Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Connexion à MVS

Déterminer si TCP/IP est en cours d'exécution

Option 1 : utiliser la commande Display Active (DA)

Option 2 : afficher l'entrée de commande à partir d'une console TSO

Modifier et parcourir le profil TCP/IP

Déterminer si le CHPID est en ligne

Déterminer si les chemins sont en ligne

Déterminer si les périphériques sont en ligne

Varier CHPID en ligne ou hors ligne

Différents chemins en ligne ou hors ligne

Différents périphériques en ligne ou hors ligne

Vérifier l'état du CIP

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit des conseils pour une configuration MVS (Multiple Virtual Storage) et OS/390.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune condition préalable spécifique n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Connexion à MVS

Suivez ces étapes afin de vous connecter à MVS :

Dans la plupart des cas, l'invite de connexion initiale ressemble à ceci :

IKJ56700A ENTER USERID - CEMVS1

1. Entrez l'ID utilisateur que vous utilisez pour cette session lorsque vous voyez l'invite.

2. Entrez uniquement votre mot de passe et appuyez sur Retour lorsque le panneau de connexion des extensions d'option de partage de temps (TSO/E) s'affiche ici :

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------- TSO/E LOGON -----------------------------------

Enter LOGON parameters below:

Userid    ===> CEMVS1

Password  ===>

Procedure ===> IKJACCNT

Acct Nmbr ===>

Size      ===> 4096

Perform   ===>

Command   ===>

Enter an 'S' before each option desired below:

-Nomail         -Nonotice        -Reconnect        -OIDcard

PF1/PF13 ==> Help    PF3/PF15 ==> Logoff    PA1 ==> Attention    PA2 ==> Reshow

----------------------------------------------------------------------------------

Saisissez un point d'interrogation (?) dans n'importe quel champ d'entrée afin de demander une aide contextuelle.

3. Sélectionnez une option.

Pour effectuer une sélection, tapez l'étiquette de référence d'un panneau après l'invite de commande (« Select Option ===>") et appuyez sur Retour.

-------------------------------------------------------------------------------

BIG COMPANY INC. INFORMATION SERVICES

Select Option ===>

--- PDF Functions ---       --- Local Functions ---     - End User Functions -

0   Parms                  L0   SMP/E                  U0   Info Center

1   Browse                 L1   IPCS                   U1   NetView Inst. Facl.

2   Edit                   L2   SDSF

3   Utilities              L3   ISMF

4   Foreground             L4   Info Center (Admin)

5   Batch                  L5   Hardware Definition

6   Command                L6   APPC/MVS Admin

7   Dialog Test            L7   TPNS

8   LM Utilities

10  SCLM

C   Changes

T   Tutorial

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT

-------------------------------------------------------------------------------

Remarque : les instructions de ce document sont basées sur ce premier panneau, qui est le panneau qui apparaît dans la plupart des implémentations.

Ce tableau et les autres tableaux des GRT peuvent varier considérablement. Cependant, elles varient d'un magasin à l'autre. Si vous ne trouvez pas de choix similaires à ceux répertoriés sous Fonctions PDF dans le panneau illustré à l'étape 3 de Connexion à MVS, recherchez un choix sur votre panneau appelé PDF ou ISPF, et sélectionnez-le.

Remarque : Si les sélections de touches Fonction de programme (PF) affichées en bas du panneau à l'étape 3 de Connexion à MVS n'apparaissent pas sur votre panneau, tapez PFSHOW ON sur la ligne de commande et appuyez sur Retour pour les activer.

Afin de revenir à ce premier panneau après que vous avez progressé vers d'autres panneaux, appuyez sur F3, ou la touche PF qui correspond à « End ». À chaque fois que vous appuyez sur la touche Fin PF, vous reculez un panneau.

Déterminer si TCP/IP est en cours d'exécution

Suivez ces étapes afin de déterminer si TCP/IP est en cours d'exécution.

