Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Théorie générale

Produits connexes

Conventions

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Ressources de dépannage

Dépannage des commandes

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment configurer un serveur d'accès pour les appels entrants et sortants sur le même T1 PRI. Les appels entrants et sortants sont tous basés sur le trafic et utilisent le routage à établissement de connexion à la demande (DDR), mais ne fournissent aucune sauvegarde pour aucun autre routeur. Si vous souhaitez configurer un serveur d'accès pour les appels de numérotation uniquement, reportez-vous au document Configuration d'un serveur d'accès avec des PRI pour les appels asynchrones et RNIS entrants. Pour adapter cette configuration à la sauvegarde, reportez-vous au document Configuration et dépannage de la sauvegarde DDR.

Conditions préalables

Conditions requises

Étape 1 : configurez et vérifiez que les clients de numérotation et de numérotation sont configurés correctement. Comme cette configuration est axée sur la configuration NAS du site central, nous n'incluons pas d'exemple de configuration pour les clients. Voici quelques exemples de configurations client :

Client de numérotation - Périphérique entrant dans le NAS :

- BRI avec profils de numérotation : Configuration d'un serveur d'accès avec des PRI pour les appels asynchrones et RNIS entrants - Utilisez la configuration du routeur client de la gamme 1600 (nom d'hôte maui-soho-01) fournie dans le document.

- BRI avec mappages de numérotation : Configuration de la numérotation BRI à BRI avec des mappages de numérotation DDR - Utilisez la configuration du routeur client de la gamme 1600 (nom d'hôte maui-soho-01) fournie dans le document

- PRI : AS5300 Dialing out with RNIS/Async (Outbound DDR) - Utilisez la configuration du site central AS5300 (hostname as5300). Ce document affiche le routage DDR sortant sur un serveur d'accès, ce qui le rend approprié en tant que client de numérotation dans ce document.

Client de numérotation - Périphérique que ce NAS appelle vers :

- BRI avec profils de numérotation : Configuration du routage DDR RNIS avec des profils de numérotation : utilisez la configuration du routeur de la gamme de sites 3640 (nom d'hôte maui-nas-04) fournie dans le document.

- BRI avec mappages de numérotation : Configuration de la numérotation BRI à BRI avec des cartes de numérotation DDR - Utilisez la configuration du routeur de la gamme de sites 3640 (nom d'hôte maui-nas-05) fournie dans le document

- PRI : Configuration d'un serveur d'accès avec des PRI pour les appels asynchrones et RNIS entrants - Utilisez la configuration du routeur du site central de la gamme AS5300 (nom d'hôte maui-nas-02) fournie dans le document. Si le périphérique vers lequel le NAS compose est un autre serveur d'accès avec un circuit PRI T1/E1, configurez ce périphérique comme s'il s'agissait d'un serveur d'accès normal acceptant des appels de numérotation.

Étape 2 - Vérifiez que les circuits Telco fonctionnent correctement. Vous pouvez utiliser la commande show isdn status pour vérifier que le circuit BRI ou PRI fonctionne correctement. Reportez-vous au document Utilisation de la commande show isdn status pour le dépannage BRI pour plus d'informations. Vous devez également activer le circuit PRI T1/E1 pour les appels sortants. Contactez votre opérateur de téléphonie pour vérifier ces informations.

Components Used

Cette configuration a été développée et testée à l'aide des versions logicielle et matérielle ci-dessous.

- NAS : Cisco AS5300 avec un circuit T1 PRI. Cet AS5300 exécute le logiciel Cisco IOS Version 12.2(5).

- Client : Cisco AS5300 avec un circuit T1 PRI. Cette configuration n'est pas incluse.

- Client : Cisco 1600 avec un circuit BRI. Cette configuration n'est pas incluse.

- Client : Cisco 804 avec un circuit BRI. Cette configuration n'est pas incluse.

Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si vous travaillez dans un réseau opérationnel, assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de toute commande avant de l'utiliser.

Théorie générale

Dans de nombreuses situations, il peut être nécessaire d'utiliser le même circuit PRI T1/E1 pour les connexions de numérotation et de numérotation. Le serveur d'accès au réseau (NAS) prend en charge les appels entrants de plusieurs utilisateurs RNIS et peut également passer des appels sortants sur le même PRI vers un autre périphérique. La numérotation sortante peut également être utilisée dans un scénario de sauvegarde, où le NAS composerait et se connecterait à un homologue qui perd sa liaison WAN principale.

Produits connexes

Cette configuration peut être utilisée avec n'importe quel routeur doté de cartes T1 ou PRI. Par conséquent, tout routeur de la gamme AS5xxx doté d'une carte T1 ou PRI peut utiliser cette configuration. Les routeurs des gammes Cisco 2600 et 3600 peuvent également être configurés pour accepter les appels RNIS avec une carte d'interface WAN (WIC) T1/PRI ou un module réseau.

Cette configuration peut également être modifiée pour être utilisée avec les ports E1 ou PRI. Configurez le contrôleur E1 avec les caractéristiques physiques de codage de ligne, de tramage et autres fournies par l'opérateur téléphonique. La configuration du canal D (interface Serial x:15 pour E1) est similaire à celle présentée ici.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour obtenir des informations supplémentaires sur les commandes utilisées dans ce document, utilisez l'outil de recherche de commandes IOS

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau indiquée dans le diagramme suivant :

Configurations

Il existe deux méthodes principales pour configurer un serveur d'accès afin de pouvoir passer des appels sortants et accepter des appels entrants sur le même T1/E1 PRI. Il s'agit de profils de numérotation et de groupes Rotary de numérotation. Chacun présente ses avantages et ses inconvénients, notamment :

- Les groupes Rotary de numérotation sont plus simples à configurer et à gérer.

