Émettez la commande transfer uploaddatatypeconfig afin de spécifier le type de fichier.

2. Émettez la commande transfer upload mode TFTP afin de définir le mode de transfert de fichiers.

(FTP peut également être utilisé. Modifiez les commandes en conséquence.)

3. Émettez la commande transfer upload serverip 'TFTP_server_IP_address' afin de définir l'adresse IP du serveur TFTP.

4. Émettez la commande transfer upload path 'TFTP_server_path' afin de définir le chemin du répertoire par défaut TFTP où le fichier de configuration doit être téléchargé.

5. Émettez la commande transfer upload filename <filename> afin de spécifier le nom de fichier.

6. Émettez la commande transfer upload start pour télécharger le fichier.

7. La même chose peut être faite à partir de WebUI.

2. Exécutez la configuration initiale sur le WiSM-2 pour activer le contrôleur. Assurez-vous que le serveur TFTP est accessible via le réseau du port de service/système de distribution.

3. Téléchargez le fichier de configuration enregistré depuis WiSM vers WiSM-2. Suivez cette procédure comme à l'étape 1 :

1. Émettez la commande transfer downloaddatatypeconfig afin de spécifier le type de fichier.

2. Exécutez la commande transfer download mode tftp afin de définir le mode du transfert de fichiers. (FTP peut également être utilisé. Modifiez les commandes en conséquence.)

3. Émettez la commande transfer download serverip 'TFTP_server_IP_address' afin de définir l'adresse IP du serveur TFTP.

4. Émettez la commande transfer download path 'TFTP_server_path' afin de définir le chemin du répertoire par défaut TFTP où le fichier de configuration doit être téléchargé.

5. Émettez la commande transfer download filename <filename> afin de spécifier le nom de fichier.

6. Émettez la commande transfer download start pour télécharger le fichier.

7. La même chose peut être faite à partir de WebUI.

Une fois le fichier de configuration téléchargé sur le contrôleur, celui-ci se réinitialise et démarre.

4. Exécutez la commande show Invalid-config sur le contrôleur. Elle doit afficher toutes les configurations non valides.

Remarque : Vous pouvez voir des commandes non valides liées au gestionnaire AP qui s'affiche. Ceci est attendu car le WiSM-2 2 n'a pas de gestionnaire AP distinct.

5. Vérifiez que les points d'accès se joignent et si les clients peuvent transmettre le trafic.

Annexe A : Cat6504 Exemple de configuration en cours (tronqué)

CAT6504-MA#sh run

Building configuration...

Current configuration : 4804 bytes

!

! Last configuration change at 20:34:02 UTC Tue Apr 12 2011

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

service counters max age 10

!

hostname CAT6504-MA

!

boot-start-marker

boot system flash s72033-adventerprisek9_wan_dbg-mz.SIERRA_INTEG_100903

boot-end-marker

!

no logging console

!

noaaa new-model

!

ipdhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10

ipdhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.20

ipdhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.20

!

ipdhcp pool wism-service-port

network 192.168.2.0 255.255.255.0

default-router 192.168.2.1

!

nomlsacltcam share-global

mlsnetflow interface

mlscef error action freeze

!

spanning-tree mode pvst

no spanning-tree optimize bpdu transmission

spanning-tree extend system-id

wism service-vlan 22

wism module 3 controller 1 allowed-vlan 10-100

wism module 3 controller 1 native-vlan 70

wism module 3 controller 1 qosvlan-based

diagnosticbootup level minimal

port-channel per-module load-balance

!

redundancy

main-cpu

auto-sync running-config

modesso

!

vlan internal allocation policy ascending

vlan access-log ratelimit 2000

!

interface Port-channel3

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 70

switchport mode trunk

mlsqos trust dscp

!

interface GigabitEthernet1/1

--More--

switchport mode trunk

mlsqos trust dscp

!

interface GigabitEthernet1/1

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 10

switchport mode trunk

!

interface GigabitEthernet1/2

noip address

!

Truncated …..

interface Vlan22

description communication VLAN btween Sup720 and WiSM-2

ip address 192.168.2.1 255.255.254.0

!

interface Vlan70

ip address 10.70.0.5 255.255.255.0

!

ip classless

ip forward-protocol nd

!

noip http server

!

control-plane

!

dial-peercor custom

!

line con 0

linevty 0 4

login

linevty 5 15

login

!

end

CAT6504-MA#

Informations connexes

- Fiche technique du WiSM-2

- Guide de configuration du WiSM-2

- Notes de version de WiSM-2

- Contrôleurs WLAN Cisco

- Logiciel de gestion Cisco NCS

- Guide de configuration de Cisco WLC

- Cisco MSE

- Documentation du point d'accès Cisco

- Support et documentation techniques - Cisco Systems