1. Dans le premier panneau, sélectionnez l'option SDSF afin d'atteindre les panneaux System Display and Search Facility (SDSF). Dans cet exemple, sélectionnez L2.

Note : Si votre magasin n'utilise pas SDSF, il peut y avoir une option pour Interactive Operator Facility (IOF). La mise en oeuvre IOF est similaire à SDSF.

-------------------------------------------------------------------------------

BIG COMPANY INC. INFORMATION SERVICES

Select Option ===> L2

--- PDF Functions ---       --- Local Functions ---     - End User Functions -

0   Parms                  L0   SMP/E                  U0   Info Center

1   Browse                 L1   IPCS                   U1   NetView Inst. Facl.

2   Edit                   L2   SDSF

3   Utilities              L3   ISMF

4   Foreground             L4   Info Center (Admin)

5   Batch                  L5   Hardware Definition

6   Command                L6   APPC/MVS Admin

7   Dialog Test            L7   TPNS

8   LM Utilities

10  SCLM

C   Changes

T   Tutorial

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT

-------------------------------------------------------------------------------

Le panneau du menu SDSF est l'écran suivant que vous voyez.

-------------------------------------------------------------------------------

V1R3M3 ------------------  SDSF PRIMARY OPTION MENU  --------------------------

COMMAND INPUT ===>                                            SCROLL ===> PAGE

Type an option or command and press Enter.

LOG       - Display the system log

DA        - Display active users of the system

I         - Display jobs in the JES2 input queue

O         - Display jobs in the JES2 output queue

H         - Display jobs in the JES2 held output queue

ST        - Display status of jobs in the JES2 queues

PR        - Display JES2 printers on this system

INIT      - Display JES2 initiators on this system

TUTOR     - Short course on SDSF (ISPF only)

END       - Exit SDSF

Licensed Materials - Property of IBM

5665-488 (C) Copyright IBM Corp. 1981, 1992. All rights reserved.

US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or

disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

2. Choisissez l'une de ces options afin de déterminer si TCP/IP est en cours d'exécution :

- Option 1 : utiliser la commande Display Active (DA)

- Option 2 : afficher l'entrée de commande à partir d'une console TSO

Option 1 : utiliser la commande Display Active (DA)

Vous pouvez afficher les processus TCP/IP actifs afin de déterminer si TCP/IP est en cours d'exécution. Suivez ces étapes :

1. Sélectionnez DA afin d'afficher les utilisateurs actifs du système.

2. Lorsque le panneau DA s'affiche, entrez prefix tcpip* sur la ligne de saisie de commande.

Cette option filtre la liste de sorte que celle-ci affiche uniquement les processus TCP/IP. Si plusieurs piles TCP/IP sont en cours d'exécution, plusieurs entrées sont répertoriées. Si aucune entrée n'apparaît, cela peut indiquer que TCP/IP n'est pas en cours d'exécution. Il n'y a aucune restriction sur la convention d'attribution de noms de la pile TCP. Elle peut donc être exécutée sous un autre nom.

-------------------------------------------------------------------------------

SDSF DA CPAC  PAGING    1  SIO    19  CPU  96%         LINE 1-1 (1)

COMMAND INPUT ===> prefix tcpip*                               SCROLL ===> PAGE

NP JOBNAME  STEPNAME PROCSTEP JOBID    OWNER    C POS DP PGN REAL PAGING    SIO

TCPIP    TCPIP    TCPIP    STC05793 ++++++++   NS  71   5  483   0.00   0.00

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

Option 2 : afficher l'entrée de commande à partir d'une console TSO

Vous pouvez afficher le résultat de la commande à partir d'une console TSO afin de déterminer si TCP/IP est en cours d'exécution. Suivez ces étapes :

1. Sélectionnez Log afin d'afficher le fichier journal système (syslog).

Un écran similaire à celui-ci s'affiche :

