Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

L'objectif de ce document est de configurer un accès de base (BRI) RNIS pour la composition et l'acheminement du trafic vers un site distant en cas d'une faille logique du circuit Frame Relay.

Le protocole EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) n’est pas exécuté sur les BRI. L’exemple donné dans le présent document utilise plutôt des routes statiques flottantes pour rediriger le trafic sur le BRI uniquement si les routes normales acheminées par le protocole EIGRP sur le circuit de relayage de trames sont perdues.

Assurez-vous que la commande ip classless est activée sur tous les routeurs.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Configuration

Ces configurations sont des extraits des configurations complètes.

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Figure 1 - Diagramme de réseau

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

- Routeur de la couche de distribution 1

- Routeur de la couche de distribution 2

- Routeur de la couche d’accès

- Routeur de site à distance

Le routeur C194u est l’un des deux routeurs de la couche de distribution. Dans cet exemple, le routeur C194u dispose de la passerelle BRI vers le site à distance. L’autre routeur de couche de distribution, C194n, a l’interface série associée au site à distance.

Routeur de la couche de distribution 1

hostname c194u

!

!--- Create a username for the router at the remote site.

username c194s password 7 XXXXXXXX

!

ip subnet-zero

isdn switch-type basic-dms100

!

interface Loopback0

ip address 192.168.11.141 255.255.255.252

!

interface Ethernet0

ip address 163.241.222.93 255.255.255.0

media-type 10BaseT

!

interface BRI0

description to Remote Site c194s, (this end 08358662 08358664)

ip address 192.168.11.138 255.255.255.252

no ip mroute-cache

encapsulation ppp

no ip route-cache

isdn spid1 0835866201

isdn spid2 0835866401

dialer idle-timeout 600

dialer wait-for-carrier-time 10

dialer map ip 192.168.11.137 name c194s broadcast 8358661

dialer map ip 192.168.11.137 name c194s broadcast 8358663

dialer hold-queue 5

dialer load-threshold 128  outbound

dialer-group 1

no fair-queue

ppp authentication chap

ppp multilink

!

router eigrp 65535

!--- We redistribute the static routes listed below, so if the Frame Relay !--- network fails, the other routers in this autonomous system (AS) will !--- begin to see the remote networks advertised from this router. !--- Normally these routes are learned through EIGRP across the Frame Relay link. !--- Make the BRI interfaces passive. An alternative is to use a dialer-list !--- to identify EIGRP packets as "uninteresting" packets.

redistribute static

passive-interface BRI0

network 192.168.11.0

network 163.241.0.0

default-metric 64 200 255 1 1500

no auto-summary

eigrp log-neighbor-changes

!

ip classless

!--- Both distribution layer routers have a default route to their Null !--- interfaces so that they advertise the 0/0 network to all other routers !--- in the AS.

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Null0

!--- There must be a static route for each network behind the C194s !--- router at the remote site. Use the IP address of the BRI interface !--- of router C194s, and ensure that the administrative distance is 240. !--- Note: Summarize these routes if your addressing scheme lends itself !--- to summarization. If the Frame Relay network fails, this will force !--- packets destined to the remote site out the BRI interface, and will cause !--- it to dial and restore connectivity.

ip route 192.168.11.0 255.255.255.224 192.168.11.137 240

ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 192.168.11.137 240

ip route 192.168.11.64 255.255.255.224 192.168.11.137 240

ip route 192.168.11.132 255.255.255.252 192.168.11.137 240

!

access-list 100 deny   icmp any any

access-list 100 permit ip any any

dialer-list 1 protocol ip list 100

!

end

Voici un exemple de la sortie de la commande show dialer pour le routeur C194u :

Routeur de la couche de distribution 1

c194u#show dialer

BRI0 - dialer type = ISDN

Dial String      Successes   Failures    Last called   Last status

8358663                  4       1311    01:32:08           failed

8358661               1874       1315    00:02:07       successful

0 incoming call(s) have been screened.

