Contenu

Question :

Question :

Quelle est la configuration minimale requise pour utiliser WCCP avec l'appareil de sécurité Web Cisco (WSA) ?

La configuration minimale requise pour utiliser WCCP avec WSA est la suivante :

- Minimum de deux interfaces ou sous-interfaces, et non des adresses secondaires, sur le périphérique réseau exécutant WCCP

En outre, nous n'avons pas besoin de listes d'accès ou de mots de passe de sécurité dans la configuration WCCP sur le périphérique réseau. Au minimum, nous avons besoin de deux commandes pour la redirection WCCP :

- Commande globale : ip wccp web-cache

- Commande de niveau interface : Sur l'interface qui transfère le trafic client vers Internet —> ip wccp web-cache redirect out