-------------------------------------------------------------------------------

SDSF SYSLOG   5636.109 CPAC DATE 12/08/94 LINE   1,240  COLUMNS   1  80

COMMAND INPUT ===>                                            SCROLL ===> PAGE

N 0000000 CPAC     94342 12:59:21.24 STC05835 00000010  ITP050I NO NETWORKS INIT

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.67          00000001  IST530I  AM GBIND   PEND

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.69          00000001  IST1051I  EVENT CODE = 0

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.71          00000010  IST1062I  EVENT ID = 000

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.76          00000001  IST314I  END

NC0000000 CPAC     94342 12:59:52.97 TSU05843 00000210  F TCPIP,DFLTAPPL,TSO

N 4040000 CPAC     94342 12:59:53.35 STC05793 00000010  MVPMVP079I MVP Default A

N 4000000 CPAC     94342 13:00:20.47 STC05849 00000010  ERB101I ZZ : REPORT AVAI

N 4040000 CPAC     94342 13:01:01.11          00000010  CSV210I LIBRARY LOOKASID

N 0200000 CPAC     94342 13:01:35.64 TSU05843 00000010  $HASP150 MILROY2  OUTGRP

N 0200000 CPAC     94342 13:01:50.54          00000010  $HASP160 PRT1     INACTI

N 4000000 CPAC     94342 13:02:25.26          00000001  IST530I  AM GBIND   PEND

N 4000000 CPAC     94342 13:02:25.36          00000001  IST1051I  EVENT CODE = 0

N 4000000 CPAC     94342 13:02:27.49          00000010  IST1062I  EVENT ID = 000

N 4000000 CPAC     94342 13:02:27.53          00000001  IST314I  END

N 4000000 CPAC     94342 13:03:01.88          00000001  IST590I  CONNECTIN  ESTA

N 0000000 CPAC     94342 13:03:12.44 TSU05843 00000210  IEA630I  OPERATOR MILROY

NC0000000 CPAC     94342 13:03:15.24 MILROY2  00000210  F T,Q

NR0000000 CPAC     94342 13:03:16.04 TSU05843 00000010  IEE345I MODIFY   AUTHORI

N 4000000 CPAC     94342 13:03:28.44          00000010  IST380I  ERROR FOR ID =

0100000 CPAC     00.18.50 STC05659 @05 ITP904E ITPECHO: ENTER NEW PARMS, 'U' OR

8000000 CPAC     19.56.40          *04 DSI803A CNM01    REPLY INVALID. REPLY WIT

******************************** BOTTOM OF DATA ********************************

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

2. Pour afficher les messages système, appuyez sur F11, ou sur la touche PF pour « Right ».

Le syslog conserve un enregistrement de tous les messages système et de toutes les sorties de commande qui vont à la console de l'opérateur. Si la ligne ne s'affiche pas *** Bas des données ***, tapez M à l'invite de commandes et appuyez sur la touche PF pour « Down » (dans ce cas, F8).

3. Lorsque vous avez terminé, exécutez la commande /D A,L à l'invite de commandes. Vous devez inclure la barre oblique [/] précédente.

Cette commande affiche tous les travaux exécutés sur le système MVS.

4. L'écran Syslog ne se met pas à jour automatiquement ; appuyez sur la touche PF pour « Down » (dans ce cas, F8) jusqu'à ce que vous voyiez le résultat de la commande display.

Le résultat ressemble à ceci :

