Contenu

Introduction

Problème : Incapable d'autoriser le nouveau flux de Facebook

Cause principale

Contournement

Introduction

Ce document décrit la question d'un administrateur, qui ne peut pas autoriser un flux de Facebook créé sur la page Web de gestion de SocialMiner.

L'erreur : « Ne peut pas charger l'URL : Le domaine de cet URL n'est pas inclus dans les domaines de l'app. Pour pouvoir charger cet URL, ajoutez tous les domaines et les sous-domaines de votre app aux domaines d'app mettent en place dans vos configurations d'app »

Problème : Incapable d'autoriser le nouveau flux de Facebook

Quand un nouveau flux de Facebook est créé, vous devez l'autoriser avec la page d'origine de thermoventilateur.

Procédure :

1. Créez un nouveau flux FB, essai pour l'autoriser. L'afficher s'ouvre avec l'erreur affichée dans l'image.

2. Incapable de sauvegarder ceci et d'autoriser le flux.

Tandis que ce nouveau flux est autorisé, vous recevez l'erreur affichée dans cette image :

Cause principale

Facebook a récemment introduit un changement du Validator d'URI de réorientation comme il a activé vérifier strict de l'URI de réorientation, c.-à-d. strict = vrai est activé par défaut et imposé (ne peut pas être désactivé).

https://developers.facebook.com/blog/post/2017/12/18/strict-uri-matching/

Contournement

Actuellement il n'y a aucun contournement disponible car l'intégration de flux de SocialMiner Facebook n'est plus prise en charge par Cisco.

La caractéristique est avant août 1ère désapprouvé, 2018.

Veuillez se référer à la note de terrain officielle sur le pour en savoir plus de Cisco.com autour de ceci.

Ceci est dépisté utilisant l'ID de bogue Cisco - CSCvi57839 - SocialMiner : Incapable d'exécuter la nouvelle autorisation de page de thermoventilateur de Facebook avec l'erreur : Ne peut pas charger l'URL