Contenu

Introduction

Informations générales

Problème

Solution

Introduction

Ce document décrit comment définir manuellement un périphérique de caméra à un état supprimé sur un serveur multimédia Cisco Video Surveillance Manager (VSM) 7.

Contribution de Gerald Burgess, ingénieur TAC Cisco.

Informations générales

Avant VSM 7.8, il n'existait aucun moyen manuel de supprimer une caméra qui était bloquée. En conséquence, un script a été écrit pour supprimer les caméras de manière forcée de la base de données Operations Manager (VSOM). Cela laisse toutefois l'entrée de la caméra dans le serveur multimédia. Dans ces cas, le périphérique de la caméra doit être configuré manuellement pour être supprimé dans la base de données du serveur de médias.

Problème

Comment trouver l'UID (Unique Identifier) du périphérique, puis définir la caméra sur un état supprimé.

Solution

À partir de la racine sur le serveur multimédia, utilisez cette commande pour obtenir l'UID du périphérique et l'état des caméras :

echo « select from_base64(d.name) as 'device_name', d.admin_state_value, a.name as 'admin_state_name', d.id as 'camera_id', d.uid as 'camera_uid' from device d, admin_states a where a.enum_value=d.admin_state_value\G ; " | /usr/BWhttpd/mysql/bin/mysql —dedefault-file=/usr/BWhttpd/mysql/ums/ums.cnf UMS

Les UID des caméras se trouvent également à l'aide de la commande ps aux | grep ums | vsmdbg.

Une fois que vous avez l'UID, vous pouvez le définir sur désactivé avec :

[root@Dot182 ~]# /usr/BWhttpd/mysql/bin/mysql --defaults-file=/usr/BWhttpd/mysql/ums/ums.cnf UMS

Reading table information for completion of table and column names

You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.

Your MySQL connection id is 65131

Server version: 5.6.18-enterprise-commercial-advanced-log MySQL Enterprise Server - Advanced Edition (Commercial)

Copyright (c) 2000, 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its

affiliates. Other names may be trademarks of their respective

owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> update device set admin_state_value=3 where uid="e4d410a4-3b7f-4564-acfa-9bdb8eb24b24";

Note: Vous pouvez également utiliser l'ID de la caméra, plus court, dans l'instruction where. L'ID apparaît dans la liste des requêtes sous la forme camera_id.

Exemple :

[root@Dot181 ~]# echo "select from_base64(d.name) as 'device_name', d.admin_state_value, a.name as 'admin_state_name', d.id as 'camera_id', d.uid as 'camera_uid' from device d, admin_states a where a.enum_value=d.admin_state_value\G;" | /usr/BWhttpd/mysql/bin/mysql --defaults-file=/usr/BWhttpd/mysql/ums/ums.cnf UMS

*************************** 1. row ***************************

device_name: NULL

admin_state_value: 1

admin_state_name: enabled

camera_id: 1

camera_uid: d378fcdc-c484-11e6-9453-005056af6120

*************************** 2. row ***************************

device_name: test

admin_state_value: 1

admin_state_name: enabled

camera_id: 4

camera_uid: 40927fd4-1fe6-478a-90ea-f77db216f61b

[root@Dot181 ~]# echo "update device set admin_state_value=3 where uid='40927fd4-1fe6-478a-90ea-f77db216f61b';" | /usr/BWhttpd/mysql/bin/mysql --defaults-file=/usr/BWhttpd/mysql/ums/ums.cnf UMS

[root@Dot181 ~]# echo "select from_base64(d.name) as 'device_name', d.admin_state_value, a.name as 'admin_state_name', d.id as 'camera_id', d.uid as 'camera_uid' from device d, admin_states a where a.enum_value=d.admin_state_value\G;" | /usr/BWhttpd/mysql/bin/mysql --defaults-file=/usr/BWhttpd/mysql/ums/ums.cnf UMS

*************************** 1. row ***************************

device_name: NULL

admin_state_value: 1

admin_state_name: enabled

camera_id: 1

camera_uid: d378fcdc-c484-11e6-9453-005056af6120

*************************** 2. row ***************************

device_name: test

admin_state_value: 3

admin_state_name: deleted

camera_id: 4

camera_uid: 40927fd4-1fe6-478a-90ea-f77db216f61b

[root@Dot181 ~]# echo "update device set admin_state_value=1 where uid='40927fd4-1fe6-478a-90ea-f77db216f61b';" | /usr/BWhttpd/mysql/bin/mysql --defaults-file=/usr/BWhttpd/mysql/ums/ums.cnf UMS

[root@Dot181 ~]# echo "select from_base64(d.name) as 'device_name', d.admin_state_value, a.name as 'admin_state_name', d.id as 'camera_id', d.uid as 'camera_uid' from device d, admin_states a where a.enum_value=d.admin_state_value\G;" | /usr/BWhttpd/mysql/bin/mysql --defaults-file=/usr/BWhttpd/mysql/ums/ums.cnf UMS

*************************** 1. row ***************************

device_name: NULL

admin_state_value: 1

admin_state_name: enabled

camera_id: 1

camera_uid: d378fcdc-c484-11e6-9453-005056af6120

*************************** 2. row ***************************

device_name: test

admin_state_value: 1

admin_state_name: enabled

camera_id: 4

camera_uid: 40927fd4-1fe6-478a-90ea-f77db216f61b

[root@Dot181 ~]#