- Les profils de numérotation ont besoin d'une interface de numérotation distincte pour chaque appel entrant et sortant. Si vous avez de nombreux homologues entrants et sortants, la configuration sera compliquée à créer et à gérer.

- Les profils de numérotation permettent une configuration spécifique au client. Par exemple, vous pouvez spécifier qu'une adresse IP du pool d'adresses A sera attribuée à un client donné, tandis qu'une adresse du pool B sera attribuée à un autre client.

- Les groupes de numérotation Rotary permettent d'appliquer uniquement les mêmes paramètres à tous les utilisateurs. La personnalisation par utilisateur n'est pas possible.

- Les groupes de numérotation ne permettent qu'une seule définition de trafic intéressant pour les appels entrants et sortants. Par conséquent, vous ne pouvez pas configurer le routeur pour qu'il utilise une définition de trafic intéressante pour les appels entrants et une autre pour les appels sortants.

- Les profils de numérotation permettent de définir séparément le trafic intéressant pour chaque homologue.

Ce document fournit des exemples à l'aide des profils de numérotation et des groupes de rotation de numérotation sur le NAS. Choisissez la méthode appropriée à votre situation.

Serveur d'accès central avec profils de numérotation (AS5300)

maui-nas-03#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 3351 bytes

!

! Last configuration change at 07:25:39 CDT Wed Oct 24 2001

! NVRAM config last updated at 16:37:00 CDT Tue Oct 23 2001

!

version 12.2

service timestamps debug datetime msec show-timezone

service timestamps log datetime msec show-timezone

service password-encryption

!

hostname maui-nas-03

!

aaa new-model

aaa authentication login default local

aaa authentication login NO_AUTHEN none

aaa authentication ppp default local

aaa authorization network default local

enable secret 5 <deleted>

!

username admin password 7 <deleted>

username 800-isdn-client password 7 <deleted>

username 1600-isdn-client password 7 <deleted>

username 5300-client password 7 <deleted>

username lanai-nas-01 password 7 <deleted>

! -- Usernames for local authentication of the call. ! -- The client presents the username/password ! -- and the NAS authenticates the peer.

spe 2/0 2/7

firmware location mica-modem-pw.2.7.3.0.bin

!

resource-pool disable

!

clock timezone CST -6

clock summer-time CDT recurring

ip subnet-zero

!

isdn switch-type primary-ni

! -- Switch-type for this NAS. Obtain this information from the Telco.

isdn voice-call-failure 0

!

controller T1 0

! -- T1 PRI physical controller configuration.

framing esf

! -- Framing for this T1 is Extended Super Frame (ESF). ! -- Obtain this information from the telco.

clock source line primary

! -- T1 0 is the primary clock source for this NAS. ! -- Clock source must be specified for the timing ! -- and synchronization of the T1 carrier.

linecode b8zs

! -- Linecoding for this T1. Obtain this information from the telco.

pri-group timeslots 1-24

! -- For T1 PRI scenarios, all 24 T1 timeslots are assigned ! -- as ISDN PRI channels. The router will now automatically create the ! -- corresponding D-channel: interface Serial 0:23 ! ! -- The configurations for unused T1 controllers are omitted to save space. ! -- Unused T1s can be shutdown.

!

interface Ethernet0

ip address 172.22.53.150 255.255.255.0

!

interface Serial0:23

! -- D-channel configuration for T1 0.

no ip address

encapsulation ppp

dialer pool-member 10

! -- Assign this D-channel as member of dialer pool 10. ! -- Dialer pool 10 is used by interface Dialer 1 and Dialer 2. ! -- All Dialer Interfaces for incoming calls should be configured ! -- to use this pool.

dialer pool-member 50 max-link 10

! -- The D-channel is also a member of dialer pool 50. ! -- Dialer pool 50 is used by interface Dialer 100. ! -- The pool can use a maximum of 10 links and will be used for outgoing calls.

isdn switch-type primary-ni

isdn bchan-number-order ascending

! -- B Channel Outgoing Call Order is ascending. ! -- Contact the Telco to determine whether the ISDN outbound trunk ! -- call selection is configured for ascending or descending on the switch.

no cdp enable

ppp authentication chap

ppp multilink

! -- Allow multlink ppp on this interface.

!

interface FastEthernet0

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

interface Dialer1

description For Dialin ISDN Client - austin-soho-01

ip unnumbered Ethernet0

! -- The interface is unnumbered to conserve IP addresses.

encapsulation ppp

dialer pool 10

! -- Defines the pool of physical resources from which the Dialer ! -- interface may draw B channels as needed. Interface Dialer 2 also ! -- uses this pool. Serial 0:23 is a member of this pool.

dialer remote-name 1600-isdn-client

! -- Specifies remote router authenticated name and must match that used by ! -- the remote router to authenticate itself (which can be different from ! -- the router hostname). The router uses this remote-name to bind the ! -- incoming call to this dialer. without this command calls from ! -- 1600-isdn-client will fail after authentication.

dialer idle-timeout 0

! -- Set an idle-timeout of infinity. ! -- The "zero" option for dialer idle-timeout was introduced in 12.1(3)T.

dialer-group 1

! -- Apply interesting traffic definition from dialer-list 1.