-------------------------------------------------------------------------------

SDSF SYSLOG   5636.109 CPAC DATE 12/08/94 LINE   1,240  COLUMNS   1  80

COMMAND INPUT ===>                                            SCROLL ===> PAGE

0210  D A,L

0010  IEE114I 13.04.13 94.342 ACTIVITY 884

0010   JOBS     M/S    TS USERS    SYSAS    INITS   ACTIVE/MAX VTAM     OAS

0010  00001    00016    00012      00018    00009    00012/00025       00000

0010   LLA      LLA      LLA      NSW  S  CNMNET   CNMNET   NET      NSW  S

0010   VLF      VLF      VLF      NSW  S  CNMPROC  CNMPROC  NETVIEW  NSW  S

0010   CNMPSSI  CNMPSSI  NETVIEW  NSW  S  APPC     APPC     APPC     NSW  S

0010   ASCH     ASCH     ASCH     NSW  S  JES2     JES2     IEFPROC  NSW  S

0010   TSO      TSO      STEP1    OWT  S  TPNSECHO TPNSECHO ITPECHO  OWT  S

0010   TPNSECHS TPNSECHS ITPECHO  OWT  S  TCPIP    TCPIP    TCPIP    NSW  S

0010   FTPSERVE FTPSERVE FTPSERVE NSW  S  TPNS2    T        GO       IN   S

0010   RMF      RMF      IEFPROC  NSW  S  RMFGAT   RMFGAT   IEFPROC  NSW  S

0010   ACCEPT   S1                IN   J

0010  CISCO02 OWT      LARRYP  OWT      LEP01   OWT      DSHIM   OWT

0010  VRAWAT  OWT      CISCO03 OWT      GLENN   OWT      CISCO06 OWT

0010  MILROY2 OWT      MURRAY1 OWT      CEMVS1  OWT      MURRAY2 OWT

******************************** BOTTOM OF DATA ********************************

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

Vous pouvez voir que TCP/IP est en cours d'exécution sur cet ordinateur.

L'utilisation de cette méthode pour obtenir des informations système est similaire à celle de la console système. Cependant, avec cette méthode, les commandes doivent être précédées d'une barre oblique (/) avant de pouvoir être répercutées sur le système. De plus, l'écran ne se met pas automatiquement à jour avec cette méthode.

Modifier et parcourir le profil TCP/IP

Pour modifier le profil TCP/IP, vous devez connaître les informations suivantes :

- Quel est le nom du jeu de données du profil TCP/IP ?

- Le jeu de données du profil TCP/IP est-il catalogué ? Si ce n'est pas le cas, quel est le numéro de série de volume (VOLSER) du périphérique de stockage à accès direct (DASD) sur lequel il se trouve ?

- Avez-vous le pouvoir de modifier le profil TCP/IP ?

À cette fin, vous pouvez suivre les instructions suivantes :

1. Sélectionnez l'option 3 afin de passer au panneau Utilitaires, puis sélectionnez l'option 4 afin de passer au panneau Utilitaire de liste de jeux de données.

Le panneau ressemble à ceci :

-------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- DATA SET LIST UTILITY -----------------------------

OPTION  ===>

blank - Display data set list *          P  - Print data set list

V     - Display VTOC information only    PV - Print VTOC information only

Enter one or both of the parameters below:

DSNAME LEVEL  ===>

VOLUME        ===>

INITIAL DISPLAY VIEW     ===> VOLUME   (VOLUME,SPACE,ATTRIB,TOTAL)

CONFIRM DELETE REQUEST   ===> YES      (YES or NO)

* The following line commands will be available when the list is displayed:

B - Browse data set      C - Catalog data set      F - Free unused space

E - Edit data set        U - Uncatalog data set    = - Repeat last command

D - Delete data set      P - Print data set

R - Rename data set      X - Print index listing

I - Data set information M - Display member list

S - Information (short)  Z - Compress data set     TSO cmd, CLIST or REXX exec

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

Le nom du jeu de données que vous avez reçu pour le profil TCP/IP est composé de qualificateurs de nom de jeu de données séparés par des points (.). Considérez les premiers qualificatifs comme des répertoires et le dernier qualificatif comme le nom du fichier dans ce répertoire. Lorsque vous entrez un qualificatif à l'invite « DSName Level », tous les jeux de données qui commencent par ce qualificatif s'affichent. Par conséquent, si vous saisissez le nom complet du jeu de données, un seul fichier s'affiche.

