Contenu

Introduction

Avant de commencer

Conventions

Conditions préalables

Components Used

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Dépannage des commandes

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit un exemple de configuration pour l'utilisation de ports synchrones et asynchrones pour la connexion par modem sur les routeurs Cisco 1600, 1700, 2600 et 3600. La configuration suivante vous permet de connecter les interfaces synchrones et asynchrones d'un routeur aux modems clients externes qui sont connectés au routeur avec des câbles DB-60 à RS-232.

Remarque : si vous avez des modems sportster USR, seuls les commutateurs de la couche 3 et 8 doivent être désactivés.

Avant de commencer

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Conditions préalables

Aucune condition préalable spécifique n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur la version de logiciel ci-dessous .

- Logiciel Cisco IOS® Version 12.1

Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si vous travaillez dans un réseau opérationnel, assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de toute commande avant de l'utiliser.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Pour plus d'informations sur l'installation des modules de réseau et la numérotation des ports, reportez-vous à Connexion des modules de réseau série.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau indiquée dans le diagramme suivant :

Configurations

Ce document utilise la configuration ci-dessous.

Routeur 1

show running-config

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname router1

!

boot system slot1:c3640-i-mz.121-20

!

username test password 0 test

!--- Local database entries for authentication.

!

memory-size iomem 10

ip subnet-zero

!

!

interface Loopback0

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

!

interface Ethernet0/0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

!

interface Serial3/0

no ip address

!

interface Serial3/1

no ip address

shutdown

!

interface Serial3/2

no ip address

shutdown

!

interface Serial3/3

no ip address

shutdown

!

interface Serial3/4

no ip address

shutdown

!

interface Serial3/5

no ip address

shutdown

!

interface Serial3/6

no ip address

shutdown

!

interface Serial3/7

!--- Interface attached to modem.

physical-layer async

!--- Put the interface into async mode. !--- A line appears at the bottom of the configuration. !--- All the other serial ports on this module are in sync mode.

ip unnumbered Loopback0

!--- IP address for the interface.

encapsulation ppp

async mode interactive

!--- Allow both EXEC and PPP sessions.

peer default ip address pool default

!--- Assign IP address to client.

ppp authentication chap

!--- Authenticate using Challenge Handshake !--- Authentication Protocol (CHAP).

!

ip local pool default 1.1.1.2

!--- Local IP pool of one IP address for client connect !--- on the external modem connected to serial3/7.

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.100

ip default-gateway

ip http server

!

line con 0

line 104

!--- Line 104 associated with serial 3/7.

modem InOut

!--- Modem attached to line.

modem autoconfigure discovery

!--- We are hoping that the modem is a standard hayes !--- compatible modem. The configuration worked fine.

transport input all

autoselect during-login

autoselect ppp

transport input all

speed 115200

line aux 0

password <removed>

login

line vty 0 4

password <removed>

login

!

end

router1#

Notez qu'une fois l'asynchrone de couche physique configuré sur une interface, un nouveau numéro de ligne apparaît dans la configuration qui doit être configurée (dans cet exemple 104). Si vous ne savez pas quel numéro de ligne est associé à quelle interface, exécutez une commande EXEC show line pour afficher les mappages. Une fois que tout ceci est configuré et que tout le matériel est installé, vous devez inverser Telnet vers les modems pour verrouiller la vitesse de l’équipement terminal de données (ETTD) entre les deux périphériques. Pour ce faire, établissez une connexion Telnet avec n'importe quelle adresse IP de la case qui est en état up/up (les interfaces de bouclage sont idéales pour cela) avec le numéro de port 2000+x où x est le numéro de ligne auquel le modem est connecté. Dans cet exemple, le modem se trouve sur la ligne 104, donc établissez une connexion Telnet avec l'adresse de bouclage (1.1.1.1) du port 2104. Vous pouvez alors émettre une commande AT sur la ligne vide et le modem doit faire écho à 'OK'. Pour vous déconnecter, appuyez sur Ctrl-Maj-6, puis x pour revenir à l'invite du routeur, puis tapez disconnect pour fermer la connexion.