peer default ip address pool DIALIN

! -- Clients are assigned addresses from the ip address pool named "DIALIN".

no fair-queue

ppp authentication chap callin

ppp multilink

!

interface Dialer2

description For Dialin ISDN Client - travis-soho-01

ip unnumbered Ethernet0

encapsulation ppp

dialer pool 10

! -- Defines the pool of physical resources from which the Dialer ! -- interface may draw B channels as needed. Interface Dialer 1 ! -- also uses this pool. Serial 0:23 is a member of this pool.

dialer remote-name 800-isdn-client

! -- Binds incoming calls from user "800-isdn-client" to this dialer.

dialer-group 1

! -- Apply interesting traffic definition from dialer-list 1.

peer default ip address pool DIALIN

pulse-time 0

ppp authentication chap callin

ppp multilink

!

interface Dialer100

description For Dialout Client - lanai-nas-01

ip unnumbered Ethernet0

encapsulation ppp

dialer pool 50

! -- This dialer will draw resources from dialer pool 50 ! -- in which int serial 0:23 is the sole member. ! -- Since this dialer is used for dialout, ! -- the outgoing call will be sent to interface se 0:23.

dialer remote-name lanai-nas-01

! -- Specifies remote router authenticated name and must match that used by ! -- the remote router to authenticate itself ! -- (which can be different from the router hostname).

dialer idle-timeout 900

! -- Idle timeout for incoming calls is 900 seconds (15 mins). ! -- Users that are idle for more than 900 seconds will be dropped.

dialer string 81690 class 56k

!--- Dial 81690 and use the map-class named "56k" (defined below).

dialer load-threshold 1 outbound

! -- This sets the outbound load level for traffic at which ! -- additional connections will be added to the MP bundle load level. ! -- Values range from 1 (unloaded) to 255 (fully loaded). ! -- With a threshold of 1, additional links will be immediately ! -- brought up and added to the bundle.

dialer-group 3

! -- Apply interesting traffic definition from dialer-list 3. ! -- Note: the interesting traffic definition for outbound ! -- calls is different than for incoming calls.

ppp authentication chap

ppp multilink

! -- Allow multlink ppp.

!

router eigrp 69

network 172.22.0.0

auto-summary

no eigrp log-neighbor-changes

!

ip local pool DIALIN 172.22.53.151 172.22.53.159

! -- IP address pools for dialin clients.

ip classless

ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 Dialer100

! -- Static route for the 172.16.0.0/16 network. ! -- Interesting Traffic for that network ! -- will be sent to interface Dialer100 and the router ! -- will initiate the outbound call.

no ip http server

ip pim bidir-enable

!

!

map-class dialer 56k

!-- map-class named "56k" that was used with the dialer string in int Dialer100.

dialer isdn speed 56

! -- Set the speed of the call to be 56k (default is 64k). ! -- This may not be neccessary for your connection. Consult your telco ! -- to find out if you need to configure the dial speed to 56k.

access-list 101 remark Interesting traffic definition for dialin clients

access-list 101 deny   eigrp any any

access-list 101 deny   udp any any eq ntp

access-list 101 permit ip any any

! -- EIGRP and NTP traffic are tagged uninteresting for dialin clients.

access-list 103 remark Interesting traffic for link lanai-nas-01

access-list 103 deny   eigrp any any

access-list 103 deny   udp any any eq ntp

access-list 103 permit ip any any

! -- EIGRP and NTP traffic are tagged uninteresting for the outbound dial. ! -- Eventhough the two interesting traffic definitions here are identical, ! -- they can be changed depending on your traffic patterns.

dialer-list 1 protocol ip list 101

!--- Interesting traffic is defined by access-list 101. !--- This is applied to interface Dialer 1 & 2 using the command dialer-group 1. !--- Note: The specified dialer-list number must be the same !--- as the dialer-group number; in this example, defined to be "1".

dialer-list 3 protocol ip list 103

!

line con 0

exec-timeout 0 0

login authentication NO_AUTHEN

line 1 48

line aux 0

line vty 0 4

!

ntp clock-period 17180029

ntp server 172.22.53.1

end

La configuration de profil de numérotation ci-dessus comporte une interface de numérotation distincte pour chaque appel entrant et sortant. Les interfaces de numérotation des appels entrants sont Dialer 1 et Dialer 2, tandis que l'interface de numérotation de l'appel sortant est Dialer100. Une fois l'appel entrant authentifié, le routeur lie l'appel à l'interface de numérotation appropriée en fonction du nom distant du numéroteur. Seule l'interface de numérotation de l'appel sortant (Dialer100) a une chaîne de numérotation avec le numéro à composer. Seul Dialer100 inclut la commande dialer load-threshold, car elle peut composer les liaisons supplémentaires en fonction de la charge entrante ou sortante (la valeur par défaut est outbound).

La configuration suivante utilise les groupes de rotation de numérotation pour ce scénario :

Serveur d'accès central avec groupes rotatifs

maui-nas-03#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 2436 bytes

!

! Last configuration change at 08:20:11 CDT Thu Oct 25 2001

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

service password-encryption

!

hostname maui-nas-03

!

aaa new-model

aaa authentication login default local

aaa authentication login NO_AUTHEN none

aaa authentication ppp default local

aaa authorization network default local

enable secret 5 <deleted>

!

username admin password 7 <deleted>

username lanai-nas-01 password 7 <deleted>

username 800-isdn-client password 7 <deleted>

username 1600-isdn-client password 7 <deleted>

spe 2/0 2/7

firmware location mica-modem-pw.2.7.3.0.bin

!

resource-pool disable

!

clock timezone CST -6

clock summer-time CDT recurring

ip subnet-zero

!

isdn switch-type primary-ni

!

controller T1 0

framing esf

clock source line primary

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

! -- The configuration for unused T1 controllers are omitted to save space. ! -- Unused T1s can be shutdown.