2. Entrez les qualificateurs de nom de jeu de données après l'invite DSName Level.

Si vous entrez uniquement « TCPIP » (le qualificateur de niveau le plus élevé), le résultat est similaire à ceci :

-------------------------------------------------------------------------------

DSLIST - DATA SETS BEGINNING WITH TCPIP ---------------- CHARS 'PROFILE' FOUND

COMMAND ===>                                                  SCROLL ===> PAGE

COMMAND      NAME                                      MESSAGE          VOLUME

-------------------------------------------------------------------------------

TCPIP.V2R2M1.PROFILE.TCPERROR                                  CSCNCP

E        TCPIP.V2R2M1.PROFILE.TCPIP                                     CSCCAT

TCPIP.V2R2M1.SEZACMAC                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZACMTX                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADBRM                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADPIL                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADSIL                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADSIM                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADSIP                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.TELNETSE.TCPXLBIN                                 CSCCAT

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

Remarque : Affiche une liste de tous les noms de jeu de données qui commencent par le qualificatif de haut niveau « TCPIP ». Afin d'afficher un profil TCP/IP particulier, placez un B ou un E dans le champ Commande de cet écran pour sélectionner le profil.

- Si vous entrez un B, vous pouvez parcourir le profil TCP/IP, mais vous ne pouvez pas apporter de modifications.

- Si vous entrez un E, vous pouvez modifier le profil TCP/IP, à condition que vous ayez l'autorisation de le faire. Toutes les modifications apportées au profil TCP/IP sont enregistrées lorsque vous appuyez sur la touche PF qui correspond à « Quitter ».

Si vous apportez accidentellement des modifications que vous ne souhaitez pas enregistrer, tapez cancel après l'invite de commandes.

Déterminer si le CHPID est en ligne

Suivez ces étapes afin de déterminer si le CHPID (Channel Path Identifier) est en ligne.

1. Exécutez la commande D M=DEV(XXX) (XXX est le numéro de périphérique à vérifier) à partir de la console système.

Le résultat ressemble à ceci :

0210  D M=DEV(580)

0010  IEE174I 12.48.28 DISPLAY M 813

0010  DEVICE 580   STATUS=ONLINE

0010  CHP                   05 15 25 35

0010  PATH ONLINE           Y  Y  Y  Y

0010  CHP PHYSICALLY ONLINE Y  Y  Y  Y

0010  PATH OPERATIONAL      N  Y  N  N

2. Recherchez le numéro CHPID en question, puis trouvez la ligne CHP Physiquement en ligne.

La sortie CHP Physical Online indique si le CHPID est en ligne ou hors ligne. Notez le « Y » dans cet exemple.

Déterminer si les chemins sont en ligne

Afin de déterminer si les chemins sont en ligne pour un périphérique particulier, procédez comme suit :

1. Exécutez la commande D M=DEV(XXX) (XXX est le numéro de périphérique à vérifier) à partir de la console système.

Le résultat ressemble à ceci :

0210  D M=DEV(580)

0010  IEE174I 12.48.28 DISPLAY M 813

0010  DEVICE 580   STATUS=ONLINE

0010  CHP                   05 15 25 35

0010  PATH ONLINE           Y  Y  Y  Y

0010  CHP PHYSICALLY ONLINE Y  Y  Y  Y

0010  PATH OPERATIONAL      N  Y  N  N

2. Recherchez le numéro CHPID en question, puis recherchez la ligne Chemin en ligne.

La sortie Path Online indique si le chemin est en ligne ou hors ligne. Notez le Y dans cet exemple.

Déterminer si les périphériques sont en ligne

Afin de déterminer si un périphérique est en ligne, émettez la commande D U,,, XXX,2 à partir de la console système. (XXX fait référence au premier des deux périphériques CLAW (Common Link Access for Workstations).)