Remarque : assurez-vous de fermer la connexion, sinon elle ne fonctionnera pas.

Exemple :

router1#telnet 1.1.1.1 2104

Trying 1.1.1.1, 2104 ... Open

at

OK

router1#disconnect

Closing connection to 1.1.1.1 [confirm]

router1#

Vous devez parfois exécuter la commande at&b0&w0 sur le modem avant que la vitesse de l’ETTD ne soit complètement verrouillée. Une fois la connexion Telnet inverse terminée, composez un numéro sur le routeur à l’aide d’un hyperterminal (ou d’un autre programme ASCII) et vérifiez si vous pouvez obtenir une invite de routeur. Les paramètres doivent être de 8N1. Si cela fonctionne, la connectivité PPP doit également fonctionner.

Vérification

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour confirmer tout problème de câblage. Vous trouverez ci-dessous un schéma de câblage pour la carte synchrone/asynchrone. En outre, assurez-vous que les états matériels de votre modem sous la ligne (104) sont similaires à ceux décrits ci-dessous.

Sync/async port(DB60 female)<------( CAB-232MT=, Part# 72-0793-01)-------->External Modem

Remarque : Le câble CAB-232MT est un câble ETTD, qui fait du routeur un périphérique ETTD. Vous avez besoin d'un modem (périphérique DCE). Si vous connectez des ports synchrones/asynchrones à un équipement terminal (ETTD), vous devez utiliser un câble DCE (CAB-232FC=) qui fait du routeur un périphérique DCE.

Certaines commandes show sont prises en charge par l'Output Interpreter Tool (clients enregistrés uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

- show diag - Affiche des informations de diagnostic sur le contrôleur, le processeur d'interface et les cartes de ports d'un périphérique réseau.

- show interfaces serial - Affiche des informations sur une interface série.

- show line - Affiche les paramètres d'une ligne de terminal.

router1#show diag

Slot 0:

....

....

<snipped>

....

Slot 3:

Sync/Async Port adapter, 8 ports

Port adapter is analyzed

Port adapter insertion time unknown

EEPROM contents at hardware discovery:

Hardware revision 1.0           Board revision H0

Serial number     10532987      Part number    800-01225-02

Test history      0x0           RMA number     00-00-00

EEPROM format version 1

EEPROM contents (hex):

0x20: 01 25 01 00 00 A0 B8 7B 50 04 C9 02 00 00 00 00

0x30: 88 00 00 00 98 10 23 17 FF FF FF FF FF FF FF FF

router1#show interfaces serial 3/7

Serial3/7 is down, line protocol is down

Hardware is CD2430 in async mode

MTU 1500 bytes, BW 9 Kbit, DLY 100000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

....

router1#show interfaces serial 3/0

Serial3/0 is down, line protocol is down

Hardware is CD2430 in sync mode

MTU 1500 bytes, BW 128 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

router1#show line

Tty  Typ    Tx/Rx      A  Modem  Roty AccO AccI   Uses  Noise  Overruns   Int

*    0  CTY     -  -      -    -     -     0     0      0/0         -

I   104 TTY 115200/115200 - inout    -     -     -      0    0      0/0      Se3/7

129 AUX  9600/9600    -    -     -     -     -      0    0      0/0        -

130 VTY               -    -     -     -     -      0    0      0/0        -

131 VTY               -    -     -     -     -      0    0      0/0        -

132 VTY               -    -     -     -     -      0    0      0/0        -

133 VTY               -    -     -     -     -      0    0      0/0        -

134 VTY               -    -     -     -     -      0    0      0/0        -

Line(s) not in async mode -or- with no hardware support:

1-96, 98-128

router1#show line 104

Tty Typ   Tx/Rx      A Modem  Roty AccO AccI   Uses   Noise  Overruns   Int

I 104  TTY 115200/115200- inout   -    -    -      0       0      0/0      Se3/7

Line 104, Location: "", Type: ""

Length: 24 lines, Width: 80 columns

Baud rate (TX/RX) is 115200/115200, no parity, 2 stopbits, 8 databits

Status: No Exit Banner

Capabilities: Modem Callout, Modem RI is CD,

Line usable as async interface

Modem state: Idle

Modem hardware state: noCTS noDSR  DTR RTS

!--- External connected modem is off.