!

interface Ethernet0

ip address 172.22.53.150 255.255.255.0

!

interface Serial0:23

! -- D-channel configuration for T1 0.

no ip address

encapsulation ppp

dialer rotary-group 1

! -- T1 0 is a member of rotary group 1. ! -- The rotary group configuration is in interface Dialer 1. ! -- Note: this command was not included in the dialer profile configuration.

isdn switch-type primary-ni

isdn bchan-number-order ascending

no peer default ip address

no cdp enable

ppp authentication chap

ppp multilink

!

interface FastEthernet0

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

interface Dialer1

!--- Configuration for rotary group 1. !--- The Dialer interface number (1) must exactly match rotary group number !--- configured on the physical interfaces(interface Serial 0:23).

ip unnumbered Ethernet0

! -- This dialer is unnumbered to ethernet 0.

encapsulation ppp

dialer in-band

! -- Enable this dialer interface to be a DDR interface.

dialer idle-timeout 900

! -- Idle timeout for incoming calls is 900 seconds (15 mins). ! -- Users that are idle for more than 900 seconds will be dropped. ! -- If dialer in-band is used and a dialer idle-timeout is not defined, then ! -- the default idle-timeout of 120 seconds (2min) will be applied.

dialer map ip 172.16.1.1 name lanai-nas-01 speed 56 broadcast 81690

! -- Dialer map for the outbound dial. Add a dialer map for every router ! -- that needs to be dialed. Inbound calls do not need dialer maps. ! -- They will be dynmamically created.

dialer load-threshold 1 outbound

! -- This sets the outbound load level for Multlink PPP at 1/255.

dialer-group 1

!--- Apply interesting traffic definition from dialer-list 1. ! -- Note: The specified dialer-group number must be the same as ! -- the dialer-list number; in this example, defined to be "1".

peer default ip address pool DIALIN

! -- clients are assigned addresses from the ip address pool named "DIALIN".

no cdp enable

ppp authentication chap

ppp multilink

multilink max-links 5

!

router eigrp 69

network 172.22.0.0

auto-summary

no eigrp log-neighbor-changes

!

ip local pool DIALIN 172.22.53.151 172.22.53.159

ip classless

ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 172.16.1.1

ip route 172.16.1.1 255.255.255.255 Dialer1

no ip http server

ip pim bidir-enable

!

!

access-list 101 remark Interesting traffic definition

access-list 101 deny   eigrp any any

access-list 101 deny   udp any any eq ntp

access-list 101 permit ip any any

dialer-list 1 protocol ip list 101

! -- Interesting traffic is defined by dialer-list 1. ! -- This is applied to interface Dialer 1 using dialer-group 1. ! -- The interesting traffic definition for inbound and outbound calls ! -- is the same. If you want different interesting traffic definition ! -- for inbound and outbound calls use dialer profiles.

!

line con 0

login authentication NO_AUTHEN

line 1 48

line aux 0

line vty 0 4

!

ntp clock-period 17179882

ntp server 172.22.53.1

end

Dans la configuration de groupe rotatif de numérotation ci-dessus, l'interface de numérotation a une carte de numérotation unique utilisée pour la numérotation. Configurez une carte de numérotation pour chaque homologue qui doit être composé.

Remarque : les appels entrants n'ont pas besoin de mappages de numérotation car ils sont créés dynamiquement. Ceci peut être vérifié à l'aide de la commande show dialer map. Voici un exemple :

maui-nas-03#show dialer map

Dynamic dialer map ip 172.22.53.152 name 1600-isdn-client () on Di1

! -- Dynamic dialer map for 1600-isdn-cliet created from Dialer1 ! -- (the rotary group interface).

Dynamic dialer map ip 172.22.53.151 name 800-isdn-client () on Di1

! -- Dynamic dialer map for 800-isdn-cliet created from Dialer1 ! -- (the rotary group interface).

Static dialer map ip 172.16.1.1 name lanai-nas-01 (81690) on Di1

! -- Static map configured on Dialer 1 was applied to this link ! -- connected to lanai-nas-01.

Vérification

Cette section présente des informations que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre configuration fonctionne correctement.

certaines commandes show sont prises en charge par l'outil Interpréteur de sortie, qui vous permet d'afficher une analyse de la sortie de la commande show.

- show isdn status : garantit que le routeur communique correctement avec le commutateur RNIS. Dans le résultat, vérifiez que l'état de la couche 1 soit ACTIVE, et que l'état de la couche 2 = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED s'affiche. Cette commande affiche également le nombre d'appels actifs.

- show ppp multilink - Affiche des informations sur les ensembles multiliaison actifs. Cette commande doit être utilisée pour vérifier la connexion multiliaison.

- show dialer [numéro de type d'interface] - Affiche des informations générales de diagnostic pour les interfaces configurées pour DDR. Si le numéroteur s'est correctement activé, le message Dialer state is data link layer up doit apparaître. Si la couche physique apparaît, le protocole de ligne est apparu, mais le protocole NCP (Network Control Protocol) ne l'a pas fait. Les adresses source et de destination du paquet qui a initié la numérotation sont indiquées dans la ligne de motif de numérotation. Cette commande show affiche également la configuration du minuteur et le délai avant l'expiration de la connexion.

