Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

Symptômes des problèmes de mise à niveau NFVIS

Information Besoins du TAC pour le triage initial

Conseils généraux sur la mise à niveau NFVIS

Directives générales pour les problèmes supplémentaires détectés

Introduction

Ce document décrit des conseils de dépannage généraux pour rapporter correctement les mises à niveau NFVIS au TAC pour une résolution de cas plus rapide.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande d'avoir des connaissances de base sur les sujets suivants :

- logiciel NFVIS

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions logicielles et matérielles spécifiques, cependant, toutes les données ont été collectées à partir d'un système ENCS (Enterprise Network Compute System) exécutant une version 4.x.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Dans ce document, vous trouverez les commandes dont le TAC a besoin pour le triage initial d'un problème de mise à niveau du logiciel NFVIS (Network Function Virtualization Infrastructure Software) afin d'avoir une excellente expérience du TAC dès le premier contact.

Vous trouverez également des conseils de dépannage généraux couvrant les scénarios les plus courants pour ce problème afin de trouver une solution avant d'ouvrir un dossier TAC.

L'objectif de ce document n'est pas d'expliquer en détail les procédures de dépannage. Le cas échéant, des références à d'autres procédures sont fournies dans les guides de dépannage approfondis.

Symptômes des problèmes de mise à niveau NFVIS

- Si une mise à niveau échoue, NFVIS effectue un retour arrière vers la version d'origine.

Vous pouvez valider l'état de la mise à niveau avec la commande show system upgrade apply-image.

encs#show system upgrade apply-image

UPGRADE

NAME                        STATUS       FROM       UPGRADE TO

----------------------------------------------------------------

Cisco_NFVIS-4.12.3-FC4.iso  ROLLED_BACK  4.9.5-FC1  4.12.3-FC4

Cisco_NFVIS-4.9.1-FC3.iso   SUCCESS      4.8.1-FC1  4.9.1-FC3

Cisco_NFVIS-4.9.4-FC2.iso   SUCCESS      4.9.1-FC3  4.9.4-FC2

Cisco_NFVIS-4.9.5-FC1.iso   SUCCESS      4.9.4-FC2  4.9.5-FC1

Show logging aide à comprendre si la mise à niveau a échoué :

(résultat modifié pour plus de concision)

encs%SYS-6-UPGRADE_APPLY: In-progress

encs%SYS-3-UPGRADE_APPLY: Upgrade failed due to exception

encs%SYS-6-UPGRADE_ROLLBACK: System rolled back

encs%SYS-6-UPGRADE_ROLLBACK: Rebooting system

encs%SYS-3-UPGRADE_APPLY: Upgrade failed due to exception

encs%SYS-3-UPGRADE_APPLY: Upgrade failed due to exception

encs%SYS-3-UPGRADE_APPLY: Upgrade failed due to exception

- L'erreur « Pane is dead » s'affiche pendant le processus de démarrage.

Le Guide de mise à niveau se trouve au Chapitre : Mise à niveau de Cisco NFVIS

Information Besoins du TAC pour le triage initial

- Technique d'administration de NFVIS et CIMC : reportez-vous à Cisco Enterprise Network Functions Virtualization Tech-Support Generation

- Journaux de console

- Chemin de mise à niveau souhaité : spécifiez la version source et cible.

- Si l'erreur apparaît à l'intérieur de l'ordinateur virtuel :

- S'il est lié à Cisco (tel qu'un CAT8000v ou ISRv) inclure le show tech-support ainsi.

- Pour les machines virtuelles tierces, des détails supplémentaires sur l'implémentation, les journaux et l'engagement de l'entreprise tierce peuvent être nécessaires.

- Si l'erreur « Pane is dead » s'affiche :

- Validez le stockage utilisé. Soit elle est vide, soit elle ne peut pas être reconnue correctement.

- Expliquez la méthode de mise à niveau utilisée (CLI ou GUI) ou s'il s'agit d'une nouvelle installation NFVIS.

Remarque : validez les étapes de mise à niveau et si le chemin de mise à niveau est pris en charge dans le Guide de démarrage du logiciel Cisco Network Function Virtualization Infrastructure Software et le type d'image pris en charge avant d'ouvrir un dossier TAC.

Conseils généraux sur la mise à niveau NFVIS

Il n'est pas recommandé de procéder à des mises à niveau de versions étendues. En revanche, une nouvelle installation et la disponibilité d'une sauvegarde externe des machines virtuelles en bon état de fonctionnement sont souhaitables pour les scénarios de reprise après sinistre.

Reportez-vous aux chemins pris en charge dans le Guide de démarrage du logiciel Cisco Network Function Virtualization Infrastructure.

Utilisez la commande show system upgrade qui donne un contexte historique sur les mises à niveau effectuées dans le passé.

Pour les mises à niveau échouant via l'interface utilisateur graphique, vous pouvez supprimer un problème dans l'interface utilisateur graphique elle-même et essayer via l'interface de ligne de commande. En cas d'échec, la capture des journaux de la console NFVIS est utile.

Remarque : pour les nouvelles pannes d'installation via une machine virtuelle basée sur un noyau (KVM), l'option de mappage d'image hôte décrite à la section Mappage d'image hôte est une étape courante.

Directives générales pour les problèmes supplémentaires détectés

Si, après la procédure de mise à niveau, des problèmes supplémentaires sont détectés, par exemple avec le logiciel NFV, une capture d'écran du schéma de topologie du réseau virtuel est recommandée, afin de comprendre visuellement le chaînage de services et les périphériques ENCS/Cisco/tiers concernés.

Il est fortement recommandé de comprendre les aspects d'Open Virtual Switch (OVS) et de la mise en réseau virtuelle sur lesquels repose NFVIS. Reportez-vous à Comprendre les réseaux virtuels NFVIS : OVS, DPDK et SR-IOV.