Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Référence produit

Fonctionnalités

Prise en charge de la plate-forme

Configuration

Informations connexes

Introduction

La carte d'interface WAN à 1 port série (WIC-1T) fournit des connexions série aux sites distants ou aux périphériques réseau série existants tels que les concentrateurs Synchronous Data Link Control (SDLC), les systèmes d'alarme et les périphériques Paquet sur SONET (POS).

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Référence produit

WIC-1T

Carte d'interface WAN un port série

Fonctionnalités

- Un port série.

- Utilise le connecteur Cisco 60 broches « 5 en 1 » . Ce connecteur est DB-60 sur une extrémité et peut être V.35, RS-232, RS-449, X.21 ou EIE-530 sur l'autre selon vos besoins

- Utilise le même câblage que les ports série Cisco 2500 et Cisco 7000.

- Ne supporte pas l'échange à chaud, toutefois aucun dégât matériel ne se produira si elle est échangée sous tension.

- Chaque carte série a un LED intitulé CONN pour chaque port, qui s'allume quand le port série est connecté. Quand le port est en mode équipement pour terminal de données (DTE), le LED CONN indique que Data Set Ready (DSR), Data Carrier Detect (DCD) et Clear To Send (CTS) ont été détectés. Quand le port est en mode équipement de communication de données (DCE), ce LED indique que Data Terminal Ready (DTR) et Request To Send (RTS) ont été détectés.

Prise en charge de la plate-forme

Prise en charge du logiciel Cisco IOS®

Cisco 1600

Cisco 1700

Cisco 2600, 2600XM

Cisco 3600

Cisco 3631

Cisco 2691, 3725, 3745

Module de porteuse

Non obligatoire

Non obligatoire

Intégré

NM-2W

NM-1E2W, NM-1E1R2W, NM-2E2W

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

Non obligatoire

Intégré

NM-1E2W, NM-1E1R2W, NM-2E2W NM-2FE2W, NM-2W

Support du logiciel Cisco IOS

toutes les versions de Cisco IOS

toutes les versions de Cisco IOS

toutes les versions de Cisco IOS

toutes les versions de Cisco IOS

Cisco IOS versions 12.2(13)T et ultérieures

Cisco IOS versions 12.2(13)T, 12.2(11)YT et ultérieures

Vitesse sync maximum

2.048 Mbits/s

2.048 Mbits/s

2.048 Mbits/s

2.048 Mbits/s

2.048 Mbits/s

2.048 Mbits/s

Vitesse async maximum

115,2 Kbps

115,2 Kbps

Non pris en charge

Non pris en charge

Non pris en charge

Non pris en charge

Bisync et semi-duplex

Cisco IOS versions 11.2(8)P et ultérieures

toutes les versions de Cisco IOS

toutes les versions de Cisco IOS

Cisco IOS Versions 11.2(4)XA, 11.3, 11.3T, et toutes les 12.x

Cisco IOS versions 12.2(13)T et ultérieures

Cisco IOS versions 12.2(13)T, 12.2(11)YT et ultérieures

Remarque : Tous les paramètres mentionnés dans ce tableau pour les routeurs de la gamme Cisco 1700 sont également applicables aux routeurs de la gamme Cisco 1800.

Configuration

Cette section contient un exemple de configuration pour la carte d'interface WIC-1T.

Remarque : Il n'y a aucun paramètre ou commande de verrouillage de trame, de synchronisation ou de code de ligne utilisé ici. La carte d'interface WIC-1T n'a pas de CSU/DSU intégrée. Vous devez utiliser une CSU/DSU externe.

Configurez l'interface série juste comme toute autre interface série. Exemple :

maui-soho-01(config)#interface Serial 0

maui-soho-01(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.255.255.0

maui-soho-01(config-if)#encapsulation ppp

maui-soho-01(config-if)#no shutdown

Si votre plate-forme supporte le mode asynchrone, utilisez la commande physical-layer async pour le mode asynchrone. Cette application est pratique pour connecter un modem externe au routeur. Référez-vous au document Carte d'interface WAN 2 ports asynchrones/synchrones (WIC-2A/S) pour consulter un exemple.

Informations connexes

- Cartes d'interface WAN haut débit un et deux ports série et asynchrones pour routeurs à services intégrés de la gamme Cisco 1800, 2800 et 3800

- Terminaux de liaison de signalisation Cisco

- Support et documentation techniques - Cisco Systems