- show caller user username detail - Affiche les paramètres de l'utilisateur particulier, tels que l'adresse IP attribuée, les paramètres PPP et PPP, etc. Si votre version du logiciel Cisco IOS ne prend pas en charge cette commande, utilisez la commande show user.

- show dialer map - Affiche les mappages de numérotation dynamique et statique configurés. Cette commande peut être utilisée pour voir si une carte de numérotation dynamique a été créée. Sans mappage de numérotation, vous ne pouvez pas router les paquets.

Vous trouverez ci-dessous quelques résultats de la commande show pour les appels réussis. Examinez les sections en caractères gras et les commentaires fournis dans les résultats. Comparez le résultat obtenu avec le résultat ci-dessous.

maui-nas-03#show isdn status

Global ISDN Switchtype = primary-ni

ISDN Serial0:23 interface

dsl 0, interface ISDN Switchtype = primary-ni

Layer 1 Status:

ACTIVE

Layer 2 Status:

TEI = 0, Ces = 1, SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED

! -- Layer 1 is ACTIVE and Layer 2 is MULTIPLE FRAME ESTABLISHED.

Layer 3 Status:

0 Active Layer 3 Call(s)

Active dsl 0 CCBs = 0

The Free Channel Mask:  0x807FFFFF

Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 0

Total Allocated ISDN CCBs = 0

maui-nas-03#show isdn service

PRI Channel Statistics:

ISDN Se0:23, Channel [1-24]

Configured Isdn Interface (dsl) 0

Channel State (0=Idle 1=Proposed 2=Busy 3=Reserved 4=Restart 5=Maint_Pend)

Channel :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

State   :  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Service State (0=Inservice 1=Maint 2=Outofservice)

Channel :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

State   :  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

! -- All channels are Inservice.

maui-nas-03#show user

Line       User       Host(s)              Idle       Location

*  0 con 0                idle                 00:00:00

Interface      User        Mode                     Idle     Peer Address

Di100        lanai-nas- PPP   Bundle        00:00:35 172.16.1.1

! -- Connection to lanai-nas-01 uses int Dialer 100.

Di2          800-isdn-c PPP   Bundle        00:00:22 172.22.53.154

! -- Connection to 800-isdn-client uses int Dialer 2.

Di1          1600-isdn- PPP   Bundle        00:01:29 172.22.53.153

! -- Connection to 1600-isdn-client uses int Dialer 1.

Se0:0        lanai-nas- Sync PPP                    -   Bundle: Di100

Se0:1        lanai-nas- Sync PPP                    -   Bundle: Di100

Se0:2        1600-isdn- Sync PPP                    -   Bundle: Di1

Se0:3        1600-isdn- Sync PPP                    -   Bundle: Di1

Se0:4        lanai-nas- Sync PPP                    -   Bundle: Di100

Se0:5        lanai-nas- Sync PPP                    -   Bundle: Di100

Se0:6        lanai-nas- Sync PPP                    -   Bundle: Di100

Se0:7        800-isdn-c Sync PPP                    -   Bundle: Di2

Se0:8        800-isdn-c Sync PPP                    -   Bundle: Di2

! -- Two B-channels are connected to 800-isdn-client (Se0:7-Se0:8) and ! -- 1600-isdn-client (Se0:2-Se0:3). Five other B-channels ! -- (Se0:0-Se0:1 and Se0:4-Se0:6) are connected to lanai-nas-01.

maui-nas-03#show ppp multilink

Dialer2, bundle name is 800-isdn-client

! -- int Dialer 2 controls multilink bundle to 800-isdn-client.

Bundle up for never

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

0x8 received sequence, 0xC sent sequence

Member links: 2 (max not set, min not set)

Serial0:7, since 00:00:16, last rcvd seq 000006

Serial0:8, since 00:00:15, last rcvd seq 000007

! -- B-channels Se0:7 and Se0:8 are connected.

Dialer100, bundle name is lanai-nas-01

! -- int Dialer 100 controls multilink bundle to lanai-nas-01.

Bundle up for never

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

0x33 received sequence, 0x33 sent sequence

Member links: 5 (max not set, min not set)

Serial0:0, since 00:02:08, last rcvd seq 000032

Serial0:1, since 00:02:05, last rcvd seq 00002E

Serial0:4, since 00:01:35, last rcvd seq 00002F

Serial0:5, since 00:01:05, last rcvd seq 000030

Serial0:6, since 00:00:35, last rcvd seq 000031

! -- B-channels Se0:0-Se0:1 and Se0:4-Se0:6 are connected.

Dialer1, bundle name is 1600-isdn-client

! -- int Dialer 100 controls multilink bundle to 1600-isdn-client.

Bundle up for never

0 lost fragments, 1 reordered, 0 unassigned

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

0x28 received sequence, 0x7B sent sequence

Member links: 2 (max not set, min not set)

Serial0:2, since 00:06:24, last rcvd seq 000026

Serial0:3, since 00:06:22, last rcvd seq 000027

! -- B-channels Se0:2 and Se0:3 are connected.

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Ressources de dépannage

Utilisez les ressources de dépannage suivantes si nécessaire :

- Dépannage des appels RNIS entrants - Pour le dépannage des échecs d'appels RNIS.

- PRI RNIS Callin - Informations supplémentaires sur le dépannage des pannes d'appels RNIS.

- Organigramme de dépannage T1 - Utilisez ce diagramme si vous soupçonnez que le circuit T1 ne fonctionne pas correctement.

