Contenu

Introduction

Ajouter des VLAN supplémentaires après l'installation d'HyperFlex

Configuration initiale

Processus d'ajout de VLAN

Après l’ajout de VLAN

Ajouter manuellement le VLAN sans script

UCS Manager - Ajouter un VLAN à l'échelle mondiale

UCS Manager - Ajouter un VLAN au modèle vNIC

VMware - Ajouter un groupe de ports (VLAN) à vSwitch

Problèmes identifiés

Introduction

Ce document décrit comment ajouter des VLAN supplémentaires, si nécessaire, après l'installation initiale d'HyperFlex.

Voici les étapes à suivre pour ajouter des VLAN :

1. Créez le VLAN dans Unified Computing System Manager (UCS Manager).

2. Autoriser le VLAN sur les modèles de vNIC de Unified Computing System (UCS).

3. Créez un groupe de ports/VLAN sur les commutateurs virtuels.

Tout cela peut être réalisé lorsque vous exécutez le script post_install à partir du programme d'installation d'HyperFlex.

Ajouter des VLAN supplémentaires après l'installation d'HyperFlex

Ajoutez le VLAN 999 à UCS et aux groupes de ports qui correspondent à tous les serveurs.

Configuration initiale

Le VLAN 999 n'existe pas dans le vSwitch vm-network.

Il n'existe pas non plus dans les VLAN sur UCS Manager.

Il n'existe pas non plus sur le modèle vm-network.

Processus d'ajout de VLAN

Afin d'ajouter des VLAN supplémentaires après l'installation d'HyperFlex, exécutez la post_install à partir de la machine virtuelle du programme d'installation HyperFlex :

Note: Assurez-vous d'utiliser la même version du programme d'installation que le cluster lorsque vous exécutez cette opération.

Note: Vous ne pouvez pas spécifier une plage de VLAN. Les VLAN sont ajoutés un par un.

Syntaxe:

# post_install --cluster-ip

--vlan --ucsm-ip

--vc-url

--org

root@Cisco-HX-Installer-Appliance:~# post_install --cluster-ip 10.xx.xx.xx --vlan --ucsm-ip 10.xx.xx.xx --vc-url 10.xx.xx.xx --org HX-Cluster-DCN

Logging in to controller 10.xx.xx.xx

HX CVM root password:

Getting ESX hosts from HX cluster...

vCenter URL: 10.xx.xx.xx

Enter vCenter username (user@domain): administrator@vsphere.local

vCenter Password:

Found datacenter HX DC-Cluster

Found cluster HX-Cluster-DCN

UCSM Username: admin

UCSM Password:

Port Group Name to add (VLAN ID will be appended to the name): test

VLAN ID: (0-4096) 999

Adding VLAN 999 to FI

Adding VLAN 999 to vm-network-a VNIC template

Adding test-999 to 10.xx.xx.xx    ---> There is a four node cluster in this example, so the VLAN is added to each server.

Adding test-999 to 10.xx.xx.xx

Adding test-999 to 10.xx.xx.xx

Adding test-999 to 10.xx.xx.xx

Add additional VM network VLANs? (y/n)

Après l’ajout de VLAN

Une fois les VLAN supplémentaires ajoutés, validez :

1. Le VLAN 999 est ajouté sous VLAN dans UCS Manager :

2. Le VLAN est également ajouté dans le modèle vm-network :

3. Le VLAN se trouve dans le vSwitch vm-network :

Ajouter manuellement le VLAN sans script

UCS Manager - Ajouter un VLAN à l'échelle mondiale

1. Dans UCS Manager, sélectionnez LAN > LAN Cloud > VLAN.

2. Effectuez l'une des actions suivantes :

1. Dans le panneau de gauche, cliquez avec le bouton droit sur VLAN et choisissez Créer VLAN.

2. Ou, dans le panneau de droite, cliquez sur Ajouter.

3. Entrez les informations suivantes :

- Nom/préfixe du VLAN : name-VLANID (par exemple, vm-network-999)

- Nom de la stratégie de multidiffusion : HyperFlex

- ID de VLAN : 999

4. Click OK.

UCS Manager - Ajouter un VLAN au modèle vNIC

1. Dans UCS Manager, sélectionnez LAN > Policies > root > Sub-Organizations > HXClusterName > vNIC Templates > vNIC Template vm-network-a.

2. Dans le panneau de droite, cliquez sur Modifier les VLAN.

3. Recherchez vm-network-999. Cochez la case Sélectionner et cliquez sur OK.

VMware - Ajouter un groupe de ports (VLAN) à vSwitch

1. Choisissez vCenter > Hosts and Clusters > HX-Cluster > ESXi01 > Configure > Networking > Virtual switches.

2. Cliquez sur Ajouter une mise en réseau.

3. Sélectionnez le groupe de ports de la machine virtuelle. Cliquez sur Next (Suivant).

4. Sélectionnez le commutateur standard existant vswitch-hx-vm-network. Cliquez sur OK et sur Suivant.

5. Entrez les informations suivantes :

- Étiquette réseau : name-VLANID (par exemple : vm-network-999)

- ID de VLAN: 999

6. Cliquez sur Next (Suivant).

7. Cliquez sur Finish.

Problèmes identifiés

Sur HyperFlex Versions 4.0(1a) et 4.0(1b), un problème est connu lorsque vous exécutez le script post_install avec l'indicateur "—vlan » pour ajouter uniquement un VLAN. Cette erreur se produit lorsque vous tentez d'ajouter le VLAN au modèle de vNIC « vm-network-a ».

Could not connect to UCSM. Please create VLAN manually.

Lorsque vous vérifiez UCS Manager, il est correctement ajouté au cloud LAN. Il est également correctement ajouté à chaque hôte ESXi.

La solution de contournement consiste à ajouter manuellement le VLAN au modèle de vNIC « vm-network-a ».

Plus d'informations sont disponibles dans l'ID de bogue Cisco CSCvn38018.