Special Chars: Escape  Hold  Stop  Start  Disconnect  Activation

^^x    none   -     -       none

Timeouts:      Idle EXEC    Idle Session   Modem Answer  Session   Dispatch

00:10:00        never                        none     not set

Idle Session Disconnect Warning

never

Login-sequence User Response

00:00:30

Autoselect Initial Wait

not set

Modem type is unknown.

Session limit is not set.

Time since activation: never

Editing is enabled.

History is enabled, history size is 10.

DNS resolution in show commands is enabled

Full user help is disabled

Allowed input transports are pad v120 lapb-ta telnet rlogin udptn.

Allowed output transports are pad v120 lapb-ta telnet rlogin.

Preferred transport is telnet.

No output characters are padded

No special data dispatching characters

router1#

router1#show line 104

Tty Typ Tx/Rx         A Modem  Roty AccO AccI   Uses   Noise  Overruns   Int

104 TTY 115200/115200 -  inout  -    -    -      0       0       0/0     Se3/7

Line 104, Location: "", Type: ""

Length: 24 lines, Width: 80 columns

Baud rate (TX/RX) is 115200/115200, no parity, 2 stopbits, 8 databits

Status: No Exit Banner, CTS Raised

Capabilities: Modem Callout, Modem RI is CD

Modem state: Idle

Modem hardware state: CTS noDSR  DTR RTS

!--- External connected modem is ON, without any call on it.

Special Chars: Escape  Hold  Stop  Start  Disconnect  Activation

^^x    none   -     -       none

Timeouts:      Idle EXEC    Idle Session   Modem Answer  Session   Dispatch

00:10:00        never                        none     not set

Idle Session Disconnect Warning

never

Login-sequence User Response

00:00:30

Autoselect Initial Wait

not set

Modem type is unknown.

Session limit is not set.

Time since activation: never

Editing is enabled.

History is enabled, history size is 10.

DNS resolution in show commands is enabled

Full user help is disabled

Allowed input transports are pad v120 lapb-ta telnet rlogin udptn.

Allowed output transports are pad v120 lapb-ta telnet rlogin.

Preferred transport is telnet.

No output characters are padded

No special data dispatching characters

route1#

router1#show line 104

Tty Typ  Tx/Rx       A Modem  Roty AccO AccI   Uses   Noise  Overruns   Int

* 104 TTY 115200/115200 - inout   -    -    -       0      1       0/0     Se3/7

Line 104, Location: "", Type: ""

Length: 24 lines, Width: 80 columns

Baud rate (TX/RX) is 115200/115200, no parity, 2 stopbits, 8 databits

Status: PSI Enabled, Ready, Active, No Exit Banner, CTS Raised

Automore On

Capabilities: Modem Callout, Modem RI is CD

Modem state: Ready

Modem hardware state: CTS DSR  DTR RTS

!--- External connected modem is ON, with an active EXEC call on it.

Special Chars: Escape  Hold  Stop  Start  Disconnect  Activation

^^x    none   -     -       none

Timeouts:      Idle EXEC    Idle Session   Modem Answer  Session   Dispatch

00:10:00        never                        none     not set

Idle Session Disconnect Warning

never

Login-sequence User Response

00:00:30

Autoselect Initial Wait

not set

Modem type is unknown.

Session limit is not set.

Time since activation: 00:01:17

Editing is enabled.

History is enabled, history size is 10.

DNS resolution in show commands is enabled

Full user help is disabled

Allowed input transports are pad v120 lapb-ta telnet rlogin udptn.

Allowed output transports are pad v120 lapb-ta telnet rlogin.

Preferred transport is telnet.