- Dépannage T1 PRI - Procédure de dépannage des circuits RNIS PRI.

- Tests de bouclage des lignes T1/56K - Pour vérifier que le port T1 du routeur fonctionne correctement.

- Utilisation de la commande show isdn status pour le dépannage BRI - Utilisez ce document pour le dépannage BRI.

- Dépannage de la couche 3 RNIS BRI à l'aide de la commande debug isdn q931 - Utilisez ce document Dépannage de la couche 3 RNIS.

Dépannage des commandes

certaines commandes show sont prises en charge par l'outil Interpréteur de sortie, qui vous permet d'afficher une analyse de la sortie de la commande show.

Note : Avant d'émettre des commandes debug, consultez Informations importantes sur les commandes de débogage.

- debug dialer - Affiche les informations de débogage DDR sur les paquets reçus sur une interface de numérotation. Ces informations peuvent aider à s'assurer qu'il y a un trafic intéressant qui peut utiliser l'interface de numérotation.

- debug isdn q931 - Affiche la configuration des appels et le démontage de la connexion réseau RNIS (couche 3).

- debug ppp negotiation - Affiche des informations sur le trafic et les échanges PPP lors de la négociation du protocole LCP (Link Control Protocol), de l'authentification et du protocole NCP (Network Control Protocol). Une négociation PPP réussie ouvre tout d'abord l'état LCP, puis procède à l'authentification, pour terminer par la négociation de NCP. Les paramètres de liaison multiple tels que l'unité MRRU (Maximum Receive Reconstructed Unit) sont établis lors de la négociation LCP.

- debug ppp authentication - Affiche les messages du protocole d'authentification PPP, y compris les échanges de paquets CHAP et les échanges PAP (Password Authentication Protocol).

- debug ppp error - Affiche les erreurs de protocole et les statistiques d'erreur associées à la négociation et au fonctionnement de la connexion PPP.

Vous trouverez ci-dessous les résultats du débogage d'un appel sortant réussi. Examinez les sections en caractères gras et les commentaires fournis dans les résultats. Comparez le résultat obtenu avec le résultat ci-dessous.

maui-nas-03#debug dialer

Dial on demand events debugging is on

maui-nas-03#debug ppp negotiation

PPP protocol negotiation debugging is on

maui-nas-03#debug ppp authentication

PPP authentication debugging is on

maui-nas-03#debug isdn q931

ISDN Q931 packets debugging is on

maui-nas-03#ping 172.16.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.1.1, timeout is 2 seconds:

Oct 24 12:56:16.205 UTC: Se0:23 DDR: rotor dialout [priority]

Oct 24 12:56:16.205 UTC: Se0:23 DDR: Dialing cause ip

(s=172.22.53.150, d=172.16.1.1)

! -- The dialing cause is a ping for 172.16.1.1. ! -- ICMP is tagged as interesting.

Oct 24 12:56:16.205 UTC: Se0:23 DDR: Attempting to dial 81690

Oct 24 12:56:16.205 UTC: ISDN Se0:23: TX -> SETUP pd = 8  callref = 0x0063

! -- Outgoing ISDN Q.931 SETUP message.

Oct 24 12:56:16.205 UTC:         Bearer Capability i = 0x8890218F

Oct 24 12:56:16.205 UTC:         Channel ID i = 0xA98381

Oct 24 12:56:16.209 UTC:         Called Party Number i = 0x80, '81690',

Plan:Unknown, Type:Unknown

Oct 24 12:56:16.241 UTC: ISDN Se0:23: RX <- CALL_PROC pd = 8  callref = 0x8063

Oct 24 12:56:16.241 UTC:         Channel ID i = 0xA98381

Oct 24 12:56:16.285 UTC: ISDN Se0:23: RX <- CONNECT pd = 8  callref = 0x8063

! -- Received Q.931 CONNECT message.

Oct 24 12:56:16.297 UTC: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0:0, changed state to up

Oct 24 12:56:16.297 UTC: Se0:0: interface must be fifo queue, force fifo

Oct 24 12:56:16.297 UTC: %DIALER-6-BIND: Interface Se0:0 bound to profile Di100

Oct 24 12:56:16.297 UTC: Se0:0 PPP: Treating connection as a callout

Oct 24 12:56:16.297 UTC: Se0:0 PPP: Phase is ESTABLISHING,

Active Open [0 sess, 1 load]

Oct 24 12:56:16.301 UTC: Se0:0 LCP: O CONFREQ [Closed] id 12 len 33

Oct 24 12:56:16.301 UTC: Se0:0 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

Oct 24 12:56:16.301 UTC: Se0:0 LCP:    MagicNumber 0xE384A4CD (0x0506E384A4CD)

Oct 24 12:56:16.301 UTC: Se0:0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Oct 24 12:56:16.301 UTC: Se0:0 LCP:    EndpointDisc 1 maui-nas-03

(0x130E016D6175692D6E61732D3033)

Oct 24 12:56:16.301 UTC: ISDN Se0:23: TX -> CONNECT_ACK pd = 8  callref = 0x0063

Oct 24 12:56:16.317 UTC: Se0:0 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 10 len 34

Oct 24 12:56:16.317 UTC: Se0:0 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

Oct 24 12:56:16.317 UTC: Se0:0 LCP:    MagicNumber 0x54F49B93 (0x050654F49B93)

Oct 24 12:56:16.321 UTC: Se0:0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Oct 24 12:56:16.321 UTC: Se0:0 LCP:    EndpointDisc 1 lanai-nas-01

