Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

Configurer

Configurations

Vérifier

Dépannage

Introduction

Ce document décrit comment configurer un système Cisco VOS (Voice Operating System) pour qu'il ait plusieurs adresses dans le champ de certificat Autre nom de l'objet (SAN) lorsque l'environnement Cisco VOS n'a pas de modèle d'architecture Éditeur - Abonné, par exemple Virtual Voice Browser (VVB).

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Certificats signés par une autorité de certification

- Certificats auto-signés

- CLI Cisco VOS

Composants utilisés

- VVB

- Administration système Cisco VOS - Gestion des certificats

- CLI Cisco VOS

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

La configuration est effectuée via l’interface de ligne de commande Cisco VOS. Cela permet à l'entreprise d'utiliser et de parcourir les pages Web avec le nom d'hôte ou le nom de domaine complet (FQDN) via le canal de communication sécurisé. Par conséquent, le navigateur ne signale pas de connexion HTTP non approuvée.

Configurer

Avant d'essayer cette configuration, assurez-vous que ces services sont opérationnels ;

- Service Cisco Tomcat

- Notification de changement de certificat Cisco

- Cisco Certificate Expiry Monitor

Configurations

Étape 1. Connectez-vous à VVB OS CLI avec les informations d'identification.

Étape 2. Vous devez d'abord définir les informations de certificat avant la génération de CSR.

- Exécutez la commande  set web-security  sur l'interface CLI VVB.

set web-security <orgunit> <orgname> <locality> <state> [country] [alternatehostname1,alternatehostname2]

Exemple :  set web-security tac cisco bangalore karnataka IN vvbpri,vvbpri.raducce.com  comme le montre cette image.

Commande Set web-security

Ensuite, il vous invite à répondre avec Yes/No comme le montre cette image.

set web-security, commande exécution

- Saisissez   Yes

- Redémarrez le service Cisco Tomcat sur le noeud Cisco VOS.

utils service restart Cisco Tomcat

Étape 3. Générez une demande de signature de certificat (CSR) Tomcat via l'interface de ligne de commande. La commande  set csr gen tomcat  génère un certificat Tomcat à partir de l'interface CLI de VOS.

Étape 4. Vérifiez sur la page de gestion des certificats ADMIN du système d'exploitation VVB qu'un certificat CSR Tomcat est généré. Cliquez sur le bouton  Download CSR  comme illustré dans cette image.

certificat Tomcat CSR

Étape 5. Fournir les certificats CSR à l'équipe CA et obtenir le certificat signé par CA.

Étape 6. Dans cette image, le certificat qui est signé par l'autorité de certification où-dans le SAN affiche les adresses multiples qui sont configurées à partir des commandes mentionnées précédemment.

Certificat signé CA Tomcat

Vérifier

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

1. Connectez-vous à l' VOS Portal URL  , cliquez sur  LOCK  et vérifiez les adresses définies dans le champ de certificat SAN.

2. Essayez d'utiliser les adresses définies dans le champ SAN et vérifiez la communication HTTP sécurisée.

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Collectez ces journaux de gestion des certificats à partir de l'accès CLI et ouvrez le dossier avec le TAC Cisco : file get activelog platform/log/cert*