BRI0:1 - dialer type = ISDN

Idle timer (600 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (5 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is physical layer up

Dial reason: ip (s=192.168.11.138, d=192.168.11.137)

Le prochain routeur, C194n, est le deuxième routeur de la couche de distribution. Dans cette illustration, il s’agit du routeur de liaison de trame. Il n’a aucune configuration particulière. Il n’a que la route par défaut, redistribuée dans EIGRP.

Routeur de la couche de distribution 2

hostname c194n

!

!

interface Ethernet0

ip address 163.241.222.98 255.255.255.0

!

interface Serial1

no ip address

bandwidth 1544

no ip mroute-cache

encapsulation frame-relay

no fair-queue

!

interface Serial1.301 point-to-point

ip address 192.168.11.130 255.255.255.252

bandwidth 32

frame-relay interface-dlci 301

!

router eigrp 65535

redistribute static

network 192.168.11.0

network 163.241.0.0

default-metric 64 200 255 1 1500

no auto-summary

eigrp log-neighbor-changes

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Null0

!

Le prochain routeur, C194s, est le routeur du site à distance, le routeur de la couche d’accès. Il connecte le réseau distant au réseau fédérateur par le routeur de la couche de distribution.

Routeur de la couche d’accès

!

hostname c194s

!

!--- Create a username for the distribution layer router.

username c194u password 7 XXXXXXXXX

!

isdn switch-type basic-dms100

!

interface Loopback0

ip address 192.168.11.133 255.255.255.252

!

interface Ethernet0

ip address 192.168.11.2 255.255.255.224

!

interface Serial0

no ip address

bandwidth 64

encapsulation frame-relay

!

interface Serial0.300 point-to-point

ip address 192.168.11.129 255.255.255.252

bandwidth 32

frame-relay interface-dlci 300

!

interface BRI0

description to Hub Site c194u, (this end 08358661 08358663)

ip address 192.168.11.137 255.255.255.252

no ip mroute-cache

encapsulation ppp

no ip route-cache

isdn spid1 0835866101

isdn spid2 0835866301

dialer idle-timeout 600

dialer wait-for-carrier-time 10

dialer map ip 192.168.11.138 name c194u broadcast 8358662

dialer map ip 192.168.11.138 name c194u broadcast 8358664

dialer hold-queue 5

dialer load-threshold 128

dialer-group 1

no fair-queue

ppp multilink

ppp authentication chap

!

router eigrp 65535

!--- Redistribute the static route, so any routers which you could have attached !--- to the Ethernet network 192.168.11.0/27 will see this router as their way !--- out to the remainder of the network. However, do not allow this default !--- route back into your distribution layer routers. Use a distribute list !--- to block the advertisement.

redistribute static

passive-interface BRI0

network 192.168.11.0

default-metric 64 200 255 1 1500

distribute-list 2 out Serial0.300

no auto-summary

eigrp log-neighbor-changes

!

ip classless

!--- Use the IP address of the BRI interface of the distribution layer router to !--- Add a default route. When the frame network goes down, this will !--- push your traffic out the BRI interface, and cause it to dial and !--- restore connectivity.

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.11.138 240

!

access-list 1 permit any

!

access-list 2 deny   0.0.0.0

access-list 2 permit any

!

dialer-list 1 protocol ip list 1

!

end

!

Le prochain routeur représente le réseau du site à distance. Ici, rien de particulier à faire, si ce n’est de participer au protocole de routage dynamique IGP, EIGRP, du routeur de la couche d’accès.

Routeur de site à distance

hostname c194ec

!

!

interface Loopback0

ip address 192.168.11.65 255.255.255.224

!

interface Ethernet0

ip address 192.168.11.1 255.255.255.224

!

interface Ethernet1

ip address 192.168.11.33 255.255.255.224

!

!

router eigrp 65535

network 192.168.11.0

default-metric 64 200 255 1 1500

no auto-summary

eigrp log-neighbor-changes

!

ip classless

!

end

Vérification

Cette section présente des informations que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre configuration fonctionne correctement.