(0x130F016C616E61692D6E61732D3031)

Oct 24 12:56:16.321 UTC: Se0:0 LCP: O CONFACK [REQsent] id 10 len 34

Oct 24 12:56:16.321 UTC: Se0:0 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

Oct 24 12:56:16.321 UTC: Se0:0 LCP:    MagicNumber 0x54F49B93 (0x050654F49B93)

Oct 24 12:56:16.321 UTC: Se0:0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Oct 24 12:56:16.321 UTC: Se0:0 LCP:    EndpointDisc 1 lanai-nas-01

(0x130F016C616E61692D6E61732D3031)

Oct 24 12:56:16.325 UTC: Se0:0 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 12 len 33

Oct 24 12:56:16.325 UTC: Se0:0 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

Oct 24 12:56:16.325 UTC: Se0:0 LCP:    MagicNumber 0xE384A4CD (0x0506E384A4CD)

Oct 24 12:56:16.325 UTC: Se0:0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Oct 24 12:56:16.325 UTC: Se0:0 LCP:    EndpointDisc 1 maui-nas-03

(0x130E016D6175692D6E61732D3033)

Oct 24 12:56:16.325 UTC: Se0:0 LCP: State is Open

! -- LCP negotation is complete.

Oct 24 12:56:16.325 UTC: Se0:0 PPP: Phase is AUTHENTICATING,

by both [0 sess, 1 load]

Oct 24 12:56:16.325 UTC: Se0:0 CHAP: O CHALLENGE id 8 len 32 from "maui-nas-03"

Oct 24 12:56:16.337 UTC: Se0:0 CHAP: I CHALLENGE id 10 len 33 from "lanai-nas-01"

Oct 24 12:56:16.341 UTC: Se0:0 CHAP: O RESPONSE id 10 len 32 from "maui-nas-03"

Oct 24 12:56:16.353 UTC: Se0:0 CHAP: I SUCCESS id 10 len 4

Oct 24 12:56:16.357 UTC: Se0:0 CHAP: I RESPONSE id 8 len 33 from "lanai-nas-01"

Oct 24 12:56:16.361 UTC: Se0:0 CHAP: O SUCCESS id 8 len 4

! -- Two-way CHAP authentication is successful.

Oct 24 12:56:16.361 UTC: Se0:0 PPP: Phase is VIRTUALIZED [0 sess, 1 load]

Oct 24 12:56:16.361 UTC: Di100 DDR: Authenticated host lanai-nas-01

with no matching dialer map

Oct 24 12:56:16.361 UTC: Di100 PPP: Phase is UP [0 sess, 1 load]

Oct 24 12:56:16.361 UTC: Di100 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 6 len 10

Oct 24 12:56:16.361 UTC: Di100 IPCP:    Address 172.22.53.150 (0x0306AC163596)

Oct 24 12:56:16.361 UTC: Di100 CDPCP: O CONFREQ [Closed] id 6 len 4

Oct 24 12:56:16.365 UTC: Di100 MLP: Added first link Se0:0 to bundle lanai-nas-01

Oct 24 12:56:16.365 UTC: Di100 PPP: Treating connection as a callout

Oct 24 12:56:16.377 UTC: Di100 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 10

Oct 24 12:56:16.377 UTC: Di100 IPCP:    Address 172.16.1.1 (0x0306AC100101)

Oct 24 12:56:16.377 UTC: Di100 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 1 len 10

Oct 24 12:56:16.377 UTC: Di100 IPCP:    Address 172.16.1.1 (0x0306AC100101)

Oct 24 12:56:16.381 UTC: Di100 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 6 len 10

Oct 24 12:56:16.381 UTC: Di100 IPCP:    Address 172.22.53.150 (0x0306AC163596)

Oct 24 12:56:16.381 UTC: Di100 IPCP: State is Open

Oct 24 12:56:16.381 UTC: Di100 DDR: dialer protocol up

Oct 24 12:56:16.381 UTC: Di100 IPCP: Install route to 172.16.1.1

! -- A route to the peer is installed.

Oct 24 12:56:17.361 UTC: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0:0,

changed state to up

Oct 24 12:56:19.113 UTC: Se0:23 DDR: rotor dialout [priority]

! -- Second call is being dialed.

Oct 24 12:56:19.113 UTC: Se0:23 DDR: Attempting to dial 81690

Oct 24 12:56:19.113 UTC: ISDN Se0:23: TX -> SETUP pd = 8  callref = 0x0064

Oct 24 12:56:19.113 UTC:         Bearer Capability i = 0x8890218F

Oct 24 12:56:19.113 UTC:         Channel ID i = 0xA98382

Oct 24 12:56:19.113 UTC:         Called Party Number i = 0x80, '81690',

Plan:Unknown, Type:Unknown

Oct 24 12:56:19.141 UTC: ISDN Se0:23: RX <- CALL_PROC pd = 8  callref = 0x8064

Oct 24 12:56:19.141 UTC:         Channel ID i = 0xA98382

Oct 24 12:56:19.205 UTC: ISDN Se0:23: RX <- CONNECT pd = 8  callref = 0x8064

Oct 24 12:56:19.217 UTC: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0:1,

changed state to up

Oct 24 12:56:19.217 UTC: Se0:1: interface must be fifo queue, force fifo

Oct 24 12:56:19.217 UTC: %DIALER-6-BIND: Interface Se0:1 bound to profile Di100

Oct 24 12:56:19.217 UTC: %ISDN-6-CONNECT:

