Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Conventions

Niveaux Tx et Rx

Remplissage

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit les niveaux de transmission (Tx) et de réception (Rx) des modems.

Conditions préalables

Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Niveaux Tx et Rx

Le niveau Tx est la puissance en décibels par milliwatt (dBm) à laquelle un modem transmet son signal. Le niveau Rx est la puissance en dBm du signal reçu. Par défaut, les modems serveur transmettent normalement à -13 dBm. Idéalement, le niveau Rx doit être compris entre -18 et -25 dBm. Si le niveau Rx est inférieur à -25 dBm, le rapport signal/bruit (SNR) est susceptible de diminuer, ce qui signifie que la vitesse diminue également. Si le niveau Rx est trop élevé, vous pouvez voir une distorsion du signal ou le processeur de signal numérique (DSP) du récepteur suralimenté, et des connexions erratiques sont possibles.

Dans certaines normes de modulation, telles que V.34, un récepteur peut indiquer à son homologue que le niveau de signal est trop élevé et l'émetteur réduit alors le niveau auquel il émet. (Si ce comportement est répandu, essayez de configurer l’émetteur pour qu’il transmette à un niveau inférieur). Des problèmes peuvent être observés sur les modems qui utilisent d'autres normes de modulation (telles que K56 Flex) car certains d'entre eux n'ont pas la capacité de le faire.

Par conséquent, un niveau Rx effectif est fonction du niveau Tx initial de l'homologue, de la réduction négociée de dBm (le cas échéant) et de l'atténuation dans le circuit vocal. L'atténuation du circuit vocal est elle-même fonction de l'atténuation de la liaison et des plots analogiques ou numériques, qui sont des circuits de la compagnie de téléphone conçus pour insérer l'atténuation dans les circuits vocaux.

Si vous avez besoin de réduire ou d'augmenter votre niveau de Tx, cela est possible avec ces modems et normes de modulation :

- Microcom à T51 : pour plus d'informations, reportez-vous à la commande AT et au récapitulatif d'enregistrement pour les modules 12 ports V.34, 56K et V.90 (avis de retrait).

- Modem ISDN Channel Aggregation (MICA) à S39 ou S59

- NextPort à S39 ou S59 : pour plus d'informations, reportez-vous au document NextPort AT Commands and S Registers Reference (Retirement Notice).

Si vous devez réduire ou augmenter votre niveau de Rx, vous devez augmenter ou diminuer le remplissage au niveau de l'émetteur homologue (bien que cela ne soit pas possible s'il y a des milliers d'homologues) ou au sein de la compagnie de téléphone (plus probable).

Sur une connexion en direct, vous pouvez voir ou déduire ces niveaux Rx et Tx comme suit :

- Microcom modems : lancez une session telnet inverse et exécutez la AT@E1 commande.

- Modems MICA : exécutez la  show modem operational-status commande.

- NextPort modems : émettez la commande show port operational-status .

Voici quelques exemples de modems MICA :

router#show modem operational-status 1/0

Parameter #8 Connected Standard: V.34+

Parameter #20 TX,RX Xmit Level Reduction: 0, 0 dBm

Parameter #22 Receive Level: -22 dBm

Dans ce cas, le niveau Rx est -22, ce qui est très bien. L'homologue n'a pas demandé au modem d'atténuer son Tx, vous pouvez donc déduire qu'il transmet au niveau de sortie par défaut de -13 dBm. Vous pouvez également déduire que le niveau de signal n'est pas trop élevé pour le récepteur homologue, car ce dernier n'a pas demandé de réduction de la puissance du signal. Vous devez interroger directement l'homologue pour en être certain.

Voici un autre exemple :

router#show modem operational-status 2/14

Parameter #8 Connected Standard: V.34

Parameter #20 TX,RX Xmit Level Reduction: 0, 3 dBm

Parameter #22 Receive Level: -19 dBm

Dans ce cas, il y a un bon niveau de Rx de -19, mais l'homologue a demandé à ce modem de réduire son niveau de Tx de 3 dBm. Par conséquent, il commence à transmettre à -16 dBm à la place. Ce signal de modem arrive avec une force excessive au niveau de l'homologue. Si cette occurrence est répandue, vous pouvez réduire globalement votre niveau de Tx configuré via S39. Dans ce cas, le problème semble être un problème avec cet homologue particulier, il n'y a donc pas besoin de le faire.

Pour plus d'informations sur la show modem operational-status commande et le résultat, reportez-vous au document Cisco IOS Dial Technologies Command Reference.

Remarque : Seuls les utilisateurs Cisco inscrits ont accès aux renseignements et aux outils internes.

Remplissage

Les compagnies de téléphone peuvent insérer un pavé numérique ou analogique, c'est-à-dire un circuit conçu pour ajouter une atténuation par canal. Le remplissage garantit que les circuits de bout en bout qui empruntent différents chemins via le réseau téléphonique public commuté (RTPC) obtiennent des niveaux de signal comparables. Par exemple, si un modem transmet à -13 dBm, les récepteurs voient un signal au niveau approprié.

Pour les porteuses purement analogiques (normes V.34 et antérieures), les plots sont utiles s'ils reçoivent les niveaux souhaités. Si les niveaux de Rx sont observés comme trop élevés sur une base généralisée, alors l'insertion de tampon peut rendre les porteurs analogiques plus performants.

Cependant, l'effet des plots sur une porteuse numérique (modulation par impulsions et codage (PCM)) (K56 Flex et V.90) peut être problématique. Un pavé analogique (pavé de ligne), qui atténue simplement le signal, n'est pas un problème pour une porteuse MIC. Cependant, un pavé dans la ligne T1 du serveur d'accès réseau (NAS) vers la liaison, ou dans la connexion liaison de la compagnie de téléphone vers la liaison, peut avoir des implications pour les connexions PCM.

Les pavés numériques remappent les données PCM, ce qui peut perturber la communication. La règle générale est que les plots numériques de zéro dB sont optimaux pour les connexions PCM. Cependant, le remplissage de niveau zéro est moins qu'optimal dans d'autres cas ; par exemple, les modems K56 Flex tolèrent moins les niveaux de Rx trop élevés.

Différents types de modems PCM peuvent s'adapter à différents types de pads numériques. Les modems Rockwell K56 Flex (ainsi que les modems Microcom et MICA) peuvent prendre en charge des pads de zéro, trois ou six dB. Les modems Lucent ont une granularité plus fine de la manipulation des tampons, et peuvent également gérer des tampons de un, quatre, cinq et sept dB. Les modems V.90 peuvent gérer de zéro à sept dB de remplissage par incréments d'un dB. Si vous voyez de bonnes connexions V.34, mais des connexions K56 Flex médiocres ou inexistantes, et si vous savez qu'il n'y a pas de conversion A-vers-D supplémentaire dans le chemin du circuit, alors vous pouvez avoir un problème de remplissage numérique. Dans ce cas, vous devez contacter votre compagnie de téléphone pour résoudre le problème. Dans un tel cas, il peut être utile d'effectuer des traces de circuit des connexions sous-optimales.

Informations connexes

- Assistance technique de Cisco et téléchargements