Contenu

Introduction

Avant de commencer

Conventions

Conditions préalables

Components Used

Broches de câble CAB-OCTAL-ASYNC

Brochage du câble

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit des renseignements détaillés sur le câblage des câbles CAB-OCTAL-ASYNC.

Avant de commencer

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Conditions préalables

Aucune condition préalable spécifique n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si vous travaillez dans un réseau opérationnel, assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de toute commande avant de l'utiliser.

Broches de câble CAB-OCTAL-ASYNC

Les câbles CAB-OCTAL-ASYNC utilisent un connecteur à 68 broches et un câble de dérivation et fournissent huit ports asynchrones de câble enroulé RJ-45 sur chaque connecteur à 68 broches. Vous pouvez connecter chaque port asynchrone du câble enroulé RJ-45 au port console ou au port auxiliaire d'un périphérique. Les modules réseau asynchrones haute densité NM-16A ou NM-32A disponibles pour les routeurs des gammes 2600 et 3600 peuvent utiliser ce câble. Pour plus d'informations sur le câblage, reportez-vous au Guide des câbles série et au Guide de câblage pour la console RJ-45 et les ports AUX.

Remarque : Les ports asynchrones du connecteur à 68 broches sont des périphériques ETTD (Data Terminal Equipment). Les périphériques ETTD à ETTD nécessitent un câble enroulé (null modem). Les équipements ETTD et DCE (Data Circuit Terminating Equipment) nécessitent un câble droit. Puisque le câble CAB-OCTAL-ASYNC est lui-même enroulé, vous pouvez connecter chaque câble directement aux ports de console des périphériques avec des interfaces RJ-45. Cependant, si le port de console du périphérique auquel vous vous connectez est une interface à 25 broches (DCE), utilisez l'adaptateur RJ-45 à 25 broches (numéro de produit CAB-5MODCM=) marqué « Modem » (pour inverser le « rouleau ») pour terminer la connexion. N'oubliez pas que si vous devez augmenter la portée du câble CAB-OCTAL-ASYNC, utilisez un câble RJ-45 droit pour le poste.

Les types de port de console et de port auxiliaire sur les routeurs et commutateurs Cisco sont les suivants :

Type d'interface

Interface DB25

Interface RJ-45

Console

DCE

ETTD

AUX

ETTD

ETTD

Brochage du câble

N° de fiche RJ45

N° de broche

Nom du signal

N° de broche J1

1

8

RTS

2

7

DTR

36

6

TXC

3

5

GND TXC

37

4

RXC GND

4

3

RXC

38

2

DSR

5

1

CTS

39

2

8

RTS

6

7

DTR

40

6

TXC

7

5

GND TXC

41

4

RXC GND

8

3

RXC

42

2

DSR

9

1

CTS

43

3

8

RTS

10

7

DTR

44

6

TXC

11

5

GND TXC

45

4

RXC GND

12

3

RXC

46

2

DSR

13

1

CTS

47

4

8

RTS

14

7

DTR

48

6

TXC

15

5

GND TXC

49

4

RXC GND

16

3

RXC

50

2

DSR

17

1

CTS

51

5

8

RTS

18

7

DTR

52

6

TXC

19

5

GND TXC

53

4

RXC GND

20

3

RXC

54

2

DSR

21

1

CTS

55

6

8

RTS

22

7

DTR

56

6

TXC

23

5

GND TXC

57

4

RXC GND

24

3

RXC

58

2

DSR

25

1

CTS

59

7

8

RTS

26

7

DTR

60

6

TXC

27

5

GND TXC

61

4

RXC GND

28

3

RXC

62

2

DSR

29

1

CTS

63

8

8

RTS

30

7

DTR

64

6

TXC

31

5

GND TXC

65

4

RXC GND

32

3

RXC

66

2

DSR

33

1

CTS

67

Ce câble est équipé d'un connecteur DB-68 (SCSI II) mâle sur l'extrémité Cisco et de huit connecteurs RJ-45 sur l'extrémité du réseau qui peuvent se connecter à huit adaptateurs modulaires DB-25 si le périphérique final dispose d'un port à 25 broches.

Informations connexes

- Configuration d'un serveur Terminal/Comm pour l'accès à la console du routeur

- Configuration d'un serveur de communications/terminaux pour un accès Sun par console

- Établissement d'une session Reverse Telnet sur un modem

- Configuration des lignes du terminal et de la prise en charge du modem

- Commandes des lignes du terminal et de la prise en charge du modem

- Support technique - Cisco Systems