No output characters are padded

No special data dispatching characters

router1#show interfaces serial 3/7

Serial3/7 is down, line protocol is down

!--- External connected modem is ON, with an active call in EXEC mode.

Hardware is CD2430 in async mode

Interface is unnumbered. Using address of Loopback0 (10.10.10.10)

MTU 1500 bytes, BW 115 Kbit, DLY 100000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive not set

DTR is pulsed for 5 seconds on reset

LCP Closed

Closed: IPCP

Last input 00:50:32, output 00:51:29, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:00:38

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations  0/1/16 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

0 packets output, 0 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

router1#

Dépannage

La section de vérification ci-dessus fournit la plupart des informations relatives aux signaux de connexion par câble et de contrôle de communication asynchrone (CTS DSR DTR RTS ). Avec la configuration ci-dessus du routeur 1, l'utilisateur doit pouvoir composer un numéro.

- Mode EXEC - En mode EXEC, l'utilisateur peut composer un numéro à partir d'un modem à l'aide d'un utilitaire de terminal série (comme hyperterm/procomm) vers le modem externe connecté au port synchrone/asynchrone. Après une formation réussie entre modems, un utilisateur doit obtenir une invite router1 . Toutes les commandes show ci-dessus dans la section de vérification sont collectées lors de la connexion EXEC au routeur.

- Mode PPP - En mode PPP, un utilisateur peut composer un numéro à partir d'un modem via la mise en réseau commutée Windows vers le modem externe connecté au port sync/async. Si la numérotation en mode EXEC fonctionne, PPP doit également fonctionner sans problème. Assurez-vous que la configuration est exactement la même que celle mentionnée ci-dessus. Pour dépanner le mode PPP, utilisez la numérotation à l'aide des commandes de débogage suivantes qui sont nécessaires pour s'activer avec l'horodatage en millisecondes. Suivez les lignes de débogage qui sont en gras pour voir jusqu'où vous allez dans les débogages. Veuillez utiliser le diagramme de dépannage PPP suivant si vous avez besoin d'informations supplémentaires.

Dépannage des commandes

Certaines commandes show sont prises en charge par l'Output Interpreter Tool (clients enregistrés uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

Note : Avant d'émettre des commandes debug, consultez Informations importantes sur les commandes de débogage.

- service timestamps debug datetime msec - Utilisé pour activer l'horodatage milliseconde pour les débogages.

- debug modem - Utilisé pour observer l'activité de la ligne du modem sur un serveur d'accès.

- debug ppp negotiation - Utilisé pour voir si un client passe la négociation PPP.

- debug ppp authentication - Utilisé pour voir si un client passe l'authentification.

- debug chat - Utilisé pour afficher l'activité du script de discussion.

- debug confmodem - Permet d'afficher les informations associées à la détection et à la configuration du modem connecté au routeur.

- show debugging - Permet d'afficher des informations sur les types de débogage activés pour votre routeur.

- show users - Permet d'afficher des informations sur les lignes actives du routeur.

Reportez-vous au résultat de la commande ci-dessous pour obtenir des exemples de commandes de dépannage.

router1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

router1(config)#service timestamps debug datetime msec

!--- Turned on millisecond time stamping for debugs.

router1(config)#end

router1#

router1#debug modem

router1#debug ppp negotiation

router1#debug ppp authentication

router1#debug chat

router1#debug confmodem

router1#show debugging

General OS:

Modem control/process activation debugging is on

PPP:

PPP authentication debugging is on

PPP protocol negotiation debugging is on

Chat Scripts:

Chat scripts activity debugging is on

router1#

!--- The following is the above mentioned !--- debugs log collected from rotuer, !--- when a PPP user tried to dialin with a username = test, password = test.

router1#

router1#clear line 104

[confirm]

[OK]

router1#

*Mar  1 00:06:34.563: TTY104: Line reset by "Exec"