Le résultat ressemble à ceci :

0210  D U,,,580,2

0010  IEE450I 12.50.16 UNIT STATUS 817

0010  UNIT TYPE STATUS  VOLSER VOLSTATE   UNIT TYPE STATUS  VOLSER VOLSTATE

0010  580  CTC  O                         581  CTC  O

La sortie indiquée dans le champ Statut est l'un des éléments suivants :

Sortie

Définition

O

En ligne

HORS CONNEXION

Hors ligne

A

Alloué (affecté à une application système telle que TCP/IP)

A-BSY

Occupé alloué (attribué à une application système telle que TCP/IP et utilisé par cette application)

Varier CHPID en ligne ou hors ligne

Afin de modifier le CHPID en ligne, émettez la commande CF CHP(XX),ONLINE à partir de la console système. (XX est le CHPID à modifier en ligne.) Attendez que la sortie de cette commande s'assure qu'elle se termine correctement.

Afin de modifier le CHPID hors connexion, émettez la commande CF CHP(XX), OFFLINE de la même manière.

Différents chemins en ligne ou hors ligne

Afin de modifier le chemin d'accès à un périphérique en ligne, émettez la commande V PATH(XXX-YYY,ZZ),ONLINE à partir de la console système. (XXX est le premier des deux périphériques CLAW, YYY est le deuxième des périphériques CLAW et ZZ est le chemin à modifier en ligne.) Attendez que la sortie de cette commande s'assure qu'elle se termine correctement.

Afin de modifier le chemin d'un périphérique hors connexion, émettez la commande V PATH(XXX-YYY,ZZ), OFFLINE de la même manière.

Différents périphériques en ligne ou hors ligne

Afin de modifier les périphériques en ligne, émettez la commande V XXX-YYY, ONLINE à partir de la console système. (XXX est le premier des deux périphériques CLAW, et YYY le second des périphériques CLAW.) Attendez que la sortie de cette commande s'assure qu'elle se termine correctement.

Afin de modifier les périphériques hors connexion, émettez la commande V XXX-YYY, OFFLINE de la même manière.

Vérifier l'état du CIP

Suivez ces étapes afin de vérifier l'état du processeur d'interface de canal (CIP).

1. Dans le premier panneau, sélectionnez l'option qui vous amène au panneau de commandes (6, dans cet exemple).

-------------------------------------------------------------------------------

CISCO SYSTEMS INC. INFORMATION SERVICES

Select Option ===> 6

--- PDF Functions ---       --- Local Functions ---     - End User Functions -

0   Parms                  L0   SMP/E                  U0   Info Center

1   Browse                 L1   IPCS                   U1   NetView Inst. Facl.

2   Edit                   L2   SDSF

3   Utilities              L3   ISMF

4   Foreground             L4   Info Center (Admin)

5   Batch                  L5   Hardware Definition

6   Command                L6   APPC/MVS Admin

7   Dialog Test            L7   TPNS

8   LM Utilities

10  SCLM

C   Changes

T   Tutorial

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT

-------------------------------------------------------------------------------

Le panneau Processeur de commande TSO s'affiche ensuite.

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------  TSO COMMAND PROCESSOR  -----------------------------

ENTER TSO COMMAND, CLIST, OR REXX EXEC BELOW:

===> netstat devlinks

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

2. Exécutez la commande netstat devlinks après l'invite "===>« , puis appuyez sur Retour.

Le système affiche les informations de réponse directement à l'écran. Appuyez sur Retour chaque fois que "***" apparaît dans l'affichage.

Remarque : ** est équivalent à "—More—« .

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------  TSO COMMAND PROCESSOR  -----------------------------

ENTER TSO COMMAND, CLIST, OR REXX EXEC BELOW:

===> netstat devlinks

MVS TCP/IP Netstat V2R2.1

Device CIP1              Type: CLAW        Status: Ready

Queue size: 0            Address: 0580

Link CHIP1            Type: IP          Net number: 1

***

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

Cette sortie fournit l'état du périphérique CLAW et d'autres informations relatives au CIP.

Pour plus d'informations sur la commande netstat, reportez-vous au document Exemple de sortie de commande netstat.

Informations connexes

- Assistance technique sur la technologie

- Assistance sur les produits

- Support technique - Cisco Systems