Certaines commandes show sont prises en charge par l'Output Interpreter Tool (clients enregistrés uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

Une fois le réseau de relayage de trames arrêté, essayez un Traceroute à partir du réseau du site à distance. Selon le schéma du réseau (voir la figure 1), l’adresse IP cible est l’interface de boucle avec retour du routeur du site de concentrateur.

c194ec#trace

Target IP address: 192.168.11.141

Source address: 192.168.11.65

Tracing the route to 192.168.11.141

1 192.168.11.2 4 msec 4 msec 4 msec

2  *  *  *

3  *  *

192.168.11.138 24 msec

Remarquez qu’il a fallu plusieurs paquets pour que l’interface BRI soit opérationnelle. Relancez la commande traceroute avant que l’interface BRI devienne inactive et que les paquets soient perdus :

c194ec#traceroute 192.168.11.141

Tracing the route to 192.168.11.141

1 192.168.11.2 4 msec 4 msec 4 msec

2 192.168.11.138 20 msec *  20 msec

Remettez en fonction le commutateur de liaison. Le réseau de relayage de trames étant maintenant opérationnel, vous n’utilisez pas ISDN :

c194ec#traceroute 192.168.11.141

Tracing the route to 192.168.11.141

1 192.168.11.2 4 msec 4 msec 4 msec

2 192.168.11.130 36 msec 36 msec 32 msec

3 163.241.222.93 36 msec *  32 msec

Les tables de routage du réseau à relayage de trames opérationnel sont indiquées ci-dessous. Remarquez comment les routes individuelles sont acheminées par EIGRP pour les réseaux du site du concentrateur. Il existe également une route par défaut par EIGRP.

c194ec#show ip route

Gateway of last resort is 192.168.11.2 to network 0.0.0.0

163.241.0.0 255.255.255.0 is subnetted, 1 subnets

D       163.241.222.0 [90/2221056] via 192.168.11.2, 00:02:09, Ethernet0

192.168.11.0 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks

C       192.168.11.64 255.255.255.224 is directly connected, Loopback0

C       192.168.11.32 255.255.255.224 is directly connected, Ethernet1

C       192.168.11.0 255.255.255.224 is directly connected, Ethernet0

D       192.168.11.128 255.255.255.252

[90/2195456] via 192.168.11.2, 00:02:13, Ethernet0

D       192.168.11.132 255.255.255.252

[90/409600] via 192.168.11.2, 01:23:14, Ethernet0

D       192.168.11.136 255.255.255.252

[90/40537600] via 192.168.11.2, 01:23:14, Ethernet0

D       192.168.11.140 255.255.255.252

[90/2349056] via 192.168.11.2, 00:02:10, Ethernet0

D*EX 0.0.0.0 0.0.0.0 [170/40614400] via 192.168.11.2, 00:02:10, Ethernet

Les tables de routage, lorsque le réseau de relayage de trames est en panne, sont indiquées ci-dessous. Il existe toujours une route par défaut, mais certaines routes individuelles des réseaux qui retournent vers le site du concentrateur sont perdues. Comme la commande ip classless est activée et parce que vous avez une route par défaut, vous pouvez vous rendre partout sur le réseau.

c194ec#show ip route

Gateway of last resort is 192.168.11.2 to network 0.0.0.0

192.168.11.0 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks

C       192.168.11.64 255.255.255.224 is directly connected, Loopback0

C       192.168.11.32 255.255.255.224 is directly connected, Ethernet1

C       192.168.11.0 255.255.255.224 is directly connected, Ethernet0

D       192.168.11.132 255.255.255.252

[90/409600] via 192.168.11.2, 01:25:27, Ethernet0

D       192.168.11.136 255.255.255.252

[90/40537600] via 192.168.11.2, 01:25:27, Ethernet0

D*EX 0.0.0.0 0.0.0.0 [170/40076800] via 192.168.11.2, 00:00:15, Ethernet

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Support technique - Cisco Systems