*Mar  1 00:06:34.567: TTY104: Modem: IDLE->HANGUP

*Mar  1 00:06:34.567: TTY104: destroy timer type 0

*Mar  1 00:06:34.567: TTY104: destroy timer type 1

*Mar  1 00:06:34.567: TTY104: destroy timer type 3

*Mar  1 00:06:34.567: TTY104: destroy timer type 4

*Mar  1 00:06:34.567: TTY104: destroy timer type 2

*Mar  1 00:06:35.139: TTY104: dropping DTR, hanging up

*Mar  1 00:06:35.139: tty104: Modem: HANGUP->IDLE

*Mar  1 00:06:40.139: TTY104: restoring DTR

*Mar  1 00:06:41.139: TTY104: autoconfigure probe started

*Mar  1 00:06:41.139: TTY104: Modem command:  --AT&F&C1&D2S0=1H0--

*Mar  1 00:06:43.675: TTY104: Modem configuration succeeded

*Mar  1 00:06:43.675: TTY104: Detected modem speed 115200

*Mar  1 00:06:43.675: TTY104: Done with modem configuration

router1#

router1#

!--- Below are debugs when the PPP user tried to dialin.

*Mar  1 00:08:43.163: TTY104: DSR came up

*Mar  1 00:08:43.163: tty104: Modem: IDLE->(unknown)

*Mar  1 00:08:43.163: TTY104: Autoselect started

*Mar  1 00:08:43.163: TTY104: create timer type 0, 120 seconds

*Mar  1 00:08:44.699: TTY104: Autoselect sample 7E

*Mar  1 00:08:44.699: TTY104: Autoselect sample 7EFF

*Mar  1 00:08:44.699: TTY104: Autoselect sample 7EFF7D

*Mar  1 00:08:44.699: TTY104: Autoselect sample 7EFF7D23

*Mar  1 00:08:44.699: TTY104 Autoselect cmd:  ppp negotiate

*Mar  1 00:08:44.699: TTY104: destroy timer type 0 (OK)

*Mar  1 00:08:44.703: TTY104: EXEC creation

*Mar  1 00:08:44.703: TTY104: create timer type 1, 600 seconds

*Mar  1 00:08:44.707: TTY104: destroy timer type 1 (OK)

*Mar  1 00:08:44.707: TTY104: destroy timer type 0

00:08:46: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial3/7, changed state to up

*Mar  1 00:08:46.707: Se3/7 PPP: Treating connection as a dedicated line

*Mar  1 00:08:46.707: Se3/7 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open

*Mar  1 00:08:46.707: Se3/7 LCP: O CONFREQ [Closed] id 3 len 25

*Mar  1 00:08:46.707: Se3/7 LCP:    ACCM 0x000A0000 (0x0206000A0000)

*Mar  1 00:08:46.707: Se3/7 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar  1 00:08:46.707: Se3/7 LCP:    MagicNumber 0x0014A697 (0x05060014A697)

*Mar  1 00:08:46.707: Se3/7 LCP:    PFC (0x0702)

*Mar  1 00:08:46.707: Se3/7 LCP:    ACFC (0x0802)

*Mar  1 00:08:46.863: Se3/7 LCP: I CONFACK [REQsent] id 3 len 25

*Mar  1 00:08:46.863: Se3/7 LCP:    ACCM 0x000A0000 (0x0206000A0000)

*Mar  1 00:08:46.863: Se3/7 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar  1 00:08:46.863: Se3/7 LCP:    MagicNumber 0x0014A697 (0x05060014A697)

*Mar  1 00:08:46.863: Se3/7 LCP:    PFC (0x0702)

*Mar  1 00:08:46.863: Se3/7 LCP:    ACFC (0x0802)

*Mar  1 00:08:47.703: Se3/7 LCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 2 len 50

*Mar  1 00:08:47.703: Se3/7 LCP:    ACCM 0x00000000 (0x020600000000)

*Mar  1 00:08:47.703: Se3/7 LCP:    MagicNumber 0x44B3482A (0x050644B3482A)

*Mar  1 00:08:47.703: Se3/7 LCP:    PFC (0x0702)

*Mar  1 00:08:47.703: Se3/7 LCP:    ACFC (0x0802)

