Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Configuration

Sur Finesse Server

Sur le navigateur MIB

Vérification

Dépannage

Introduction

Ce document décrit le processus de configuration de l'interruption SNMP dans Cisco Finesse.

Contribué par Sameer Yadav, ingénieur Cisco.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Cisco Finesse

- Navigateur MIB

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco Finesse 11.6

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Configuration

Sur Finesse Server

Étape 1.

Ouvrez la page Cisco Unified Serviceability pour le serveur Finesse (https://fqdn:8443/ccmservice/).

Étape 2.

Accédez à SNMP -> V1/V2 -> Destination de notification.

Étape 3.

Dans la section Rechercher -> Sélectionnez Serveur Finesse et cliquez sur Ajouter nouveau.

Étape 4.

Dans la liste déroulante Adresse IP de l'hôte, sélectionnez Ajouter nouveau.

Étape 5.

Fournissez l'adresse IP de l'hôte comme destination SNMP et numéro de port (161).

Étape 6.

Sélectionnez SNMP version V2 et créez une nouvelle chaîne de communauté.

Étape 7.

Fournissez un nom de chaîne de communauté et des privilèges d'accès requis.

Étape 8.

Cliquez sur Insert.

Étape 9.

Redémarrez SNMP Agent Service (sur la page Serviceability, accédez à Tools -> Control Center -> Network Services).

Note: Assurez-vous que le réseau est prêt pour le redémarrage du service SNMP.

Sur le navigateur MIB

Étape 1.

Installez toute MIB de votre choix et chargez le fichier CISCO-SYSLOG-MIB.my depuis ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/v2/ .

Étape 2.

Fournissez l'hôte comme adresse IP, port 161 et chaîne de communauté de serveur de finesse.

Étape 3.

Complétez si vous avez besoin d'un autre paramètre du navigateur MIB.

Étape 4.

Exécutez l'opération Get, Get Next ou Get Bulk SNMP.

Vérification

Exécutez l'opération Get, Get Next ou Get Bulk SNMP et le résultat d'interruptions/de marche SNMP correspondant doit être visible dans la visionneuse du navigateur MIB.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.