Contenu

Introduction

Scénario

Conditions requises

Procédure détaillée

Noeuds Hyperflex

Contrôleur de stockage

Hôtes ESXi hérités

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment monter le data store HyperFlex (HX) sur des hôtes ESXi non-HX.

Scénario

- Migrer la machine virtuelle (VM) d'un cluster ESXi hérité vers un cluster HX.

- La machine virtuelle doit être déplacée vers un data store HX, car les data stores existants font partie d'une baie de stockage héritée qui sera désaffectée/réaffectée.

Conditions requises

- Accès racine aux anciens hôtes ESXi et aux noeuds convergents HX.

- Accès racine aux contrôleurs de stockage.

- Assurez-vous que la qualité de service (QoS) et les trames jumbo sont configurées correctement de bout en bout.

- Le VLAN du réseau de données de stockage utilise Platinum avec une valeur CoS de 5.

- Le VLAN de réseau de données de stockage doit être accessible par les hôtes ESXi hérités.

- Les hôtes ESXi hérités doivent pouvoir envoyer une requête ping à l'adresse IP des données du cluster de stockage HX (et non à l'adresse IP de gestion) à l'aide de trames jumbo.

Procédure détaillée

Noeuds Hyperflex

Étape 1 : SSH à l'un des noeuds HX.

Saisissez le esxcfg-nas -l afin de répertorier les data stores montés.

[root@hx-esxi-01:~] esxcfg-nas -l

hx-nfs-1 is 192.168.255.254:hx-nfs-1 from 1234567890987654321-9876543210123456789 mounted available

hx-nfs-2 is 192.168.255.254:hx-nfs-2 from 1234567890987654321-9876543210123456789 mounted available

hx-nfs-3 is 192.168.255.254:hx-nfs-3 from 1234567890987654321-9876543210123456789 mounted available

Étape 2 :

Saisissez le  cat /etc/hosts et notez le résultat pour l'identifiant unique universel du cluster HX (UUID). Recherchez la ligne contenant le mot springpath.

[root@hx-esxi-01:~] cat /etc/hosts

# Do not remove the following line, or various programs

# that require network functionality will fail.

127.0.0.1       localhost.localdomain localhost

::1             localhost.localdomain localhost

172.16.255.101  hx-esxi-01.cnmi.local hx-esxi-01

127.0.0.1       1234567890987654321-9876543210123456789.springpath 1234567890987654321-9876543210123456789

Remarque : l'UUID de cluster HX correspond au résultat de la commande stcli cluster info.

root@SpringpathControllerABC7DEFGHI:~# stcli cluster info |less

entityRef:

type: cluster

id: <strong1234567890987654321-9876543210123456789

name: hx-cluster

config:

clusterUuid: 1234567890987654321-9876543210123456789

name: hx-cluster

Étape 3 :

Saisissez le esxcli network firewall unload sur tous les noeuds convergents HX.

[root@hx-esxi-01:~] esxcli network firewall unload

[root@hx-esxi-02:~] esxcli network firewall unload

[root@hx-esxi-03:~] esxcli network firewall unload

[root@hx-esxi-04:~] esxcli network firewall unload

Contrôleur de stockage

Étape 4 : SSH à l'un des contrôleurs de stockage.

Saisissez le stcli security whitelist add --ips <vmkernel IP Address on the storage data network for legacy ESXi Hosts>  erasecat4000_flash:.

root@SpringpathControllerABC7DEFGHI:~# stcli security whitelist add --ips 192.168.255.201 192.168.255.202 192.168.255.203 192.168.255.204

L'exemple précédent montre comment ajouter quatre hôtes ESXi hérités à la liste blanche.

Consultez la liste blanche.

root@SpringpathControllerABC7DEFGHI:~# stcli security whitelist list

----------------------------------------

192.168.255.201

----------------------------------------

192.168.255.202

----------------------------------------

192.168.255.203

----------------------------------------

192.168.255.204

----------------------------------------

Hôtes ESXi hérités

Étape 5 : SSH à chacun des hôtes ESXi hérités.

Saisissez le vi /etc/hosts afin de modifier le fichier /etc/hosts.

[root@legacy-esxi-01:~] vi /etc/hosts

# Do not remove the following line, or various programs

# that require network functionality will fail.

127.0.0.1       localhost.localdomain localhost

::1             localhost.localdomain localhost

172.16.255.201  legacy-esxi-01.cnmi.local legacy-esxi-01

Étape 6 :

Copiez l'entrée du fichier /etc/hosts du noeud HX pris précédemment et collez-la dans le fichier /etc/hosts de l'hôte ESXi hérité et enregistrez les modifications.

[root@legacy-esxi-01:~] vi /etc/hosts

# Do not remove the following line, or various programs

# that require network functionality will fail.

127.0.0.1       localhost.localdomain localhost

::1             localhost.localdomain localhost

172.16.255.201  legacy-esxi-01.cnmi.local legacy-esxi-01

127.0.0.1       1234567890987654321-9876543210123456789.springpath 1234567890987654321-9876543210123456789

Étape 7 :

Remplacez 127.0.0.1 par l'adresse IP des données du cluster HX.

[root@legacy-esxi-01:~] vi /etc/hosts

# Do not remove the following line, or various programs

# that require network functionality will fail.

127.0.0.1       localhost.localdomain localhost

::1             localhost.localdomain localhost

172.16.255.201  legacy-esxi-01.cnmi.local legacy-esxi-01

192.168.255.254 1234567890987654321-9876543210123456789.springpath 1234567890987654321-9876543210123456789>

Étape 8 :

Saisissez le esxcfg-nas -a -o <host> -s <share_name> <datastore_name> erasecat4000_flash:.

[root@legacy-esxi-01:~] esxcfg-nas -a -o 1234567890987654321-9876543210123456789 -s 192.168.255.254:hx-nfs-1 hx-nfs-1

[root@legacy-esxi-01:~] esxcfg-nas -a -o 1234567890987654321-9876543210123456789 -s 192.168.255.254:hx-nfs-2 hx-nfs-2

[root@legacy-esxi-01:~] esxcfg-nas -a -o 1234567890987654321-9876543210123456789 -s 192.168.255.254:hx-nfs-3 hx-nfs-3

Étape 9 :

Saisissez le esxcfg-nas -l afin de confirmer que le data store HX a été correctement monté sur l'hôte ESXi hérité.

[root@legacy-esxi-01:~] esxcfg-nas -l

hx-nfs-1 is 192.168.255.254:hx-nfs-1 from 1234567890987654321-9876543210123456789 mounted available

hx-nfs-2 is 192.168.255.254:hx-nfs-2 from 1234567890987654321-9876543210123456789 mounted available

hx-nfs-3 is 192.168.255.254:hx-nfs-3 from 1234567890987654321-9876543210123456789 mounted available

Les data stores HX sont désormais montés sur l'hôte ESXi hérité.

Informations connexes

- Gestion des data stores

- Support et documentation techniques - Cisco Systems