*Mar  1 00:08:47.703: Se3/7 LCP:    Callback 6  (0x0D0306)

*Mar  1 00:08:47.703: Se3/7 LCP:    MRRU 1614 (0x1104064E)

*Mar  1 00:08:47.703: Se3/7 LCP:    EndpointDisc 1 Local

*Mar  1 00:08:47.703: Se3/7 LCP:     (0x131701362F5B168BFB407785EE942EB8)

*Mar  1 00:08:47.703: Se3/7 LCP:     (0xEF5D0700000000)

*Mar  1 00:08:47.703: Se3/7 LCP: O CONFREJ [ACKrcvd] id 2 len 11

*Mar  1 00:08:47.703: Se3/7 LCP:    Callback 6  (0x0D0306)

*Mar  1 00:08:47.707: Se3/7 LCP:    MRRU 1614 (0x1104064E)

*Mar  1 00:08:47.855: Se3/7 LCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 3 len 43

*Mar  1 00:08:47.855: Se3/7 LCP:    ACCM 0x00000000 (0x020600000000)

*Mar  1 00:08:47.855: Se3/7 LCP:    MagicNumber 0x44B3482A (0x050644B3482A)

*Mar  1 00:08:47.855: Se3/7 LCP:    PFC (0x0702)

*Mar  1 00:08:47.855: Se3/7 LCP:    ACFC (0x0802)

*Mar  1 00:08:47.855: Se3/7 LCP:    EndpointDisc 1 Local

*Mar  1 00:08:47.855: Se3/7 LCP:     (0x131701362F5B168BFB407785EE942EB8)

*Mar  1 00:08:47.855: Se3/7 LCP:     (0xEF5D0700000000)

*Mar  1 00:08:47.855: Se3/7 LCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 3 len 43

*Mar  1 00:08:47.855: Se3/7 LCP:    ACCM 0x00000000 (0x020600000000)

*Mar  1 00:08:47.855: Se3/7 LCP:    MagicNumber 0x44B3482A (0x050644B3482A)

*Mar  1 00:08:47.855: Se3/7 LCP:    PFC (0x0702)

*Mar  1 00:08:47.859: Se3/7 LCP:    ACFC (0x0802)

*Mar  1 00:08:47.859: Se3/7 LCP:    EndpointDisc 1 Local

*Mar  1 00:08:47.859: Se3/7 LCP:     (0x131701362F5B168BFB407785EE942EB8)

*Mar  1 00:08:47.859: Se3/7 LCP:     (0xEF5D0700000000)

*Mar  1 00:08:47.859: Se3/7 LCP: State is Open

*Mar  1 00:08:47.859: Se3/7 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end

*Mar  1 00:08:47.859: Se3/7 CHAP: O CHALLENGE id 2 len 28 from "router1"

*Mar  1 00:08:48.015: Se3/7 LCP: I IDENTIFY [Open] id 4 len 18 magic 0x44B3482A MSRASV5.00

*Mar  1 00:08:48.031: Se3/7 LCP: I IDENTIFY [Open] id 5 len 27 magic 0x44B3482A MSRAS-1-IRAH-W2K

*Mar  1 00:08:48.043: Se3/7 CHAP: I RESPONSE id 2 len 25 from "test"

*Mar  1 00:08:48.043: Se3/7 CHAP: O SUCCESS id 2 len 4

*Mar  1 00:08:48.047: Se3/7 PPP: Phase is UP

*Mar  1 00:08:48.047: Se3/7 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 2 len 10

*Mar  1 00:08:48.047: Se3/7 IPCP:    Address 10.10.10.10 (0x03060A0A0A0A)

*Mar  1 00:08:48.175: Se3/7 CCP: I CONFREQ [Not negotiated] id 6 len 10

*Mar  1 00:08:48.175: Se3/7 CCP:    MS-PPC supported bits 0x00000001 (0x120600000001)

*Mar  1 00:08:48.175: Se3/7 LCP: O PROTREJ [Open] id 4 len 16 protocol CCP (0x80FD0106000A120600000001)

