Table des matières

Introduction

Ce document fournit des détails sur la modification du flux de connexion à partir du 31 mars 2025 lors de l'accès au portail d'applications Cisco.

Application Portal vous offre une vue combinée de tous les produits de sécurité Cisco et un moyen transparent d'accéder à chaque produit individuellement. Certains des produits de sécurité que vous pouvez utiliser pour gérer/accéder à l'aide du portail d'application :

- Approvisionnement et administration de la sécurité (seront intégrés au contrôle du cloud de sécurité)

- Gestion sécurisée des clients

- Terminaux sécurisés

- Analyse sécurisée des programmes malveillants

et bien d'autres

Actuellement, security.cisco.com redirige vers le Portail d'application et certains utilisateurs peuvent avoir mis en signet cette URL pour accéder au Portail d'application au lieu de l'URL finale de apps.security.cisco.com

Pour les utilisateurs qui commencent le 31 mars 2025, lorsque le nouveau Security Cloud Control démarre, ils accéderont à la nouvelle expérience Security Cloud Control s'ils accèdent à security.cisco.com au lieu du Portail d'applications qui n'est pas approprié à leur cas d'utilisation.

Ces utilisateurs doivent mettre à jour leurs signets pour utiliser apps.security.cisco.com et accéder au portail d'applications.