Interface Serial0:0 is now connected to 81690 lanai-nas-01

Oct 24 12:56:19.221 UTC: Se0:1 PPP: Treating connection as a callout

Oct 24 12:56:19.221 UTC: Se0:1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open

[0 sess, 1 load]

Oct 24 12:56:19.221 UTC: Se0:1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 14 len 33

Oct 24 12:56:19.221 UTC: Se0:1 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

Oct 24 12:56:19.221 UTC: Se0:1 LCP:    MagicNumber 0xE384B037

(0x0506E384B037)

Oct 24 12:56:19.221 UTC: Se0:1 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Oct 24 12:56:19.221 UTC: Se0:1 LCP:    EndpointDisc 1 maui-nas-03

(0x130E016D6175692D6E61732D3033)

Oct 24 12:56:19.221 UTC: ISDN Se0:23: TX -> CONNECT_ACK pd = 8

callref = 0x0064

Oct 24 12:56:19.241 UTC: Se0:1 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 11 len 34

Oct 24 12:56:19.241 UTC: Se0:1 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

Oct 24 12:56:19.241 UTC: Se0:1 LCP:    MagicNumber 0x54F4A700

(0x050654F4A700)

Oct 24 12:56:19.241 UTC: Se0:1 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Oct 24 12:56:19.241 UTC: Se0:1 LCP:    EndpointDisc 1 lanai-nas-01

(0x130F016C616E61692D6E61732D3031)

Oct 24 12:56:19.241 UTC: Se0:1 LCP: O CONFACK [REQsent] id 11 len 34

Oct 24 12:56:19.241 UTC: Se0:1 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

Oct 24 12:56:19.241 UTC: Se0:1 LCP:    MagicNumber 0x54F4A700

(0x050654F4A700)

Oct 24 12:56:19.241 UTC: Se0:1 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Oct 24 12:56:19.241 UTC: Se0:1 LCP:    EndpointDisc 1 lanai-nas-01

(0x130F016C616E61692D6E61732D3031)

Oct 24 12:56:19.245 UTC: Se0:1 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 14 len 33

Oct 24 12:56:19.245 UTC: Se0:1 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

Oct 24 12:56:19.245 UTC: Se0:1 LCP:    MagicNumber 0xE384B037 (0x0506E384B037)

Oct 24 12:56:19.245 UTC: Se0:1 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Oct 24 12:56:19.245 UTC: Se0:1 LCP:    EndpointDisc 1 maui-nas-03

(0x130E016D6175692D6E61732D3033)

Oct 24 12:56:19.245 UTC: Se0:1 LCP: State is Open

Oct 24 12:56:19.245 UTC: Se0:1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by both

[0 sess, 1 load]

Oct 24 12:56:19.245 UTC: Se0:1 CHAP: O CHALLENGE id 8 len 32 from "maui-nas-03"

Oct 24 12:56:19.257 UTC: Se0:1 CHAP: I CHALLENGE id 11 len 33 from "lanai-nas-01"

Oct 24 12:56:19.261 UTC: Se0:1 CHAP: O RESPONSE id 11 len 32 from "maui-nas-03"

Oct 24 12:56:19.273 UTC: Se0:1 CHAP: I SUCCESS id 11 len 4

Oct 24 12:56:19.281 UTC: Se0:1 CHAP: I RESPONSE id 8 len 33 from "lanai-nas-01"

Oct 24 12:56:19.281 UTC: Se0:1 CHAP: O SUCCESS id 8 len 4

! -- Authentication is successful.

Oct 24 12:56:19.281 UTC: Se0:1 PPP: Phase is VIRTUALIZED [0 sess, 1 load]

Oct 24 12:56:19.281 UTC: Di100 MLP: Added link Se0:1 to bundle lanai-nas-01

! -- The link is added to the Multilink bundle.

Oct 24 12:56:20.281 UTC: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on

Interface Serial0:1, changed state to up

Oct 24 12:56:25.221 UTC: %ISDN-6-CONNECT: Interface Serial0:1

is now connected to 81690 lanai-nas-01

Oct 24 12:56:49.117 UTC: Se0:23 DDR: rotor dialout [priority]

! -- Third call is being dialed.

Oct 24 12:56:49.117 UTC: Se0:23 DDR: Attempting to dial 81690

Oct 24 12:56:49.117 UTC: ISDN Se0:23: TX -> SETUP pd = 8  callref = 0x0065

Oct 24 12:56:49.117 UTC:         Bearer Capability i = 0x8890218F

Oct 24 12:56:49.117 UTC:         Channel ID i = 0xA98385

Oct 24 12:56:49.117 UTC:         Called Party Number i = 0x80, '81690',

Plan:Unknown, Type:Unknown

...

...

! -- Output Omitted.

...

Oct 24 12:56:49.261 UTC: Se0:4 PPP: Phase is VIRTUALIZED [0 sess, 1 load]

Oct 24 12:56:49.261 UTC: Di100 MLP: Added link Se0:4 to bundle lanai-nas-01

! -- The 3rd link is added to the bundle.

Oct 24 12:56:50.261 UTC: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on

Interface Serial0:4, changed state to up

Oct 24 12:56:55.198 UTC: %ISDN-6-CONNECT: Interface Serial0:4

is now connected to 81690 lanai-nas-01

...

...

...

Informations connexes

- Numérotation sortante de AS5300 avec RNIS/Async (DDR sortant)

- Support technique - Cisco Systems