*Mar  1 00:08:48.191: Se3/7 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 7 len 40

*Mar  1 00:08:48.191: Se3/7 IPCP:    CompressType VJ 15 slots CompressSlotID (0x0206002D0F01)

*Mar  1 00:08:48.191: Se3/7 IPCP:    Address 0.0.0.0 (0x030600000000)

*Mar  1 00:08:48.191: Se3/7 IPCP:    PrimaryDNS 0.0.0.0 (0x810600000000)

*Mar  1 00:08:48.195: Se3/7 IPCP:    PrimaryWINS 0.0.0.0 (0x820600000000)

*Mar  1 00:08:48.195: Se3/7 IPCP:    SecondaryDNS 0.0.0.0 (0x830600000000)

*Mar  1 00:08:48.195: Se3/7 IPCP:    SecondaryWINS 0.0.0.0 (0x840600000000)

*Mar  1 00:08:48.195: Se3/7 IPCP: O CONFREJ [REQsent] id 7 len 34

*Mar  1 00:08:48.195: Se3/7 IPCP:    CompressType VJ 15 slots CompressSlotID (0x0206002D0F01)

*Mar  1 00:08:48.195: Se3/7 IPCP:    PrimaryDNS 0.0.0.0 (0x810600000000)

*Mar  1 00:08:48.195: Se3/7 IPCP:    PrimaryWINS 0.0.0.0 (0x820600000000)

*Mar  1 00:08:48.195: Se3/7 IPCP:    SecondaryDNS 0.0.0.0 (0x830600000000)

*Mar  1 00:08:48.195: Se3/7 IPCP:    SecondaryWINS 0.0.0.0 (0x840600000000)

*Mar  1 00:08:48.199: Se3/7 IPCP: I CONFACK [REQsent] id 2 len 10

*Mar  1 00:08:48.199: Se3/7 IPCP:    Address 10.10.10.10 (0x03060A0A0A0A)

*Mar  1 00:08:48.343: Se3/7 IPCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 8 len 10

*Mar  1 00:08:48.343: Se3/7 IPCP:    Address 0.0.0.0 (0x030600000000)

*Mar  1 00:08:48.343: Se3/7 IPCP: O CONFNAK [ACKrcvd] id 8 len 10

*Mar  1 00:08:48.343: Se3/7 IPCP:    Address 1.1.1.2 (0x030601010102)

*Mar  1 00:08:48.483: Se3/7 IPCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 9 len 10

*Mar  1 00:08:48.483: Se3/7 IPCP:    Address 1.1.1.2 (0x030601010102)

*Mar  1 00:08:48.483: Se3/7 IPCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 9 len 10

*Mar  1 00:08:48.483: Se3/7 IPCP:    Address 1.1.1.2 (0x030601010102)

*Mar  1 00:08:48.487: Se3/7 IPCP: State is Open

*Mar  1 00:08:48.487: Se3/7 IPCP: Install route to 1.1.1.2

00:08:49: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial3/7,

changed state to up

router1#

router1#show interfaces serial 3/7

Serial3/7 is up, line protocol is up

Hardware is CD2430 in async mode

Interface is unnumbered. Using address of Loopback0 (10.10.10.10)

MTU 1500 bytes, BW 115 Kbit, DLY 100000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive not set

DTR is pulsed for 5 seconds on reset

LCP Open

Open: IPCP

Last input 00:00:00, output 00:00:09, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:08:42

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations  0/1/16 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

5 minute input rate 0 bits/sec, 1 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

157 packets input, 10790 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

2 input errors, 2 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

26 packets output, 975 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

router1#show users

Line      User       Host(s)         Idle     Location

*  0 con 0                  idle           00:00:00

104 tty 104   test       Async interface  00:00:01  PPP: 1.1.1.2

Interface      User        Mode           Idle     Peer Address

router1#ping  1.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 156/163/172 ms

router1#

Informations connexes

- Pages d'assistance sur les produits d'accès

- Pages d'assistance sur la technologie de numérotation

- Support technique - Cisco Systems